Contenu

Introduction

Avant de commencer

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration pour la configuration de la commutation de liaison de données (DLSw) sur des interfaces série à l'une des extrémités de l'homologue DLSw pour une connexion SDLC (Synchronous Data Link Control) à SDLC.

Avant de commencer

Conditions requises

Avant d'essayer cette configuration, assurez-vous de respecter les conditions suivantes :

- Le routeur doit exécuter le jeu de fonctions IBM.

- Les homologues DLSw doivent être configurés.

- Les deux extrémités de la connexion doivent être des interfaces série prenant en charge SDLC.

Components Used

Ce document ne se limite pas à des versions matérielles et logicielles spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Connexion PU 2.0

- Connexion PU 2.1

Connexion PU 2.0

Router A

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.1

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.2

int s 0

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role secondary

sdlc vmac 4000.1000.0000

sdlc address C1

sdlc partner 4000.2000.00c1 C1

sdlc dlsw default

Router B

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.2

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.1

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role primary

sdlc vmac 4000.2000.0000

sdlc address C1

sdlc partner 4000.1000.00c1 C1

sdlc dlsw default

Connexion PU 2.1

Router A

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.1

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.2

int s 0

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role secondary

sdlc vmac 4000.1000.0000

sdlc address C1 xid-passthru

sdlc partner 4000.2000.00c1 C1

sdlc dlsw default

Router B

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.2

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.1

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role none

sdlc vmac 4000.2000.0000

sdlc address C1

sdlc partner 4000.1000.00c1 C1

sdlc dlsw default

Vérification

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

- show dlsw peer : affiche l'état de l'homologue.

- show dlsw reachability — Affiche l'état des adresses MAC locales et distantes.

- show dlsw circuit — Affiche l'état du circuit.

- show int serial x/x : affiche l'état de l'interface.

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

- Référez-vous à Dépannage de DLSw pour plus d'informations.