Le décodage automatique du RIF peut être effectué à l'aide de cet outil. Entrez RIF au format suivant (7 combinaisons d'anneau/pont max.) :

- aaaa.bbb.cccc...
OU

- aaabbbcccc...

Routing Control

Explorer Type

Length RIF  (hex)

MTU Size    (dec)

Direction

Ring(1)#   (hex) (dec)   Bridge(1)# (hex) (dec)

Ring(2)#   (hex) (dec)   Bridge(2)# (hex) (dec)

Ring(3)#   (hex) (dec)   Bridge(3)# (hex) (dec)

Ring(4)#   (hex) (dec)   Bridge(4)# (hex) (dec)

Ring(5)#   (hex) (dec)   Bridge(5)# (hex) (dec)

Ring(6)#   (hex) (dec)   Bridge(6)# (hex) (dec)

Ring(7)#   (hex) (dec)   Bridge(7)# (hex) (dec)

Informations connexes

- Pontage d'anneau à jeton et décodage RIF

- Support et documentation techniques - Cisco Systems