Contenu

Introduction

Informations générales

Abréviations

Flux de travail du MoP

Commutateur Spine dans la configuration UltraM

Prérequis

Contrôles de santé

Procédure de remplacement du commutateur

Vérification du commutateur Spine Remplacé

Introduction

Ce document décrit les étapes requises pour remplacer un commutateur Spine défectueux (Nexus 9236C) dans une configuration Ultra-M.

Cette procédure s'applique à un environnement Openstack via la version NEWTON où ESC ne gère pas Cisco Prime Access Registrar (CPAR) et CPAR est installé directement sur la machine virtuelle déployée sur Openstack.

Informations générales

Ultra-M est une solution de coeur de réseau de paquets mobiles virtualisés prépackagée et validée conçue pour simplifier le déploiement des VNF. Les serveurs qui font partie de la configuration Ultra-M sont connectés à trois types de commutateurs différents :

- Catalyst Switch

- Commutateur Leaf

- Commutateur Spine

Cette image montre la topologie réseau d'une configuration Ultra-M :

Note: La topologie du réseau n’est qu’une représentation, les connexions entre les commutateurs peuvent varier légèrement, selon la solution déployée.

Ce document est destiné au personnel Cisco qui connaît la configuration de Cisco Ultra-M et les opérations du commutateur Catalyst.

Abréviations

VNF

Fonction de réseau virtuel

ESPÈCE

Commutateur Nexus 9236C en tant que spine

MOP

Méthode de procédure

LAN

Réseau local

FTP

Protocole FTP (File Transfer Protocol)

TFTP

Protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

CIMC

Contrôleur de gestion intégré Cisco

Flux de travail du MoP

Cette image montre le flux de travail de haut niveau de la procédure de remplacement.

Commutateur Spine dans la configuration UltraM

Prérequis

Effectuez une sauvegarde du fichier de configuration à partir du commutateur Spine via FTP/TFTP avant de procéder au remplacement du commutateur.

AL03-N9236c-POD2-spine1# copy running-config sftp:

Enter destination filename: [AL03-N9236c-POD2-spine1-running-config] backup-spine-cfg-2

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 10.1.1.1

Enter username: root

The authenticity of host '10.1.1.1 (10.1.1.1)' can't be established.

ECDSA key fingerprint is SHA256:dnHSXQ6fyYX5v8DU87oqVkCoA8CSPW7CpT+o2qilNI4.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.1.1.1' (ECDSA) to the list of known hosts.

root@10.1.1.1's password:

Connected to 10.1.1.1.

sftp> put /var/tmp/vsh/backup-spine-cfg-2 backup-spine-cfg-2

Uploading /var/tmp/vsh/backup-spine-cfg-2 to /root/backup-spine-cfg-2

/var/tmp/vsh/backup-spine-cfg-2 0% 0 0.0KB/s --:-- ETA /var/tmp/vsh/backup-spine-cfg-2 100% 11KB 11.2KB/s 00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

Contrôles de santé

Étape 1. Vérifiez la version actuelle du logiciel qui s’exécute dans le commutateur et notez-en la version actuelle.

AL03-N9236c-POD2-spine1# show ver

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.

All rights reserved.

The copyrights to certain works contained in this software are

owned by other third parties and used and distributed under their own

licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless

otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not

limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

Certain components of this software are licensed under

the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or

GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.

A copy of each such license is available at

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and

http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and

http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software

BIOS: version 07.59

NXOS: version 7.0(3)I7(3)

BIOS compile time: 08/26/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.3.bin

NXOS compile time: 2/12/2018 13:00:00 [02/12/2018 19:13:48]

Hardware

cisco Nexus9000 C9236C chassis

Intel(R) Xeon(R) CPU @ 1.80GHz with 16400560 kB of memory.

Processor Board ID FDO211613CA

Device name: AL03-N9236c-POD2-spine1

bootflash: 53298520 kB

Kernel uptime is 134 day(s), 14 hour(s), 48 minute(s), 25 second(s)

Last reset at 705173 usecs after Fri Mar 2 17:56:31 2018

Reason: Reset due to upgrade

System version: 7.0(3)I5(2)

Service:

plugin

--More-- Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

Étape 2. Vérifiez l'utilisation actuelle de la licence.

AL03-N9236c-POD2-spine1# show license uasgesage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

Étape 3. Assurez-vous que les câbles physiques connectés au canal de port du commutateur, au VLAN et à l'état du port sont corrects comme prévu.

AL03-N9236c-POD2-spine1# show interface status | grep connected

mgmt0 -- connected routed full 100 --

Eth1/1 Connected to leaf1 connected trunk full 100G QSFP-100G-AOC5M

Eth1/2 Connected to leaf1 connected trunk full 100G QSFP-100G-AOC5M

Eth1/4 Connected to leaf2 connected trunk full 100G QSFP-100G-AOC5M

Eth1/5 Connected to leaf2 connected trunk full 100G QSFP-100G-AOC5M

Eth1/7 Connected to Leaf3 connected trunk full 100G QSFP-100G-AOC5M

Eth1/8 Connected to Leaf3 connected trunk full 100G QSFP-100G-AOC5M

Eth1/10 connect leaf4 connected trunk full 100G QSFP-100G-AOC5M

Eth1/11 connect leaf4 connected trunk full 100G QSFP-100G-AOC5M

Eth1/21/1 Connected to NMNET connected 101 full 10G QSFP-40G-SR4

Eth1/29 Connected to AL04- connected trunk full 100G QSFP-100G-AOC5M

Eth1/30 Connected to AL04- connected trunk full 100G QSFP-100G-AOC5M

Eth1/36/1 connected to ARG | connected routed full 10G QSFP-40G-SR4

Eth1/36/2 connected to ARG | disabled routed auto auto QSFP-40G-SR4

Eth1/36/3 connected to ARG | disabled routed auto auto QSFP-40G-SR4

Eth1/36/4 connected to ARG | disabled routed auto auto QSFP-40G-SR4

Po10 -- connected routed full 10G --

Po10.3101 -- connected routed full 10G --

Po10.3109 -- connected routed full 10G --

Po18 -- connected trunk full 100G --

Po21 -- connected trunk full 100G --

Po22 -- connected trunk full 100G --

Po25 -- connected trunk full 100G --

Po26 -- connected trunk full 100G --

Lo1 -- connected routed auto auto --

Vlan101 -- connected routed auto auto --

Vlan1025 vPCRF 1 and vPCRF connected routed auto auto --

Vlan1026 Replication for vP connected routed auto auto --

Vlan1031 External Traffic v connected routed auto auto --

Vlan1032 External External connected routed auto auto --

Vlan1033 External Traffic connected routed auto auto --

Vlan1034 External Traffic v connected routed auto auto --

Vlan1035 External Traffic v connected routed auto auto --

Vlan1036 External Traffic v connected routed auto auto --

Vlan1041 External Traffic A connected routed auto auto --

Vlan1042 External Traffic A connected routed auto auto --

Vlan1043 External Traffic A connected routed auto auto --

Vlan2601 Global Interchassi connected routed auto auto --

Vlan2602 NMNET Interchassis connected routed auto auto --

Étape 4. Assurez-vous que les voisins BGP sont actifs.

AL03-N9236c-POD2-spine1# show ip bgp summary vrf all

BGP summary information for VRF NMNET, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.225.247.201, local AS number 65361

BGP table version is 2, IPv4 Unicast config peers 2, capable peers 1

0 network entries and 0 paths using 0 bytes of memory

BGP attribute entries [0/0], BGP AS path entries [0/0]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd

10.0.100.6 4 65361 193834 193833 2 0 0 19w1d 0

10.250.180.185 4 65137 0 0 0 0 0 19w1d Idle

BGP summary information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.0.200.1, local AS number 65361

BGP table version is 161, IPv4 Unicast config peers 2, capable peers 2

18 network entries and 29 paths using 5700 bytes of memory

BGP attribute entries [3/480], BGP AS path entries [1/6]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd

10.0.100.2 4 65361 3868481 3868419 161 0 0 19w1d 12

10.163.140.225 4 65137 3868521 3868365 161 0 0 19w1d 5

AL03-N9236c-POD2-spine1# show ipv6 bgp summary vrf all

Étape 5. Assurez-vous que l'état des voisins BFD est actif.

AL03-N9236c-POD2-spine1# show bfd neighbors vrf all

OurAddr NeighAddr LD/RD RH/RS Holdown(mult) State Int Vrf

10.163.140.226 10.163.140.225 1090519042/1090519042 Up 107(3) Up Po10.3101 default

AL03-N9236c-POD2-spine1# show bfd ipv6 neighbor vrf all

Procédure de remplacement du commutateur

Étape 1. Installez le nouveau commutateur dans le bâti et connectez les câbles au commutateur comme indiqué. Les étapes de l'installation du commutateur se trouvent dans ce lien : Guide d'installation matérielle du commutateur en mode Spine Nexus 236C NX-OS

Étape 2. Vérifiez la version logicielle du commutateur Nexus Spine et effectuez une mise à niveau/rétrogradation vers la version logicielle conformément au lien indiqué : Guide de mise à niveau et de rétrogradation du logiciel NX-OS de la gamme Cisco Nexus 9000, version 7.x

Étape 3. Transférez la sauvegarde de configuration vers le nouveau commutateur et copiez cette configuration dans la configuration de démarrage.

server-backup$ sftp admin@10.1.1.1

The authenticity of host '10.1.1.1 (10.1.1.1)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.1.1.1' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Password:

Connected to 10.1.1.1.

sftp> ls

20170607_193430_poap_15489_1.log     20170607_193430_poap_15489_2.log     20170607_193430_poap_15489_init.log  backup-spine-cfg-2                   backup-spine.cfg

backup_run_02152018                  bios_daemon.dbg                      cfg-july25th                         cfg-july25th-spine1                  flash:

flash:cfg-aug8th-ybattina-afterNSO   flash:cfg-jul28th                    home                                 l3-cfg-aug10th                       license_FDO211406K1_16.lic

lost+found                           nxos.7.0.3.I4.4.bin                  nxos.7.0.3.I5.2.bin                  nxos.7.0.3.I7.3.bin                  platform-sdk.cmd

scripts                              spine-config-bkp                     starat                               virtual-instance                     vlan.dat                                                                                                                                                                  100%   33KB  21.7KB/s   00:01

sftp> put backup-spine-cfg-2

Uploading backup-spine-cfg-2 to /backup-spine-cfg-2

backup-spine-cfg-2                                                                                                                                      100%   33KB  23.5KB/s   00:01

sftp> bye

AL03-N9236c-POD2-spine1# copy bootflash:///backup-spine-cfg-2 startup-config

Copy progress 100% 33KB

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

Étape 4. Rechargez le commutateur après avoir chargé la configuration de sauvegarde.

AL03-N9236c-POD2-spine1#reload

Vérification du commutateur Spine Remplacé

Une fois que le commutateur est disponible pour l'accès, effectuez les vérifications d'état à l'aide de ces commandes sur le commutateur dorsal pour vérifier que le commutateur remplacé est disponible dans l'état prévu.

AL03-N9236c-POD2-spine1# show port-channel summary

AL03-N9236c-POD2-spine1# show ip bgp summary vrf all

AL03-N9236c-POD2-spine1# show ipv6 bgp summary vrf all

AL03-N9236c-POD2-spine1# show bfd neighbor vrf all

AL03-N9236c-POD2-spine1# show bfd ipv6 neighbor vrf all