Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

États STUN

Informations connexes

Introduction

Ce document définit les valeurs du champ State dans la sortie de commande show stun.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

États STUN

Le champ State indique l'état de la connexion entre deux routeurs homologues de tunnel série (STUN). Le champ State peut avoir l'une des valeurs suivantes :

- dead : tentative d'ouverture, mais échec (ou échec de la connexion).

- fermé : aucune activité.

- ouverture : tentative d'ouverture et d'attente de connexion.

- openwait : tentative d'ouverture et d'attente de connexion.

- open : entièrement connecté et capable d'échanger des données STUN.

- direct : connexion directe entre deux ports dans la même zone. Il n'est pas nécessaire d'envisager un état de connexion entre eux.

Remarque : Une connexion homologue STUN ne devient ouverte que lorsqu'il y a du trafic traversant le tunnel, sinon elle reste fermée. Ce comportement est contraire à la commutation de liaison de données (DLSw), où les homologues passent à l'état connecté dès qu'il y a une connectivité IP entre eux.

Informations connexes

- Support technique - Cisco Systems