Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Releases affectées

Composants utilisés

Informations générales

Résumé

Contournement

Introduction

Ce document décrit les modifications du graphique API de Facebook désapprouvant le graphique API v2.5 commençant 2018 le 12 avril et le graphique API v2.6 commençant le 13 juillet 2018, et ses implications sur les versions 10.6(1), le 11.0(1), le 11.5(1) et le 11.6(1) existants de produit de Cisco SocialMiner.

Conditions préalables

Exigences

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Releases affectées

SocialMiner 10.x

SocialMiner 11.0

SocialMiner 11.5

SocialMiner 11.6

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur SocialMiner ont installé avec l'intégration de flux de Facebook (page de thermoventilateur)

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Informations générales

Facebook a une bannière de rappel pour tous les développeurs d'applications autour de la condamnation du graphique API v.2.5, avec l'incidence des modifications sur l'application de SocialMiner comme vu ci-dessous.

Toutes les versions jusqu'11.0(1) (toutes les versions 10.x y compris de SocialMiner) au graphique API v2.0 d'utilisation et seront affectées par cette modification.

SocialMiner 11.5(1) et 11.6(1) graphique API v2.6 d'utilisation, qui sera affecté par la deuxième onde des modifications en juillet 2018.

Résumé

Release de SocialMiner

Version de Facebook Graph API utilisée

Incidence

Recommandation

10.0(1)

10.5(1)

10.6(1)

10.6(2)

11.0(1)

v2.0

Commençant le 12 avril 2018, la caractéristique de page de thermoventilateur de Facebook cessera de fonctionner

Améliorez à SocialMiner 11.5(1)SU(1) OU 11.6(1) et puis appliquez le contournement ci-dessous.

Des séries de version 10.6 ou 11.0 de SocialMiner ne peuvent pas être rendues compatibles avec le graphique API v2.12.

11.5(1)

11.5(1) SU1

v2.6

Commençant le 13 juillet 2018, la caractéristique de page de thermoventilateur de Facebook cessera de fonctionner

Référez-vous : Améliorez la version du graphique API FB dans SocialMiner installé

11.6(1)

v2.6

Commençant le 13 juillet 2018, la caractéristique de page de thermoventilateur de Facebook cessera de fonctionner

Référez-vous : Améliorez la version du graphique API FB dans SocialMiner installé

Contournement

Améliorez la version du graphique API FB dans SocialMiner installé.

1. Ouvrez une session à la plate-forme CLI de SocialMiner utilisant l'accès de SSH

2. Exécutez la commande suivante :
CLI: run sql UPDATE mmca_propertydef SET defaultvalue = "v2.12" WHERE propertyname = "facebookAPIVersion"

3. Redémarrez le serveur de SocialMiner :

4. CLI: utils system restart