Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Dépannage des commandes

Exemple de résultat de dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration pour la mise en oeuvre d'une sauvegarde RNIS avec des routes statiques flottantes, et fournit des informations de dépannage de base pour ce type de configuration.

Pour plus d'informations sur les mises en oeuvre les plus courantes de la sauvegarde RNIS et les comparaisons entre elles, reportez-vous au document suivant : Évaluation des interfaces de secours, routes statiques flottantes et Dialer Watch pour DDR de secours.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel et de matériel ci-dessous.

- Deux routeurs Cisco 2500 exécutant les versions 12.2(3) et 12.2(5) du logiciel Cisco IOS®

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant :

Configurations

Ce document utilise les configurations présentées ci-dessous.

- krimson (routeur Cisco 2500)

- kevin (routeur Cisco 2500)

krimson (routeur Cisco 2500)

krimson#show running-config

Building configuration...

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname krimson

!

username kevin password 0 <password>

!

isdn switch-type basic-net3

!

!

interface Loopback0

ip address 10.7.7.1 255.255.255.0

!

interface Serial0

ip address 10.1.2.1 255.255.255.0

!

interface BRI0

no ip address

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

load-interval 30

dialer pool-member 1

isdn switch-type basic-net3

no fair-queue

no cdp enable

ppp authentication chap

!

interface Dialer0

ip address 10.9.9.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

dialer pool 1

dialer remote-name kevin

dialer string 8114

dialer-group 1

no cdp enable

ppp authentication chap

!

ip classless

ip route 10.8.8.0 255.255.255.0 10.1.2.2

ip route 10.8.8.0 255.255.255.0 10.9.9.2 180

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password <password> login

!

end

kevin (routeur Cisco 2500)

kevin#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 1205 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname kevin

!

username krimson password 0 <password>

!

isdn switch-type basic-net3

!

!

!

interface Loopback0

ip address 10.8.8.1 255.255.255.0

!

interface Serial0

ip address 10.1.2.2 255.255.255.0

clockrate 2000000

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface BRI0

no ip address

encapsulation ppp

dialer pool-member 1

isdn switch-type basic-net3

no cdp enable

ppp authentication chap

!

interface Dialer0

ip address 10.9.9.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer remote-name krimson

dialer string 8113

dialer-group 1

no cdp enable

ppp authentication chap

!

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password <password> login

!

end

Vérification

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- show ip route - Affiche les entrées de la table de routage IP.

- show interfaces - Affiche des statistiques pour toutes les interfaces configurées sur le routeur ou le serveur d'accès.

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Dépannage des commandes

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

Note : Avant d'émettre des commandes debug, consultez Informations importantes sur les commandes de débogage.

- debug isdn q931 - Affiche des informations sur la configuration des appels et la suppression des connexions réseau RNIS (couche 3) entre le routeur local (côté utilisateur) et le réseau.

- debug isdn events - Affiche les événements RNIS qui se produisent du côté utilisateur (sur le routeur) de l'interface RNIS. Les événements RNIS qui peuvent être affichés sont les événements Q.931 (configuration d’appels et désactivation des connexions réseau RNIS).

- debug dialer - Affiche des informations de débogage sur les paquets ou les événements d'une interface de numérotation.

- debug ppp negotiation - Entraîne la commande debug ppp à afficher les paquets PPP transmis au démarrage du protocole PPP, où les options PPP sont négociées.

- debug ppp authentication - Permet à la commande debug ppp d'afficher les messages de protocole d'authentification, y compris les échanges de paquets CHAP (Challenge Authentication Protocol) et les échanges PAP (Password Authentication Protocol).

Exemple de résultat de dépannage

Ici, nous pouvons tester la fonctionnalité de sauvegarde en utilisant les commandes shutdown et no shutdown sur l'interface série du côté distant. Ceci conduit par conséquent à la disparition de la route ip principale vers le réseau de destination en question.

Examinons d’abord l’état initial de l’interface principale et de la table de routage IP :

Côté appelant :

krimson#show interface serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 10.1.2.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Last input 00:00:07, output 00:00:07, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations 0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 1158 kilobits/sec

5 minute input rate 1000 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

92 packets input, 7599 bytes, 0 no buffer

Received 62 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

99 packets output, 8991 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 12 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

4 carrier transitions

DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

krimson#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter

area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.48.74.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks

C 10.1.2.0/24 is directly connected, Serial0

S 10.8.8.0/24 [1/0] via 10.1.2.2

!--- The IP route for the destination network points to the primary link.

C 10.9.9.0/24 is directly connected, Dialer0

C 10.7.7.0/24 is directly connected, Loopback0

C 10.48.74.0/23 is directly connected, Ethernet0

S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.48.74.1

Côté appelé :

kevin#show interface serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 10.1.2.2/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Last input 00:00:00, output 00:00:08, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations 0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 1158 kilobits/sec

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

106 packets input, 9432 bytes, 0 no buffer

Received 71 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

98 packets output, 8016 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 4 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

1 carrier transitions

DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

kevin#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter

area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.48.74.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C 10.1.2.0/24 is directly connected, Serial0

C 10.9.9.0/24 is directly connected, Dialer0

C 10.8.8.0/24 is directly connected, Loopback0

C 10.48.74.0/23 is directly connected, Ethernet0

S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.48.74.1

kevin#

Maintenant, nous pouvons simuler la défaillance de liaison en utilisant la commande shutdown sur l'interface série distante :

krimson#

*Mar 4 15:25:18.302: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to

down

*Mar 4 15:25:19.302: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Serial0, changed state to down

Nous pouvons voir ici que la liaison principale a été interrompue.

krimson#show interface serial 0

Serial0 is down, line protocol is down

Hardware is HD64570

Internet address is 10.1.2.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Last input 00:00:22, output 00:00:32, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations 0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 1158 kilobits/sec

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

108 packets input, 8526 bytes, 0 no buffer

Received 78 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

114 packets output, 9895 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 12 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

5 carrier transitions

DCD=down DSR=down DTR=up RTS=up CTS=down

krimson#

Les détails de la table de routage indiquent maintenant que la route statique flottante est installée dans la table de routage :

krimson#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter

area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.48.74.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

S 10.8.8.0/24 [180/0] via 10.9.9.2

C 10.9.9.0/24 is directly connected, Dialer0

C 10.7.7.0/24 is directly connected, Loopback0

C 10.48.74.0/23 is directly connected, Ethernet0

S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.48.74.1

krimson#

Sur le routeur appelé, nous pouvons simuler la défaillance de liaison principale simulée à l'aide de la commande shutdown sur l'interface série 0 locale :

kevin#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

kevin(config)#interface serial 0

kevin(config-if)#shutdown

*Mar 4 15:32:00.250: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0, changed state to

administratively down

*Mar 4 15:32:01.250: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Serial0, changed state to down

*Mar 4 15:32:03.742: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Maintenant, nous pouvons voir que la liaison principale tombe en panne :

kevin#show interface serial 0

Serial0 is administratively down, line protocol is down

Hardware is HD64570

Internet address is 10.1.2.2/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Last input 00:01:28, output 00:01:18, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations 0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 1158 kilobits/sec

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

114 packets input, 9895 bytes, 0 no buffer

Received 79 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

108 packets output, 8526 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 4 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

1 carrier transitions

DCD=down DSR=down DTR=up RTS=up CTS=down

Le trafic ping défini comme trafic intéressant initie l'appel sortant via l'interface de numérotation de secours 0.

krimson#ping 10.8.8.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.8.8.1, timeout is 2 seconds:

*Mar 4 15:27:39.618: BR0 DDR: rotor dialout [priority]

*Mar 4 15:27:39.622: BR0 DDR: Dialing cause ip (s=10.9.9.1, d=10.8.8.1)

*Mar 4 15:27:39.626: BR0 DDR: Attempting to dial 8114

*Mar 4 15:27:39.642: ISDN BR0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x09

*Mar 4 15:27:39.646: Bearer Capability i = 0x8890

*Mar 4 15:27:39.654: Channel ID i = 0x83

*Mar 4 15:27:39.658: Called Party Number i = 0x80, '8114',

Plan:Unknown, Type:Unknown

*Mar 4 15:27:39.718: ISDN BR0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0x89

*Mar 4 15:27:39.722: Channel ID i = 0x89

*Mar 4 15:27:39.974: ISDN BR0: RX <- CONNECT pd = 8 callref = 0x89

*Mar 4 15:27:39.990: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up

*Mar 4 15:27:39.998: %DIALER-6-BIND: Interface BR0:1 bound to profile Di0

*Mar 4 15:27:40.010: BR0:1 PPP: Treating connection as a callout

*Mar 4 15:27:40.010: BR0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 0 load]

*Mar 4 15:27:40.014: BR0:1 LCP: O .!!!CONFREQ [Closed] id 19 len 15

*Mar 4 15:27:40.018: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 4 15:27:40.022: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D0A490 (0x050612D0A490)

*Mar 4 15:27:40.030: ISDN BR0: TX -> CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x09

*Mar 4 15:27:40.054: BR0:1 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 9 len 15

*Mar 4 15:27:40.058: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 4 15:27:40.062: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D6B638 (0x050612D6B638)

*Mar 4 15:27:40.066: BR0:1 LCP: O CONFACK [REQsent] id 9 len 15

*Mar 4 15:27:40.066: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 4 15:27:40.070: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D6B638 (0x050612D6B638)

*Mar 4 15:27:40.074: BR0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 19 len 15

*Mar 4 15:27:40.078: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 4 15:27:40.082: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D0A490 (0x050612D0A490)

*Mar 4 15:27:40.082: BR0:1 LCP: State is Open

*Mar 4 15:27:40.086: BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by both [0 sess, 0 load]

*Mar 4 !

Suc15:27:40.090: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 7 len 28 from "krimson"

*Mar 4 15:27:40.106: BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 7 len 26 from "kevin"

*Mar 4 15:27:40.110: BR0:1 CHAP: O RESPONSE id 7 len 28 from "krimson"

*Mar 4 15:27:40.138: BR0:1 CHAP: I SUCCESS id 7 len 4

*Mar 4 15:27:40.150: BR0:1 CHAP: I RESPONSE id 7 len 26 from "kevin"

*Mar 4 15:27:40.158: BR0:1 CHAP: O SUCCESS id 7 len 4

*Mar 4 15:27:40.162: BR0:1 PPP: Phase is UP [0 sess, 0 load]

*Mar 4 15:27:40.166: BR0:1 IPCP: O CONFREQ [Not negotiated] id 2 len 10

*Mar 4 15:27:40.170: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.1 (0x03060A090901)

*Mar 4 15:27:40.186: BR0:1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 2 len 10

*Mar 4 15:27:40.190: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.2 (0x03060A090902)

*Mar 4 15:27:40.190: BR0:1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 2 len 10

*Mar 4 15:27:40.194: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.2 (0x03060A090902)

*Mar 4 15:27:40.202: BR0:1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 2 len 10

*Mar 4 15:27:40.206: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.1 (0x03060A090901)

*Mar 4 15:27:40.206: BR0:1 IPCP: State is Open

*Mar 4 15:27:40.214: BR0:1 DDR: dialer protocol up

*Mar 4 15:27:40.218: Di0 IPCP: Install route to 10.9.9.2

*Mar 4 15:27:41.162: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1,

changed state to upcess rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max =

36/47/76 ms

krimson#

En même temps, les débogages exécutés sur le côté appelé affichent le résultat suivant pour ce même appel :

kevin#

*Mar 4 15:34:21.698: ISDN BR0: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x07

*Mar 4 15:34:21.706: Bearer Capability i = 0x8890

*Mar 4 15:34:21.714: Channel ID i = 0x89

*Mar 4 15:34:21.718: Calling Party Number i = 0xA1, '8113',

Plan:ISDN, Type:National

*Mar 4 15:34:21.734: Called Party Number i = 0xC1, '8114',

Plan:ISDN, Type:Subscriber(local)

*Mar 4 15:34:21.762: ISDN BR0: Event: Received a DATA call from 8113 on B1

at 64 Kb/s

*Mar 4 15:34:21.762: ISDN BR0: Event: Accepting the call id 0xC

*Mar 4 15:34:21.766: BR0:1: interface must be fifo queue, force fifo

*Mar 4 15:34:21.774: %DIALER-6-BIND: Interface BR0:1 bound to profile Di0

*Mar 4 15:34:21.786: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up

*Mar 4 15:34:21.798: BR0:1 PPP: Treating connection as a callin

*Mar 4 15:34:21.802: BR0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Passive Open [0 sess,

0 load]

*Mar 4 15:34:21.806: BR0:1 LCP: State is Listen

*Mar 4 15:34:21.818: ISDN BR0: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x87

*Mar 4 15:34:21.826: Channel ID i = 0x89

*Mar 4 15:34:21.854: ISDN BR0: TX -> CONNECT pd = 8 callref = 0x87

*Mar 4 15:34:21.918: ISDN BR0: RX <- CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x07

*Mar 4 15:34:21.926: Channel ID i = 0x89

*Mar 4 15:34:21.978: BR0:1 LCP: I CONFREQ [Listen] id 19 len 15

*Mar 4 15:34:21.982: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 4 15:34:21.986: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D0A490 (0x050612D0A490)

*Mar 4 15:34:21.990: BR0:1 LCP: O CONFREQ [Listen] id 9 len 15

*Mar 4 15:34:21.994: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 4 15:34:21.994: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D6B638 (0x050612D6B638)

*Mar 4 15:34:21.998: BR0:1 LCP: O CONFACK [Listen] id 19 len 15

*Mar 4 15:34:22.002: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 4 15:34:22.006: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D0A490 (0x050612D0A490)

*Mar 4 15:34:22.030: BR0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 9 len 15

*Mar 4 15:34:22.034: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 4 15:34:22.034: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D6B638 (0x050612D6B638)

*Mar 4 15:34:22.038: BR0:1 LCP: State is Open

*Mar 4 15:34:22.042: BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by both [0 sess, 0

load]

*Mar 4 15:34:22.046: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 7 len 26 from "kevin"

*Mar 4 15:34:22.050: BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 7 len 28 from "krimson"

*Mar 4 15:34:22.054: BR0:1 CHAP: Waiting for peer to authenticate first

*Mar 4 15:34:22.070: BR0:1 CHAP: I RESPONSE id 7 len 28 from "krimson"

*Mar 4 15:34:22.078: BR0:1 CHAP: O SUCCESS id 7 len 4

*Mar 4 15:34:22.082: BR0:1 CHAP: Processing saved Challenge, id 7

*Mar 4 15:34:22.090: BR0:1 CHAP: O RESPONSE id 7 len 26 from "kevin"

*Mar 4 15:34:22.114: BR0:1 CHAP: I SUCCESS id 7 len 4

*Mar 4 15:34:22.118: BR0:1 PPP: Phase is UP [0 sess, 0 load]

*Mar 4 15:34:22.122: BR0:1 IPCP: O CONFREQ [Not negotiated] id 2 len 10

*Mar 4 15:34:22.126: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.2 (0x03060A090902)

*Mar 4 15:34:22.130: BR0:1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 2 len 10

*Mar 4 15:34:22.134: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.1 (0x03060A090901)

*Mar 4 15:34:22.138: BR0:1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 2 len 10

*Mar 4 15:34:22.142: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.1 (0x03060A090901)

*Mar 4 15:34:22.226: BR0:1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 2 len 10

*Mar 4 15:34:22.230: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.2 (0x03060A090902)

*Mar 4 15:34:22.230: BR0:1 IPCP: State is Open

*Mar 4 15:34:22.242: BR0:1 DDR: dialer protocol up

*Mar 4 15:34:22.250: Di0 IPCP: Install route to 10.9.9.1

*Mar 4 15:34:23.114: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1,

changed state to up

*Mar 4 15:34:27.794: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to

8113 krimson

L'état après la sauvegarde est « up » :

krimson#show interface dialer 0

Dialer0 is up, line protocol is up (spoofing)

Hardware is Unknown

Internet address is 10.9.9.1/24

MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

DTR is pulsed for 1 seconds on reset

Interface is bound to BR0:1

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:13:26

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations 0/1/16 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 42 kilobits/sec

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

36 packets input, 2160 bytes

36 packets output, 2160 bytes

Bound to:

BRI0:1 is up, line protocol is up

Hardware is BRI

MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Time to interface disconnect: idle 00:01:33

Interface is bound to Di0 (Encapsulation PPP)

LCP Open

Open: IPCP

Last input 00:00:26, output 00:00:01, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

126 packets input, 3664 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

131 packets output, 3777 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 15 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

28 carrier transitions

krimson#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter

area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.48.74.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks

C 10.9.9.2/32 is directly connected, Dialer0

S 10.8.8.0/24 [180/0] via 10.9.9.2

C 10.9.9.0/24 is directly connected, Dialer0

C 10.7.7.0/24 is directly connected, Loopback0

C 10.48.74.0/23 is directly connected, Ethernet0

S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.48.74.1

Sur le côté appelé :

L'état après la sauvegarde est « up ».

kevin#show interface dialer 0

Dialer0 is up, line protocol is up (spoofing)

Hardware is Unknown

Internet address is 10.9.9.2/24

MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

DTR is pulsed for 1 seconds on reset

Interface is bound to BR0:1

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:16:18

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations 0/1/16 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 42 kilobits/sec

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

40 packets input, 2224 bytes

40 packets output, 2224 bytes

Bound to:

BRI0:1 is up, line protocol is up

Hardware is BRI

MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Time to interface disconnect: idle 00:01:11

Interface is bound to Di0 (Encapsulation PPP)

LCP Open

Open: IPCP

Last input 00:00:48, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

136 packets input, 3857 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

131 packets output, 3744 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 12 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

35 carrier transitions

kevin#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter

area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.48.74.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks

C 10.9.9.0/24 is directly connected, Dialer0

C 10.8.8.0/24 is directly connected, Loopback0

C 10.9.9.1/32 is directly connected, Dialer0

C 10.48.74.0/23 is directly connected, Ethernet0

S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.48.74.1

Ici, nous simulons la récupération de la liaison principale à l'aide de la commande no shutdown sur l'interface série distante :

krimson#

*Mar 4 15:28:58.726: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to up

*Mar 4 15:28:59.730: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Serial0, changed state to up

La sauvegarde est déconnectée après le délai d'inactivité.

krimson#show isdn active

--------------------------------------------------------------------------------

ISDN ACTIVE CALLS

--------------------------------------------------------------------------------

Call Calling Called Remote Seconds Seconds Seconds Charges

Type Number Number Name Used Left Idle

Units/Currency

--------------------------------------------------------------------------------

Out 8114 kevin 120 1 118 0

--------------------------------------------------------------------------------

krimson#

*Mar 4 15:29:41.738: BR0:1 DDR: idle timeout

*Mar 4 15:29:41.742: BR0 DDR: has total 0 call(s), dial_out 0, dial_in 0

*Mar 4 15:29:41.746: BR0:1 PPP: Treating connection as a callout

*Mar 4 15:29:41.750: %DIALER-6-UNBIND: Interface BR0:1 unbound from profile

Di0

*Mar 4 15:29:41.754: BR0:1 DDR: disconnecting call

*Mar 4 15:29:41.758: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface BRI0:1 disconnected from

8114 kevin, call lasted 121 seconds

*Mar 4 15:29:41.774: ISDN BR0: TX -> DISCONNECT pd = 8 callref = 0x09

*Mar 4 15:29:41.782: Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar 4 15:29:41.790: Di0 IPCP: Remove route to 10.9.9.2

*Mar 4 15:29:41.862: ISDN BR0: RX <- RELEASE pd = 8 callref = 0x89

*Mar 4 15:29:41.886: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to down

*Mar 4 15:29:41.894: BR0:1 IPCP: State is Closed

*Mar 4 15:29:41.894: BR0:1 PPP: Phase is TERMINATING [0 sess, 0 load]

*Mar 4 15:29:41.898: BR0:1 LCP: State is Closed

*Mar 4 15:29:41.898: BR0:1 PPP: Phase is DOWN [0 sess, 0 load]

*Mar 4 15:29:41.902: BR0:1 DDR: disconnecting call

*Mar 4 15:29:41.910: ISDN BR0: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x09

*Mar 4 15:29:42.886: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1,

changed state to down

L'état initial est maintenant restauré.

krimson#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter

area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.48.74.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks

C 10.1.2.0/24 is directly connected, Serial0

S 10.8.8.0/24 [1/0] via 10.1.2.2

C 10.9.9.0/24 is directly connected, Dialer0

C 10.7.7.0/24 is directly connected, Loopback0

C 10.48.74.0/23 is directly connected, Ethernet0

S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.48.74.1

Informations connexes

- Pages d'assistance sur la technologie de numérotation

- Support technique - Cisco Systems