Table des matières

Introduction

Mise à niveau des outils matriciels

Contrôle de santé

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit des détails sur les divers outils de matrice de mise à niveau Nexus disponibles pour vous aider à effectuer une mise à niveau vers les commutateurs Nexus. Les documents référencés fournissent des conseils détaillés sur les procédures de mise à niveau, les défauts/avertissements associés, la prise en charge du matériel, etc.

Mise à niveau des outils matriciels

Les outils Matrice de mise à niveau agissent comme une source unique de vérité pour les chemins de mise à niveau validés par Cisco pour différentes plates-formes Nexus et méthodes de mise à niveau, telles que In-Service Software Upgrade (ISSU) et le démarrage à froid. En outre, des informations sur les ID de produit (PID) et les chemins d'accès alternatifs du matériel pris en charge, ainsi que des mises en garde ouvertes/résolues dans les versions NX-OS actuelles et cibles sont fournies, avec des liens permettant d'accéder à la documentation NX-OS appropriée.

Les outils Matrice de mise à niveau disponibles sont les suivants :

- Matrice de prise en charge des ISSU Cisco Nexus 9000 et 3000

- Cisco Nexus 7000 ISSU et matrice de prise en charge du démarrage à froid

Contrôle de santé

Êtes-vous intéressé par la manière d'effectuer un contrôle d'intégrité automatisé sur vos périphériques avant une mise à niveau ou une maintenance logicielle ? Si la réponse est oui, suivez la procédure de la section Vérification de l'intégrité et de la configuration de Nexus.

Informations connexes

- Avis de fin de vie / de fin de commercialisation du Nexus 9500

- Avis de fin de vie / de fin de commercialisation du Nexus 3000

- Avis de fin de vie / de fin de commercialisation des commutateurs Nexus 7000/7700

- Versions recommandées de Cisco NX-OS pour les commutateurs Cisco Nexus 9000

- Versions recommandées de Cisco NX-OS pour les commutateurs Cisco Nexus 3000

- Versions recommandées de Cisco NX-OS pour les commutateurs Cisco Nexus 7000

- Assistance et documentation techniques - Cisco Systems