Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Exemple de commande unique

Suppression de l'utilisateur du périphérique

Exemple de commandes multiples

Génération de clés de chiffrement sur le commutateur

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment créer des modèles CLI définis par l'utilisateur avec des commandes de ligne unique et de ligne multiple.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Prime Infrastructure (PI)

- Fonctionnalités du modèle

- Commandes CLI

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- PI 3.2.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configuration

Exemple de commande unique

Suppression de l'utilisateur du périphérique

- Pour créer un nom d'utilisateur dans le périphérique.

Note: Dans cet exemple, le nom d'utilisateur inniti sera supprimé.

- Accédez à Configuration > Features & Technologies > My Templates > CLI Templates

Créez un modèle avec plusieurs commandes :

Example from User Guide

Adding Multi-line Commands

To enter multi-line commands in the CLI Content area, use the this syntax:

<MLTCMD>First Line of Multiline Command

Second Line of Multiline Command

......

......

Last Line of Multiline Command</MLTCMD>

Image 2

<MLTCMD>

no username inniti

y

</MLTCMD>

- Déployez le modèle.

Note: Sélectionnez le périphérique et vérifiez à nouveau le modèle en conséquence.

- Une fois le déploiement effectué, une tâche qui correspond s'exécute en arrière-plan et vous pouvez vérifier son état lorsque vous cliquez sur Statut de la tâche comme indiqué :

Vérification

- Vérifiez l'état dans PI et dans Device :

Sur PI :

Sur le périphérique :

Le nom d'utilisateur inniti est supprimé.

Accédez à Configuration > Features & Technologies > My Templates > CLI Templates

- Créer un modèle avec des commandes interactives

Example from user guide

Adding Interactive Commands

An interactive command contains the input that must be entered following the execution of a command.

To enter an interactive command in the CLI Content area, use the following syntax:

CLI Command<IQ>interactive question 1<R>command response 1 <IQ>interactive question 2<R>command response 2

where <IQ> and <R> tag are case-sensitive and must be entered as uppercase

Dans l'exemple :

#INTERACTIVE

no username inniti<IQ>confirm<R>y

#ENDS_INTERACTIVE

- Déployez le modèle.

Vérification

- Vérifiez l'état dans PI ainsi que sur le périphérique :

Note: Pour les commandes Interactive, il est observé que dans quelques exemples 'Interactive Question', une fois copié complètement, ne fonctionne pas correctement. Dans un tel cas, il suffit de taper le dernier mot. Par exemple, si vous conservez la phrase complète, elle échouera. #INTERACTIVE no username inniti <IQ>Cette opération supprimera toutes les configurations associées au nom d'utilisateur portant le même nom. Voulez-vous continuer ? [confirmez]<R>Y #ENDS_INTERACTIVE.

Exemple de commandes multiples

Génération de clés de chiffrement sur le commutateur

- Mode d'affichage de la commande sur le périphérique lors de l'exécution :

BGL14-1.S.04-2900-1(config)#crypto key generate rsa

% You already have RSA keys defined named BGL14-1.S.04-2900-1.cisco.

% Do you really want to replace them? [yes/no]: yes

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take

a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512

% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...

[OK] (elapsed time was 1 seconds)

- Utilisation de plusieurs commandes :

<MLTCMD>

crypto key generate rsa

yes

2048

</MLTCMD>

- Déployez le modèle.

Vérification

- État final dans PI et sur le périphérique :

- Utilisation de la commande interactive :

#INTERACTIVE

crypto key generate rsa<IQ>yes/no<R>yes<IQ>512<R>2048

#ENDS_INTERACTIVE

- Déployer le modèle.

Vérification

- État final dans PI :

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.