Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Composants utilisés

Configuration

Configurez les sous-interfaces sur le vCUSP utilisant l'interface de ligne de commande (le CLI)

Introduction

Ce document explique le processus d'installation du vCUSP virtuel sur un hôte d'ESXi.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco Unified SIP Proxy (TRANCHANT)

- Service de l'Unified Computing System (UCS)

Éléments et actions requis avant que vous appliquiez les étapes décrites dans ce document

- Les OVULES de Cisco Unified SIP Proxy (TRANCHANT) classent.

- Serveur de l'Unified Computing System (UCS)

- VMware ESXi (commençant par la version 5.1) devrait être installé sur le serveur UCS.

- La configuration réseau devrait être faite sur l'hôte d'ESXi avant de déployer les OVULES de TRANCHANT.

- Hôte physique avec les configurations matérielles requises suivantes :

vCPU = 2

Mémoire = 4GB

Disque dur = 80GB

Réseau : Adresse IP de votre VLAN

- Support de plate-forme d'ESXi de VMware : La version prise en charge minimum est 5.1

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :

- Serveur UCSC-C240-M4S.

- Version d'ESXi de VMware déployée : - ESXi 6.0U2

- Version de TRANCHANT : - 9.0.1

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Au sujet du réseau d'ESXi

Ce document utilise la configuration de réseau en utilisant le commutateur standard sur l'hôte d'ESXi. Vous pouvez également utiliser un commutateur virtuel distribué (DVS) aussi bien.

Un commutateur standard de réseau, commutateur virtuel (vSwitch), est responsable de connecter des virtual machine à un réseau virtuel. Un vSwitch fonctionne semblable à un commutateur physique -- avec quelques limites -- et contrôles comment les virtual machine communiquent entre eux.

C'est le même instantané standard de configuration de commutateur de l'hôte d'ESXi.

Configuration

Étapes pour déployer le serveur de TRANCHANT

Étape 1. Déployez les OVULES de TRANCHANT sur l'hôte d'ESXi :

Cliquez sur en fonction l'option Browse et téléchargez les OVULES de TRANCHANT classent de votre ordinateur local.

Étape 2. Confirmez les détails de modèle OVF.

Étape 3. Spécifiez un nom pour le déploiement et pour l'identification facile de votre périphérique.

Étape 4. Format choisi de disque.

Étape 5. Sélectionnez le réseau VM dans lequel vous voulez déployer le périphérique.

Étape 6. Confirmez les détails et cliquez sur en fonction l'option de finition de déployer la VM.

Étape 7. Installation VM dans les progres.

Étape 8. Déploiement VM de TASSES terminé. Highlighted est la VM.

Étape 9. Sélectionnez la VM de TRANCHANT et cliquez sur en fonction l'onglet de console.

Étape 10. Écrivez les détails nécessaires afin d'obtenir la Connectivité comme l'adresse IP, subnet mask, passerelle par défaut, adresse DNS, nom d'utilisateur/mot de passe d'adresse de NTP.

Étape 11.     Une fois que la configuration est enregistrée l'installation des débuts de scripts de shell.

Étape 12.    Prêt à employer la VM de TRANCHANT.

Étape 13.     Tapez l'adresse IP sur le navigateur Web et la procédure de connexion au serveur de TRANCHANT.

Configurez les sous-interfaces sur le vCUSP utilisant l'interface de ligne de commande (le CLI)

Vous pouvez définir de sous interfaces de multiple dans le vCUSP et il n'y a aucune restriction spécifique sur le nombre de sous interfaces de côté de vCUSP.

C'est un exemple pour créer une sous interface.

1. Ouvrez la session de SSH à votre vCUSP

2. Configurez la sous-interface pour FastEthernet 0 sous la configure terminal :

Interface FastEthernet 0.10

ip address 10.64.86.229 255.255.0.0

end

3. Interfaces d'exposition de commande de question à vérifier :

Note: La création de sous-interface sur FastEthernet 1 n'est pas possible dorénavant.