Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit une fonctionnalité introduite dans Cisco Unified Communications Manager (CUCM) version 10.5 pour configurer CUCM pour ouvrir le portail utilisateur de Cisco TelePresence Management Suite (TMS) dans l'onglet Conferencing du portail Self Care.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- CUCM version 10.5

- Portail de réservation TMS

Components Used

Ce document est limité à CUCM version 10.5.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configuration

Procédez comme suit :

1. Obtenez le lien pour l'URL de réservation. La valeur par défaut est :
https://IP_ADDR_OF_TMS/tmsagent/tmsportal/?locale=en_US#1

ou

https://FQDN_OF_TMS/tmsagent/tmsportal/?locale=en_US#1

Cette URL peut être personnalisée si elle est exécutée au niveau des services Internet (IIS). La personnalisation des services IIS n'est pas recommandée par Cisco.

2. Afin de créer un service pour le portail de réservation de vidéoconférence, sélectionnez Gestion des utilisateurs > Paramètres utilisateur > Service UC.

3. Configurez les paramètres de l'URL de planification TMS (URL du portail) comme indiqué dans cette capture d'écran.

4. Afin de créer le profil de service, vous pouvez sélectionner différents services en fonction des besoins. Choisissez Réservation de vidéoconférence dans la liste déroulante Principal afin de vous assurer que le portail de planification de vidéoconférence s'affiche.

5. Après avoir créé le profil de service, appliquez-le à tous les utilisateurs pour lesquels vous souhaitez que ce service apparaisse. Cette configuration se trouve sous System Enterprise Parameters > Self Care Portal Parameters.

Note: Si le portail utilisateur TMS n'apparaît pas correctement dans le portail Self Care, le navigateur risque de ne pas prendre en charge cette fonction. Dans ce cas, sélectionnez Afficher comme fenêtre contextuelle du navigateur. TMS a besoin d'un certificat approuvé valide pour que l'onglet Afficher dans la conférence fonctionne.

Les résultats de la configuration sont affichés ici.

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.