Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Vue logique

Récupération de la connexion TCP avec VIPA

Configuration IOCP (Input/Output Configuration Program)

Fichier TCPIP.Profile mainframe (datagramme IP) - VIPA

Cisco 7000 avec configuration CIP-WS1 - VIPA

Cisco 7000 avec configuration CIP-WS2 - VIPA

Informations connexes

Introduction

La prise en charge de l'adresse IP virtuelle (VIPA) offre une tolérance aux pannes pour le stockage virtuel multiple (MVS) en utilisant un périphérique virtuel et une adresse IP virtuelle dans une pile TCP/IP IBM. Le périphérique virtuel est toujours actif et ne voit jamais de défaillance. Le VIPA reste accessible de sorte que RouteD annonce toujours cette adresse IP (et son sous-réseau) comme active.

Le numéro de réparation temporaire du programme VIPA (PTF) est le numéro ONU 83939. Il a été intégré dans TCP/IP version 3.10.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Vue logique

Dans la configuration utilisée dans ce document, tout le trafic Telnet, FTP et tout autre trafic initié du côté réseau se connecte via l'adresse VIPA 10.10.12.2.

Le temps de convergence du protocole RIP (Routing Information Protocol) (avec les paramètres par défaut) peut aller jusqu'à six minutes. Par exemple, si le Cisco 7000 avec CIP-WS2 échoue dans cette topologie, il peut prendre jusqu'à six minutes pour que le trafic qui le traverse commence à passer par le Cisco 7000 avec CIP-WS1 à la place. Pour réduire le temps de convergence, vous pouvez modifier les compteurs RIP sur le routeur.

Récupération de la connexion TCP avec VIPA

Ces paramètres dans la configuration de mystation permettent la récupération de connexion TCP :

- Serveur de noms : mvshost 10.10.12.2 (la station de destination et l’adresse IP)

- Réseau de destination : 10.10.12.0 à partir de mystation (chemins vers cette station de destination)

- à 10.10.11.2

- à 10.10.10.2

Supposez que mystation obtient une session avec mvshost jusqu'à 10.10.11.2. Si cette interface de canal 10.10.11.2 sur mvshost échoue, ceci se produit :

1. La couche TCP sur mystation expire.

2. La couche TCP retransmet.

3. mystation accepte une nouvelle route via 10.10.10.2.

4. Retransmission de couche TCP OK.

Configuration IOCP (Input/Output Configuration Program)

CHPID PATH=05,TYPE=CNC,SWITCH=3

CNTLUNIT CUNUMBR=2300,PATH=05,UNIT=SCTC,LINK=C7,UNITADD=((10,8))

IODEVICE ADDRESS=(310,8),CUNUMBR=2300,UNIT=SCTC

*

CHPID PATH=0A,TYPE=CNC,SWITCH=3

CNTLUNIT CUNUMBR=2400,PATH=05,UNIT=SCTC,LINK=C8,UNITADD=((20,8))

IODEVICE ADDRESS=(320,8),CUNUMBR=2400,UNIT=SCTC

Fichier TCPIP.Profile mainframe (datagramme IP) - VIPA

000045 DEVICE IPP CLAW 310 CISCOMVS 7000ws1  NONE 20 20 4096 4096

000046 LINK IPL IP 1 IPP

000051 DEVICE I2P CLAW 320 CISCOMVS 7000ws2 NONE 20 20 4096 4096

000052 LINK I2L IP 1 I2P

000057 DEVICE VDEV VIRTUAL 0

000058 LINK VLINK VIRTUAL 0 VDEV

000085 HOME

000087 10.10.11.2     I2L

000089 10.10.10.2     IPL

000091 10.10.12.2     VLINK

000100 BSDROUTINGPARMS true

000101 ; LINK    MAXMTU    METRIC    SUBNET MASK     DEST ADDR

000102   I2L        4096       0      255.255.255.0      10.10.11.1

000103   IPL        4096       0      255.255.255.0      10.10.10.1

000104   VLINK      4096       0      255.255.255.0      0

000108 ENDBSDROUTINGPARMS

000142 START I2P

000144 START IPP

Remarque : Il n'existe aucune instruction START pour VDEV (le périphérique VIPA) dans le fichier TCPIP.Profile.

Cisco 7000 avec configuration CIP-WS1 - VIPA

interface Channel0/0

ip address 10.10.11.1 255.255.255.0

ip route-cache cbus

ip route-cache same-interface

no ip redirects

no keepalive

claw C200 10 10.10.11.2 ciscomvs 7000ws1 tcpip tcpip broadcast

Remarque : cette configuration suppose que les mises à jour de routage sont échangées avec le mainframe lorsque le paramètre de diffusion est spécifié. Si ce n'est pas le cas, vous devez coder une route statique pointant vers l'adresse VIPA en utilisant l'adresse spécifiée comme tronçon suivant dans l'instruction CLAW. Voici un exemple :

ip route 10.10.12.2 255.255.255.255 10.10.11.2

Cisco 7000 avec configuration CIP-WS2 - VIPA

interface Channel0/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ip route-cache cbus

ip route-cache same-interface

no ip redirects

no keepalive

claw C300 20 10.10.10.2 ciscomvs 7000ws2 tcpip tcpip broadcast

Informations connexes

- Configuration d'OMPROUTE pour une exécution sur l'ordinateur central

- Assistance technologique IBM - Common Link Access for Workstation (CLAW)

- Processeurs Cisco Channel Interface - Assistance produit

- Support technique - Cisco Systems