Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Composants utilisés

Configurez

Vérifiez

Dépannez

Introduction

Ce document décrit comment télécharger l'image de fond (papier peint de client) sur les points finaux DX80 et DX70.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- DX70, points finaux DX80

- CUCM (Cisco Unified Communications Manager)

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est vivant, assurez-vous que vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.

Configurez

Remarque: La résolution de l'image de fond doit être les pixels 2985x1080.

Étape 1. Afin de télécharger l'image sur tous les Noeuds de serveur CUCM, exécutez les actions suivantes :

- Naviguez vers la gestion de SYSTÈME D'EXPLOITATION de Cisco Unified > les mises à niveau de logiciel > la gestion de fichiers TFTP

- Cliquez sur en fonction le fichier de téléchargement de bouton, une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Cliquez sur en fonction le bouton choisissent le fichier et sélectionnent l'image désirée. Pour le répertoire écrivez la valeur Desktops/2985x1080x24. Cliquez sur en fonction le fichier de téléchargement de bouton

Attention : Vous devez redémarrer le service TFTP sur tous les Noeuds de serveur CUCM, sur lesquels une image de fond a été téléchargée.

Étape 2. Afin de redémarrer le service TFTP sur un noeud de serveur CUCM, exécutez les actions suivantes :

- Ouvrez une session à l'utilité de Cisco Unified et naviguez vers le Tools > Control Center - comportez les services

- Sélectionnez le noeud de serveur CUCM du menu déroulant

- Aux services cm de section sélectionnez le service de tftp de Cisco et cliquez sur en fonction l'option de reprise au coin supérieur gauche

Étape 3. Ouvrez une session à la gestion de Cisco Unified CM et naviguez vers le périphérique > les paramètres de périphérique > profil téléphonique commun. Sélectionnez le profil téléphonique commun standard. Exécutez les actions suivantes :

- Décochez l'utilisateur final Access d'enable à la configuration d'image de fond de téléphone

- À l'image de fond de champ écrivez le nom du fichier de l'image comme DXimage.png. Mettez un coche à la case de configurations d'OverrideCommon, située à la droite du champ

- Cliquez sur en fonction la sauvegarde et alors sur le config Apply pour que les modifications soient appliquées

Étape 4. Sous la gestion de Cisco Unified CM, naviguez vers le Device > Phone et sélectionnez le point final DX pour lequel l'image a été téléchargée.

- Au profil téléphonique commun de champ de la liste déroulante sélectionnez le profil téléphonique commun standard

- À l'image de fond de champ ajoutez le nom du fichier de l'image de fond

- Cliquez sur l'onSave et alors onApply commande de Configin pour que les modifications soient appliquées

Vérifiez

L'image de fond devrait maintenant être affichée sur les points finaux DX, pour lesquels elle a été téléchargée.

Dépannez

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.