Contenu

Introduction

Description du message d'erreur

Dépannage des commandes

Causes possibles

Introduction

Ce document décrit comment dépanner l'OSPF-5-ADJCHG : ... Voisin vers le bas : Trop de retransmissions message d'erreur OSPF (Open Shortest Path First).

Description du message d'erreur

Une contiguïté OSPF s'arrête et ce message d'erreur est généré :

%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.1.1.1 on TenGigabitEthernet2/1

from FULL to DOWN, Neighbor Down: Too many retransmissions

Ce message d'erreur signifie que les retransmissions des paquets OSPF se produisent jusqu'à ce qu'OSPF atteigne sa limite de 25 retransmissions. À ce stade, la contiguïté OSPF tombe en panne et le message d'erreur est généré.

Dépannage des commandes

Entrez la commande show ip ospf neighbor detail afin de vérifier les retransmissions OSPF. Voici un exemple de sortie de la commande show ip ospf neighbor detail :

Router#show ip ospf neighbor gigabitEthernet 0/1 detail

Neighbor 10.100.100.1, interface address 10.1.1.1

In the area 0 via interface GigabitEthernet0/1

Neighbor priority is 0, State is LOADING, 5 state changes

DR is 0.0.0.0 BDR is 0.0.0.0

Options is 0x12 in Hello (E-bit L-bit )

Options is 0x52 in DBD (E-bit L-bit O-bit)

LLS Options is 0x1 (LR)

Dead timer due in 00:00:33

Neighbor is up for 00:02:06

Index 1/1, retransmission queue length 0, number of

retransmission 0

First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)

Last retransmission scan length is 0, maximum is 0

Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Number of retransmissions for last link state request

packet 25

Poll due in 00:00:03

Vous pouvez également entrer la commande show ip ospf retransmission-list afin de vérifier les retransmissions OSPF. Cette commande affiche une liste qui contient toutes les LSA (Link-State Advertisement) qui attendent d'être envoyées à nouveau. Voici un exemple de sortie de la commande show ip ospf retransmission-list :

Router# show ip ospf retransmission-list serial 0

OSPF Router with ID (192.168.1.12) (Process ID 1)

Neighbor 192.168.1.11, interface Serial0 address 172.16.1.11

Link state retransmission due in 3764 msec, Queue length 2

Type   LS ID          ADV RTR        Seq NO       Age    Checksum

1      192.168.1.12   192.168.1.12   0x80000210   0      0xB196

Causes possibles

Voici quelques-unes des causes possibles qui peuvent conduire à la génération du message d'erreur (il ne s'agit pas d'une liste complète) :

- Il y a perte de paquets sur la liaison, ce qui entraîne l'abandon des paquets OSPF.

- La commande ip ospf mtu-ignore a été configurée. Référez-vous au document Cisco Commande IP OSPF MTU-Ignore pour plus d'informations.

- Un problème est lié à l'unité de transmission maximale (MTU) et à la taille des paquets OSPF. Référez-vous au document Cisco OSPF, MTU et LSA Packing Tech Note pour plus d'informations.