Contenu

Introduction

Étapes

Introduction

Ce document décrit le nettoyage du data store Springpath à partir de l'interface de ligne de commande Elastic Sky X Integrated (ESXi) de l'interface de ligne de commande (CLI).

Lors du nettoyage du cluster HX, le serveur 240M4 doit effacer la partition Virtual Machine File System (VMFS) sur les disques durs SSD (Solid State Drives) arrière.

Étapes

Voici les étapes manuelles pour effacer la partition VMFS sur le disque dur SSD arrière :

Étape 1. Afin d'afficher les partitions sur l'ESXi, exécutez la liste des partitions du périphérique principal de stockage esxcli comme indiqué dans l'image.

Étape 2. Afin de supprimer le fichier coredump, exécutez esxcli system coredump file remove —force comme indiqué dans l'image.

Étape 3. Afin de désactiver la partition de vidage, exécutez esxcfg-dumppart -d comme indiqué dans l'image.

Étape 4. Afin de supprimer la partition /scratch, exécutez rm /scratch comme indiqué dans l'image.

Étape 5. Afin d'identifier l'ID de processus du processus vmsyslogd, exécutez ps | grep vmsyslogd comme illustré dans l'image.

Étape 6. Afin de tuer le processus vmsyslogd, exécutez kill -9 <PID of vmsyslogd> comme indiqué dans l'image.

Étape 7. Afin de démonter le volume Springpath, exécutez esxcli storage filesystem unmount -p /vmfs/volumes/Springpath-<xxx> comme indiqué dans l'image.

Étape 8. Afin de supprimer le data store Springpath, exécutez

partedUtil delete /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____INTEL_SSDSC2BB120G4_____________________PHWL535601R6120LGN__ 1 comme indiqué dans l'image.

Note: Vous pouvez exécuter l'utilitaire de ligne de commande partedUtil afin de manipuler directement les tables de partitions des disques SAN locaux et distants sur ESXi et ESX.

Étape 9. Afin de répertorier la partition coredump, exécutez la liste des partitions coredump du système esxcli comme indiqué dans l'image.

Étape 10. Afin de redémarrer l'hôte ESXi, exécutez reboot comme indiqué dans l'image.

Étape 11. Une fois l'ESXi rechargé, vérifiez que le data store Springpath n'est plus monté à partir de l'interface utilisateur (UI), comme l'illustre l'image.

Étape 12. Afin d'afficher les partitions sur l'ESXi, exécutez la liste des partitions du périphérique principal de stockage esxcli comme indiqué dans l'image.

Étape 13. Vous ne verrez plus la partition supprimée.