Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Assemblage de câble EIA/TIA-449

Brochage des câbles ETTD EIA/TIA-449 (DB-60 à DB-37)

Brochage des câbles ETCD EIA/TIA-449 (DB-60 à DB-37)

Informations connexes

Introduction

Ce document présente l'ensemble de câbles EIA/TIA-449 5 en 1 et décrit ses connexions de broches de câble.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Assemblage de câble EIA/TIA-449

Brochage des câbles ETTD EIA/TIA-449 (DB-60 à DB-37)

60 broches 1

Signal

Description

Direction

37 broches

Signal

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

—

—

—

J1-51 J1-52

DCE_MODE GND

Groupe de déviation

—

—

—

J1-46

Shield_GND

Unique

—

J2-1

Blindage GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD—

Paire torsadée no 6

==> ==>

J2-4 J2-22

SD+ SD—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC—

Paire torsadée no 9

<== <==

J2-5 J2-23

ST+ ST—

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

Paire torsadée no 11

<== <==

J2-6 J2-24

RD+—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS—

Paire torsadée no 5

==> ==>

J2-7 J2-25

RS+ RS—

J-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

Paire torsadée no 10

<== <==

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS—

Paire torsadée no 1

<== <==

J2-9 J2-27

CS+ CS—

J1-44 J1-45

Circuit_GND LL/DCD

Paire torsadée no 12

==> —

J2-10 J2-37

LL CS

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR—

Paire torsadée no 2

<== <==

J2-11 J2-29

DM+ DM—

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR—

Paire torsadée no 4

==> ==>

J2-12 J2-30

TR+ TR—

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD—

Paire torsadée no 3

<== <==

J2-13 J2-31

RR+ RR-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC—

Paire torsadée no 7

==> ==>

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

Paire torsadée no 9

—

J2-19 J2-20

SG RC

1 Aucune broche non référencée n'est connectée.

Brochage des câbles ETCD EIA/TIA-449 (DB-60 à DB-37)

60 broches 1

Signal

Description

Direction

37 broches

Signal

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Groupe de déviation

—

—

—

J1-46

Shield_GNC

Unique

—

J2-1

Blindage GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

Paire torsadée no 11

<== <==

J2-4 J2-22

SD+ SD—

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC—

Paire torsadée no 7

==> ==>

J2-5 J2-23

ST+ ST—

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD—

Paire torsadée no 6

==> ==>

J2-6 J2-24

RD+—

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS—

Paire torsadée no 1

<== <==

J2-7 J2-25

RS+ RS—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC—

Paire torsadée no 9

==> ==>

J2-8 J2-26

RT+ RT—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS—

Paire torsadée no 5

==> ==>

J2-9 J2-27

CS+ CS—

J1-29 J1-30

GND_Circuit NIL/LL

Paire torsadée no 12

==> —

J2-10 J2-37

LL SC

J1-3 J1-4

DTR/DSR+ DTR/DSR—

Paire torsadée no 4

==> ==>

J2-11 J2-29

DM+ DM—

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR—

Paire torsadée no 2

<== <==

J2-12 J2-30

TR+ TR—

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD—

Paire torsadée no 3

==> ==>

J2-13 J2-31

RR+ RR—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

Paire torsadée no 10

<== <==

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

Paire torsadée no 8

—

J2-19 J2-20

SG RC

1 Aucune broche non référencée n'est connectée.

Informations connexes

- Support technique - Cisco Systems