Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Dépannage des commandes

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration pour le pontage de deux sites différents sur RNIS à l'aide d'un canal B par site à l'aide de profils de numérotation.

Conditions préalables

Conditions requises

Avant de tenter cette configuration, vous devez recueillir ces informations auprès du fournisseur de services RNIS :

- Type de commutateur RNIS

- Les identificateurs de profil de service RNIS (SPID) et les numéros de répertoire local (LDN), le cas échéant. En Amérique du Nord, les SPIDS sont requis pour tous les types de commutateurs RNIS, à l’exception des commutateurs point à point 5ESS personnalisés. Le LDN est le numéro de téléphone RNIS local à sept chiffres (aucun indicatif régional) de votre routeur. Les LDN sont requis pour DMS-100.

Vous devez également collecter ces informations réseau :

- Nom d'hôte PPP (Point-to-Point Protocol) : vous devez attribuer un nom de client PPP aux deux périphériques.

- Le type d'authentification PPP - Authentification CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) est préféré et est utilisé dans cet exemple.

- Le mot de passe PPP : vous devez attribuer un mot de passe PPP à tous les emplacements.

- Informations d'adresse IP : vous devez créer une conception de réseau IP.

- Numéros de téléphone : numéros de téléphone RNIS des deux emplacements.

- Nom d'utilisateur et mots de passe.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Informations générales

Les profils de numérotation permettent de séparer la configuration des interfaces physiques de la configuration logique requise pour un appel. Avec les profils de numérotation, les configurations logique et physique sont liées dynamiquement par appel.

Remarque : Vous ne pouvez pas établir de pont sur un canal B et router sur l'autre canal.

Configuration

Cette section présente des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Routeur 1

Current configuration:

!

version 11.2

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname Router1

no ip routing

!

enable password foo

!

username Router2 password bar

username Router3 password bar

isdn switch-type basic-5ess

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

media-type 10BaseT

bridge-group 1

!

interface BRI0

no ip address

no ip mroute-cache

encapsulation ppp

no ip route-cache

dialer pool-member 1

ppp authentication chap

!

interface Dialer0

no ip address

no ip mroute-cache

encapsulation ppp

no ip route-cache

dialer remote-name Router2

dialer string 5552323

dialer pool 1

dialer-group 2

no fair-queue

no cdp enable

ppp authentication chap

bridge-group 1

!

interface Dialer1

no ip address

no ip mroute-cache

encapsulation ppp

no ip route-cache

dialer remote-name Router3

dialer string 5553434

dialer pool 1

dialer-group 2

no cdp enable

ppp authentication chap

bridge-group 1

!

dialer-list 2 protocol bridge permit

bridge 1 protocol ieee

end

Routeur 2

Current configuration:

!

version 11.2

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname Router2

no ip routing

!

enable password foo

!

username Router1 password bar

isdn switch-type basic-5ess

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

no ip route-cache

bridge-group 1

!

interface BRI0

no ip address

encapsulation ppp

no ip route-cache

dialer pool-member 1

!

interface Dialer0

no ip address

encapsulation ppp

no ip route-cache

dialer remote-name Router1

dialer string 5551212

dialer pool 1

dialer-group 2

no fair-queue

no cdp enable

ppp authentication chap

bridge-group 1

!

dialer-list 2 protocol bridge permit

bridge 1 protocol ieee

!

end

Routeur 3

Current configuration:

!

version 11.2

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname Router3

no ip routing

!

username Router1 password bar

isdn switch-type basic-5ess

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.3 255.255.255.0

no ip route-cache

bridge-group 1

!

interface BRI0

no ip address

encapsulation ppp

no ip route-cache

dialer pool-member 1

ppp authentication chap

!

interface Dialer0

no ip address

encapsulation ppp

no ip route-cache

dialer remote-name Router1

dialer string 5551212

dialer pool 1

dialer-group 2

no cdp enable

ppp authentication chap

bridge-group 1

!

dialer-list 2 protocol bridge permit

bridge 1 protocol ieee

!

end

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Dépannage des commandes

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

Remarque : avant d'émettre des commandes debug, reportez-vous à Informations importantes sur les commandes de débogage.

- debug ppp authentication - Pour voir si un client réussit l'authentification. Si vous utilisez une version antérieure au logiciel Cisco IOS® Version 11.2, utilisez la commande debug ppp chap à la place.

- debug ppp negotiation - Pour voir si un client passe la négociation PPP (Point-to-Point Protocol) ; c'est à ce moment que vous recherchez la négociation d'adresse.

- debug ppp error - Pour afficher les erreurs de protocole et les statistiques d'erreur associées à la négociation et au fonctionnement de la connexion PPP.

- debug isdn q931 — Pour vérifier les connexions RNIS lorsque les utilisateurs se connectent, afin de voir ce qui se passe avec l'appel RNIS (par exemple, si la connexion est abandonnée).

- show isdn status — L'état doit être :

layer 1 = active

layer 2 = MULTIPLE_FRAMES_ESTABLISHED

Si la couche 1 n’est pas active, l’adaptateur de câblage ou le port peut être défectueux ou non branché. Si la couche 2 est dans un état TEI_Assign, le routeur ne parle pas au commutateur.

- show bridge — Pour afficher les classes d'entrées dans la base de données de transfert de pont.

- show span : pour afficher la topologie Spanning Tree connue du routeur.

Informations connexes

- Page de support pour la technologie de ligne commuté

- Support technique - Cisco Systems