Table des matières

Introduction

Tunnels GRE

Fonctionnement des keepalives de tunnel

Keepalives de tunnel GRE

GRE Keepalive et Unicast Reverse Path Forwarding

IPSec et keepalives GRE

Tunnels GRE avec IPSec

Problèmes avec des keepalives quand vous combinez IPSec et GRE

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Solution de contournement

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit ce que sont les keepalives GRE (Generic Routing Encapsulation) et comment ils fonctionnent.

Tunnels GRE

Un tunnel GRE est une interface logique sur un routeur Cisco qui fournit une méthode d'encapsulation de paquets passagers au sein d'un protocole de transport. Il s’agit d’une architecture conçue pour fournir les services nécessaires à la mise en oeuvre d’un schéma d’encapsulation point à point.

Les tunnels GRE sont conçus pour être totalement sans état. Cela signifie que chaque point de terminaison du tunnel ne conserve aucune information sur l'état ou la disponibilité du point de terminaison du tunnel distant. En conséquence, le routeur du point d'extrémité du tunnel local n'a pas la capacité d'arrêter le protocole de ligne de l'interface du tunnel GRE si l'extrémité distante du tunnel est inaccessible. La capacité à marquer une interface comme désactivée quand l'extrémité distante de la liaison n'est pas disponible est utilisée afin de supprimer toutes les routes (spécifiquement les routes statiques) dans la table de routage qui utilisent cette interface comme interface de sortie. Spécifiquement, si le protocole de ligne pour une interface est modifié comme étant désactivé, toutes les routes statiques qui pointent vers cette interface sont supprimées de la table de routage. Cela permet l'installation d'une route statique alternative (flottante) ou d'un PBR (Policy Based Routing) afin de sélectionner un saut suivant ou une interface alternative.

Normalement, une interface de tunnel GRE est activée dès qu'elle est configurée et elle le reste tant qu'il y a une adresse source de tunnel valide ou une interface activée. L'adresse IP de destination du tunnel doit également être routable. Ceci est vrai même si l'autre côté du tunnel n'a pas été configuré. Cela signifie qu'une route statique ou le transfert PBR des paquets par l'intermédiaire de l'interface de tunnel GRE demeure effectif même si les paquets de tunnel GRE n'atteignent pas l'autre extrémité du tunnel.

Avant l'implémentation des keepalives GRE, il n'y avait que des moyens de déterminer les problèmes locaux sur le routeur et aucun moyen de déterminer les problèmes dans le réseau intermédiaire. Par exemple, le cas où les paquets en tunnel GRE sont transférés avec succès, mais sont perdus avant d'atteindre l'autre extrémité du tunnel. De tels scénarios provoqueraient un « trou noir » dans les paquets de données qui passent par le tunnel GRE, même si une autre route utilisant PBR ou une route statique flottante via une autre interface était disponible. Les keepalives sur l'interface de tunnel GRE servent à résoudre ce problème de la même manière que les keepalives sont utilisés sur des interfaces physiques.

Remarque : les keepalives GRE ne sont pris en charge avec la protection de tunnel IPsec en aucune circonstance. Ce document traite de ce problème.

Fonctionnement des keepalives de tunnel

Le mécanisme de keepalive de tunnel GRE est similaire aux keepalives PPP en ce qu'il permet à un côté d'émettre et de recevoir des paquets keepalive vers et depuis un routeur distant même si le routeur distant ne prend pas en charge les keepalives GRE. Puisque GRE est un mécanisme de transmission tunnel de paquet pour la transmission tunnel IP à l'intérieur d'IP, un paquet de tunnel IP GRE peut être construit à l'intérieur d'un autre paquet de tunnel IP GRE. Pour les keepalives GRE, l'expéditeur préconstruit le paquet de réponse keepalive à l'intérieur du paquet de demande de keepalive d'origine de sorte que l'extrémité distante n'ait besoin que d'effectuer une décapsulation GRE standard de l'en-tête IP GRE externe, puis de renvoyer le paquet GRE IP interne à l'expéditeur. Ces paquets illustrent les concepts de transmission tunnel IP dans lesquels GRE est le protocole d'encapsulation et IP est le protocole de transport. Le protocole passager est également IP (bien qu'il puisse s'agir d'un autre protocole comme Decnet, IPX (Internetwork Packet Exchange) ou Appletalk).

Paquet normal :

En-tête IP

En-tête TCP

Telnet

Paquet tunnelisé :

En-tête IP GRE

GRE

En-tête IP

En-tête TCP

Telnet

- IP est le protocole de transport.

- GRE est le protocole d'encapsulation.

- IP est le protocole passager.

Voici un exemple de paquet keepalive qui provient du routeur A et est destiné au routeur B. La réponse de keepalive renvoyée par Routeur B à Routeur A est déjà à l'intérieur de l'en-tête IP interne. Routeur B désencapsule simplement le paquet keepalive et le renvoie par le biais de l'interface physique (S2). Il traite le paquet keepalive GRE comme n'importe quel autre paquet de données IP GRE.

Keepalives GRE :

En-tête IP GRE

GRE

En-tête IP

GRE

Source B

Destination A

PT=0

Source A

Destination B

PT=IP

Ce mécanisme fait en sorte que la réponse keepalive transfère l'interface physique plutôt que l'interface du tunnel. Cela signifie que le paquet de réponse de test d'activité GRE n'est affecté par aucune fonctionnalité de sortie sur l'interface de tunnel, telle que la « protection de tunnel ... », la QoS, le routage et le transfert virtuels (VRF), etc.

Remarque : si une liste de contrôle d'accès (ACL) entrante sur l'interface du tunnel GRE est configurée, le paquet de test d'activité du tunnel GRE que le périphérique opposé envoie doit être autorisé. Si ce n'est pas le cas, le tunnel GRE du périphérique opposé est désactivé. (access-list <numéro> permit gre host <source_tunnel> host <destination_tunnel>)

Un autre attribut des keepalives de tunnel GRE est que les minuteurs de keepalive de chaque côté sont indépendants et n'ont pas à correspondre, comme les keepalives PPP.

Conseil : le problème avec la configuration des keepalives d'un seul côté du tunnel est que seul le routeur dont les keepalives sont configurés marque son interface de tunnel comme étant hors service si le compteur de keepalive expire. L'interface de tunnel GRE à l'autre extrémité, où les keepalives ne sont pas configurés, demeure active même si l'autre extrémité du tunnel est désactivée. Le tunnel peut devenir un trou noir pour les paquets dirigés dans le tunnel depuis l'extrémité où les keepalives n'ont pas été configurés.

Conseil : dans un grand réseau de tunnels GRE hub-and-spoke, il peut être approprié de configurer uniquement les keepalives GRE du côté du rayon et non du côté du concentrateur. En effet, il est souvent plus important que le rayon détecte que le concentrateur est inaccessible et puisse basculer vers un chemin de secours (enregistrement d'appel, par exemple).

Keepalives de tunnel GRE

Avec le logiciel Cisco IOS® version 12.2(8)T, il est possible de configurer des keepalives sur une interface de tunnel GRE point à point. Avec cette modification, l'interface du tunnel s'arrête de manière dynamique si les keepalives échouent pendant une certaine durée.

Pour plus d'informations sur la façon dont d'autres formes de keepalive fonctionnent, référez-vous à Vue d'ensemble des mécanismes de keepalive sur Cisco IOS.

Remarque : les keepalives de tunnel GRE sont uniquement pris en charge sur les tunnels GRE point à point. Les keepalives de tunnel sont configurables sur les tunnels multipoints GRE (mGRE) mais n'ont aucun effet.

Remarque : en général, les keepalives de tunnel ne peuvent pas fonctionner lorsque des VRF sont utilisés sur l'interface de tunnel et le fVRF (« tunnel vrf ...») et iVRF (« ip vrf forwarding ...’ sur l'interface du tunnel) ne correspondent pas. C'est essentiel sur le point d'extrémité du tunnel qui « reflète » le keepalive au demandeur. Lorsque la demande de test d'activité est reçue, elle est reçue dans le fVRF et décapsulée. Ceci révèle la réponse keepalive pré-faite, qui doit ensuite être retransmise à l'expéditeur, MAIS que la transmission est dans le contexte de l'iVRF sur l'interface de tunnel. Par conséquent, si l'iVRF et le fVRF ne correspondent pas, le paquet de réponse keepalive n'est pas renvoyé à l'expéditeur. Cela est vrai même si vous remplacez iVRF et/ou fVRF par « global ».

Cette sortie montre les commandes que vous utilisez afin de configurer des keepalives sur des tunnels GRE.

Router#configure terminal

Router(config)#interface tunnel0

Router(config-if)#keepalive 5 4

!--- The syntax of this command is keepalive [seconds [retries]].

!--- Keepalives are sent every 5 seconds and 4 retries.

!--- Keepalives must be missed before the tunnel is shut down.

!--- The default values are 10 seconds for the interval and 3 retries.

Afin de mieux comprendre le fonctionnement du mécanisme keepalive de tunnel, observez cet exemple de topologie et de configuration de tunnel:

Router A

interface loopback 0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.255

interface tunnel 0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.252

tunnel source loopback0

tunnel destination 192.168.1.2

keepalive 5 4

Router B

interface loopback 0

ip address 192.168.1.2 255.255.255.255

interface tunnel 0

ip address 10.10.10.2 255.255.255.252

tunnel source loopback0

tunnel destination 192.168.1.1

keepalive 5 4

Dans ce scénario, le routeur A effectue les étapes suivantes :

1. Construit l'en-tête IP interne toutes les cinq secondes où :

- la source est définie comme la destination locale du tunnel, qui est 192.168.1.2

- la destination est définie comme source de tunnel locale, à savoir 192.168.1.1

et un en-tête GRE est ajouté avec un type de protocole (PT) de 0

Paquet généré par le routeur A mais non envoyé :

En-tête IP

GRE

Source : 192.168.1.2

Destination : 192.168.1.1

PT=0

2. Envoie ce paquet hors de son interface de tunnel, ce qui entraîne l'encapsulation du paquet avec l'en-tête IP externe où :

- la source est définie comme la source locale du tunnel, qui est 192.168.1.1

- la destination est définie comme destination du tunnel local, à savoir 192.168.1.2

et un en-tête GRE est ajouté avec PT = IP.

Paquet envoyé du routeur A au routeur B :

En-tête IP GRE

GRE

En-tête IP

GRE

Source : 192.168.1.2

Destination : 192.168.1.1

PT=0

Source : 192.168.1.1

Destination : 192.168.1.2

PT=IP

3. Incrémente le compteur de keepalive du tunnel d'une unité.

4. En supposant qu'il y a une façon d'atteindre le point de terminaison du tunnel lointain et que le protocole de ligne de tunnel n'est pas désactivé pour d'autres raisons, le paquet parvient au Routeur B. Il est ensuite mis en correspondance avec le tunnel 0, est décapsulé et transmis à l’adresse IP de destination, qui est l’adresse IP source du tunnel sur le routeur A.

Envoyé du routeur B au routeur A :

En-tête IP

GRE

Source : 192.168.1.2

Destination : 192.168.1.1

PT=0

5. À l’arrivée sur le routeur A, le paquet est décapsulé et la vérification du protocole PT donne 0. Cela signifie qu'il s'agit d'un paquet keepalive. Le compteur de keepalives de tunnel est alors réinitialisé à 0 et le paquet est ignoré.

Si le routeur B est inaccessible, le routeur A continue à construire et à envoyer des paquets de test d'activité ainsi que du trafic normal. Si les keepalives ne reviennent pas, le protocole de ligne de tunnel reste actif tant que le compteur de keepalive du tunnel est inférieur au nombre de nouvelles tentatives, qui dans ce cas est de quatre. Si cette condition n'est pas remplie, la prochaine fois que Routeur A tente d'envoyer un keepalive à Routeur B, le protocole de ligne est désactivé.

Remarque : à l'état up/down, le tunnel ne transfère ni ne traite aucun trafic de données. Cependant, il continue à envoyer des paquets keepalives. À la réception d'une réponse de test d'activité, avec l'implication que le point d'extrémité du tunnel est à nouveau accessible, le compteur de test d'activité du tunnel est remis à 0 et le protocole de ligne sur le tunnel s'active.

Afin de voir les keepalive en action, activez debug tunnel et debug tunnel keepalive.

Exemples de débogages du routeur A :

debug tunnel keepalive

Tunnel keepalive debugging is on

01:19:16.019: Tunnel0: sending keepalive, 192.168.1.1->192.168.1.2

(len=24 ttl=0), counter=15

01:19:21.019: Tunnel0: sending keepalive, 192.168.1.1->192.168.1.2

(len=24 ttl=0), counter=16

01:19:26.019: Tunnel0: sending keepalive, 192.168.1.1->192.168.1.2

(len=24 ttl=0), counter=17

GRE Keepalive et Unicast Reverse Path Forwarding

Unicast RPF (Unicast Reverse Path Forwarding) est une fonctionnalité de sécurité qui permet de détecter et d'abandonner le trafic IP usurpé avec une validation de l'adresse source du paquet par rapport à la table de routage. Lorsque Unicast RPF est exécuté en mode strict (ip verify unicast source reachable-via rx), le paquet doit être reçu sur l'interface que le routeur utiliserait afin de transférer le paquet de retour. Si le mode strict ou le mode lâche Unicast RPF est activé sur l'interface de tunnel du routeur qui reçoit les paquets de test d'activité GRE, alors les paquets de test d'activité sont abandonnés par RPF après la décapsulation du tunnel puisque la route vers l'adresse source du paquet (adresse source du tunnel propre au routeur) n'est pas à travers l'interface de tunnel. Les abandons de paquets RPF peuvent être observés dans le résultat de la commande show ip traffic comme suit :

Router#show ip traffic | section Drop

Drop: 0 encapsulation failed, 0 unresolved, 0 no adjacency

0 no route, 156 unicast RPF, 0 forced drop

0 options denied

Par conséquent, l'initiateur des keepalives du tunnel désactive le tunnel en raison de paquets de retour de keepalives manqués. Par conséquent, Unicast RPF ne doit pas être configuré en mode strict ou lâche pour que les keepalives de tunnel GRE fonctionnent. Pour plus d'informations sur Unicast RPF, référez-vous à Présentation du transfert de chemin inverse de monodiffusion.

IPSec et keepalives GRE

Tunnels GRE avec IPSec

Les tunnels GRE sont parfois combinés avec IPSec car IPSec ne prend pas en charge les paquets multicast IP. Pour cette raison, les protocoles de routage dynamique ne peuvent pas s'exécuter correctement sur un réseau VPN IPsec. Puisque les tunnels GRE prennent en charge Multicast IP, un protocole de routage dynamique peut être exécuté sur un tunnel GRE. Les paquets de monodiffusion IP GRE qui en résultent peuvent être chiffrés par IPsec.

Il y a deux manières différentes pour IPSec de chiffrer des paquets GRE:

- Une méthode consiste à utiliser une crypto-carte. Lorsqu'une crypto-carte est utilisée, elle est appliquée aux interfaces physiques sortantes pour les paquets de tunnel GRE. Dans ce cas, la séquence d'étapes est la suivante :

1. Le paquet chiffré atteint l’interface physique.

2. Le paquet est décrypté et transmis à l'interface du tunnel.

3. Le paquet est décapsulé, puis transmis à la destination IP en texte clair.

- L'autre méthode consiste à utiliser la protection du tunnel. Quand la protection de tunnel est utilisée, elle est configurée sur l'interface de tunnel GRE. La commande tunnel protection est devenue disponible dans le logiciel Cisco IOS version 12.2(13)T. Dans ce cas, la séquence d'étapes est la suivante :

1. Le paquet chiffré atteint l’interface physique.

2. Le paquet est transmis à l’interface du tunnel.

3. Le paquet est décrypté et décapsulé, puis transmis à la destination IP en texte clair.

Les deux méthodes spécifient que le chiffrement IPSec est effectué après l'ajout de l'encapsulation GRE. Il existe deux différences clés entre l'utilisation d'une crypto-carte et l'utilisation de la protection de tunnel :

- La crypto-carte IPsec est liée à l'interface physique et est vérifiée au fur et à mesure que les paquets sont transférés à l'interface physique.

à ce stade, le tunnel GRE a déjà effectué une encapsulation GRE du paquet.

- La protection de tunnel lie la fonctionnalité de chiffrement au tunnel GRE et est vérifiée après l'encapsulation GRE du paquet mais avant que le paquet soit remis à l'interface physique.

Problèmes avec des keepalives quand vous combinez IPSec et GRE

Étant donné les deux façons d'ajouter le chiffrement aux tunnels GRE, il existe trois façons distinctes de configurer un tunnel GRE chiffré :

1. La protection de tunnel est configurée sur l'interface de tunnel de l'homologue A, tandis que la crypto-carte est configurée sur l'interface physique de l'homologue B.

2. L'homologue A a une carte de chiffrement configurée sur l'interface physique tandis que l'homologue B a une protection de tunnel configurée sur l'interface de tunnel.

3. La protection du tunnel est configurée sur l'interface du tunnel des deux homologues.

La configuration décrite dans les scénarios 1 et 2 est souvent effectuée dans une conception Hub and Spoke. La protection de tunnel est configurée sur le routeur concentrateur afin de réduire la taille de la configuration et une carte de chiffrement statique est utilisée sur chaque rayon.

Considérez chacun de ces scénarios avec des keepalives GRE activés sur l'homologue B (rayon) et où le mode tunnel est utilisé pour le chiffrement.

Scénario 1

Paramètre :

-----------

- L'homologue A utilise la protection de tunnel.

- L'homologue B utilise des crypto-cartes.

- Les messages Keepalive sont activés sur l'homologue B.

- Le chiffrement IPsec est effectué en mode tunnel.

Dans ce scénario, puisque les keepalives GRE sont configurés sur l'homologue B, les événements de séquence lorsqu'un keepalive est généré sont les suivants :

1. L'homologue B génère un paquet keepalive qui est encapsulé par GRE, puis transmis à l'interface physique où il est chiffré et envoyé à la destination du tunnel, l'homologue A.

Paquet envoyé de l’homologue B à l’homologue A :

En-tête IP

En-tête ESP

En-tête IP GRE

En-tête GRE

En-tête IP

GRE

SourceA

DestinationB

PT=0

fin ESP

SourceB

DestinationA

SourceB

DestinationA

PT=IP

2. Au niveau de l'homologue A, le keepalive GRE est reçu déchiffré :

En-tête IP GRE

GRE

En-tête IP

GRE

SourceA

DestinationB

PT=0

SourceB

DestinationA

PT=IP

décapsulé :

En-tête IP

GRE

SourceA

DestinationB

PT=0

Ensuite, le paquet de réponse keepalive GRE interne est routé en fonction de son adresse de destination qui est l'homologue B. Cela signifie que sur l’homologue A, le paquet est immédiatement routé de l’interface physique vers l’homologue B. Puisque l’homologue A utilise la protection de tunnel sur l’interface de tunnel, le paquet keepalive n’est pas chiffré.

Par conséquent, le paquet envoyé de l'homologue A à l'homologue B :

En-tête IP

GRE

SourceA

DestinationB

PT=0

Remarque : le keepalive n'est pas chiffré.

3. L'homologue B reçoit maintenant une réponse de keepalive GRE qui n'est pas chiffrée sur son interface physique, mais en raison de la crypto-carte configurée sur l'interface physique, il attend un paquet chiffré et donc l'abandonne.

Par conséquent, même si l'homologue A répond aux messages de test d'activité et que l'homologue B du routeur reçoit les réponses, il ne les traite jamais et modifie finalement le protocole de ligne de l'interface du tunnel en état down.

Résultat :

----------

Les keepalives activés sur l'homologue B entraînent le changement de l'état du tunnel sur l'homologue B en up/down.

Scénario 2

Paramètre :

-----------

- L'homologue A utilise des crypto-cartes.

- L'homologue B utilise la protection de tunnel.

- Les messages Keepalive sont activés sur l'homologue B.

- Le chiffrement IPsec est effectué en mode tunnel.

Dans ce scénario, puisque les keepalives GRE sont configurés sur l'homologue B, les événements de séquence lorsqu'un keepalive est généré sont les suivants :

1. L'homologue B génère un paquet keepalive qui est encapsulé GRE, puis chiffré par la protection de tunnel sur l'interface de tunnel, puis transféré à l'interface physique.

Paquet envoyé de l’homologue B à l’homologue A :

En-tête IP

En-tête ESP

En-tête IP GRE

En-tête GRE

En-tête IP

GRE

SourceA

DestinationB

PT=0

fin ESP

SourceB

DestinationA

SourceB

DestinationA

PT=IP

2. Au niveau de l'homologue A, le keepalive GRE est reçu déchiffré :

En-tête IP GRE

GRE

En-tête IP

GRE

SourceA

DestinationB

PT=0

SourceB

DestinationA

PT=IP

décapsulé :

En-tête IP

GRE

SourceA

DestinationB

PT=0

Ensuite, le paquet de réponse keepalive GRE interne est routé en fonction de son adresse de destination qui est l'homologue B. Cela signifie que sur l’homologue A, le paquet est immédiatement routé de l’interface physique vers l’homologue B. Puisque l’homologue A utilise des crypto-cartes sur l’interface physique, il chiffre d’abord ce paquet avant de le transmettre.

Par conséquent, le paquet envoyé de l'homologue A à l'homologue B :

En-tête IP

En-tête ESP

En-tête IP

GRE

SourceA

DestinationB

PT=0

fin ESP

SourceB

DestinationA

Remarque : la réponse keepalive est chiffrée.

3. L'homologue B reçoit maintenant une réponse GRE keepalive chiffrée dont la destination est transmise à l'interface de tunnel où elle est déchiffrée :

En-tête IP

GRE

SourceA

DestinationB

PT=0

Puisque le type de protocole est défini sur 0, l'homologue B sait qu'il s'agit d'une réponse de test d'activité et la traite comme telle.

Résultat :

----------

Les keepalives activés sur l'homologue B déterminent avec succès quel état de tunnel peut être basé sur la disponibilité de la destination du tunnel.

Scénario 3

Paramètre :

-----------

- Les deux homologues utilisent la protection de tunnel.

- Les messages Keepalive sont activés sur l'homologue B.

- Le chiffrement IPsec est effectué en mode tunnel.

Ce scénario est similaire au scénario 1 en ce sens que lorsque l'homologue A reçoit le keepalive chiffré, il le déchiffre et le décapsule. Cependant, lorsque la réponse est renvoyée, elle n'est pas chiffrée car l'homologue A utilise la protection de tunnel sur l'interface de tunnel. Ainsi, l'homologue B abandonne la réponse keepalive non chiffrée et ne la traite pas.

Résultat :

----------

Les keepalives activés sur l'homologue B entraînent le changement de l'état du tunnel sur l'homologue B en up/down.

Solution de contournement

Dans de telles situations où les paquets GRE doivent être chiffrés, il existe trois solutions possibles :

1. Utilisez une crypto-carte sur l'homologue A, la protection de tunnel sur l'homologue B et activez les keepalives sur l'homologue B.

Comme ce type de configuration est principalement utilisé dans les configurations Hub-and-Spoke et que dans de telles configurations, il est plus important pour le rayon d'être conscient de l'accessibilité des concentrateurs, la solution est d'utiliser une crypto-carte dynamique sur le concentrateur (Peer A) et une protection de tunnel sur le rayon (Peer B) et d'activer les keepalives GRE sur le rayon. De cette façon, bien que l'interface de tunnel GRE sur le concentrateur reste active, le voisin de routage et les routes à travers le tunnel sont perdus et la route alternative peut être établie. Sur le rayon, le fait que l'interface du tunnel a été désactivée peut provoquer l'appel d'une interface de numérotation et un rappel au concentrateur (ou à un routeur différent au concentrateur), puis l'établissement d'une nouvelle connexion.

2. Utilisez autre chose que des keepalives GRE afin de déterminer l'accessibilité des homologues.

Si les deux routeurs sont configurés avec une protection de tunnel, les keepalives de tunnel GRE ne peuvent pas être utilisés dans les deux sens. Dans ce cas, la seule option est d'utiliser le protocole de routage ou un autre mécanisme, tel que l'agent d'assurance de service, afin de découvrir si l'homologue est accessible ou non.

3. Utilisez des crypto-cartes sur l'homologue A et l'homologue B.

Si les deux routeurs sont configurés avec des cartes de chiffrement, les keepalives de tunnel peuvent passer dans les deux directions et les interfaces de tunnel GRE peuvent s'arrêter dans l'une ou les deux directions et déclencher une connexion de secours à établir. Il s'agit de l'option la plus flexible.

Informations connexes

- RFC 1701, Generic Router Encapsulation (GRE)

- RFC 2890, Extensions de clé et de numéro de séquence à GRE

- Keepalive de tunnel GRE (Generic Routing Encapsulation)

- Fragmentation IP et PMTUD

- Présentation des mécanismes Keepalive sur Cisco IOS

- Support technique - Cisco Systems