Contenu

Introduction

Conditions préalables

Components Used

Problème

Solution

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment plusieurs serveurs d'applications Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) peuvent générer des rapports dans une console Web TEO.

Conditions préalables

Components Used

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 ou ultérieur

- Console Web TEO

Problème

Les utilisateurs veulent canaliser toutes les informations de plusieurs serveurs d'applications TEO dans une console Web TEO.

Solution

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

1. Accédez au serveur sur lequel la console Web TEO est installée.

2. Accédez au répertoire d'installation TEO (C:\Program Files (x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator).

3. Ouvrez le répertoire WebConsole.

4. Recherchez le fichier Web.config, ouvrez-le et modifiez-le.

5. Recherchez la balise <appSettings>, puis la balise <add key>.

6. À l'intérieur de la balise <add key>, vous verrez key=« WebServiceUris », puis value="<serveur http endpoint>".

7. Placez tous les points de terminaison HTTP du serveur dans la variable de valeur, et séparez-les par des virgules :

value="http://TEO1:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,

http://TEO2:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,

http://TEO3:61525/TidalEnterpriseOrchestrator"

8. Enregistrez le fichier et redémarrez IIS si nécessaire.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems