Table des matières

Introduction

Quels sont les différents types de connexion MiniGBIC et leurs caractéristiques ?

Informations connexes

Introduction

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Q. Quels sont les différents types de connexion MiniGBIC et leurs caractéristiques ?

R. Les modules MiniGBIC, plus communément appelés modules SFP (Small Form Factor Pluggable), sont des convertisseurs multimédias enfichables à chaud.

Maquette

Type de support

Plage max. (3)

Longueur d'onde (nm)

Connecteur

MFEBX1 (1)

SMF (2)

20 km

Tx 1310 / Rx 1550

LC

MFEFX1

MMF

2 km

850

LC

MFELX1

SMF

10 km

1310

LC

MGBBX1 (1)

SMF (2)

20 km

Tx 1310 / Rx 1490

LC

MGBLX1 (1)

SMF

10 km

1310

LC

MGBLH1

SMF

40 km

1310

LC

MGBSX1

MMF

500 m

850/

LC

MGBT1

UTP de catégorie 5e

100 m

S/O

RJ-45

(1) Disponible au 2e trimestre 2009.

(2) Prise en charge de la fibre optique simplex uniquement (simple brin).

(3) Les distances varient en fonction de l'usine de fibres et de l'environnement d'exploitation.

Informations connexes

- Assistance et documentation techniques - Cisco Systems