Contenu

Introduction

Informations générales

Abréviations

Flux de travail du MoP

Commutateur leaf dans la configuration UltraM

Prérequis

Procédure de remplacement du commutateur

Introduction

Ce document décrit les étapes requises pour remplacer un commutateur Leaf défectueux (Nexus 93180YC-EX) dans une configuration Ultra-M.

Cette procédure s'applique à un environnement Openstack utilisant la version NEWTON où ESC ne gère pas Cisco Prime Access Registrar (CPAR) et CPAR est installé directement sur la machine virtuelle déployée sur Openstack.

Informations générales

Ultra-M est une solution de coeur de réseau de paquets mobiles virtualisés prépackagée et validée conçue pour simplifier le déploiement des VNF. Les serveurs qui font partie de la configuration Ultra-M sont connectés à trois types de commutateurs différents :

- Catalyst Switch

- Commutateur Leaf

- Commutateur Spine

La topologie réseau d'une configuration Ultra-M est représentée sur l'image :

Note: La topologie du réseau n’est qu’une représentation, les connexions entre les commutateurs peuvent varier légèrement, selon la solution déployée.

Ce document est destiné au personnel Cisco qui connaît la configuration de Cisco Ultra-M et le commutateur Nexus.

Abréviations

VNF

Fonction de réseau virtuel

API

Interface de programmation d'applications

MOP

Méthode de procédure

DI

Instance distribuée

FTP

Protocole FTP (File Transfer Protocol)

SFTP

Protocole Secure File Transfer

BGP

Border Gateway Protocol

BFD

Détection bidirectionnelle de transfert

Flux de travail du MoP

Cette image montre le flux de travail de haut niveau de la procédure de remplacement.

Commutateur leaf dans la configuration UltraM

Dans une configuration UltraM, le commutateur Leaf gère ce réseau :

- Openstack Network : gère le locataire, l'API interne, le réseau de stockage, le réseau de gestion du stockage.

- Réseau VNF StarOS : gère les réseaux d'interface de ligne de commande et les réseaux de services.

- Réseau de liaison ascendante : connexion de liaison ascendante aux commutateurs Spine.

Chaque rack d'une configuration UltraM comporte une paire de commutateurs Leaf. Les réseaux gérés par le commutateur Leaf sont redondants sur l’ensemble des les commutateurs leaf du rack afin que les réseaux ne soient pas affectés par le remplacement d'un commutateur leaf.

Prérequis

Étape 1. Effectuez une sauvegarde du fichier de configuration à partir du commutateur Leaf via FTP/SFTP avant de procéder au remplacement du commutateur.

AL03-N93180-POD2-leaf1# copy running-config sftp:

Enter destination filename: [AL03-N93180-POD2-leaf1-running-config] backup-leaf-1-cfg

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 10.10.10.10

Enter username: admin

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

ECDSA key fingerprint is SHA256:dnHSXQ6fyYX5v8DU87oqVkCoA8CSPW7CpT+o2qilNI4.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (ECDSA) to the list of known hosts.

admin@10.10.10.10's password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> put /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg backup-leaf-1-cfg

Uploading /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg to /root/backup-leaf-1-cfg

/var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 0% 0 0.0KB/s --:-- ETA /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 100% 8588 8.4KB/s 00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

Étape 2. Vérifiez la version actuelle du logiciel qui s’exécute dans le commutateur et notez-en la version actuelle.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show version

<snip>

Software

BIOS: version 07.59

NXOS: version 7.0(3)I7(3)

BIOS compile time: 08/26/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.3.bin

NXOS compile time: 2/12/2018 13:00:00 [02/12/2018 19:13:48]

Étape 3. Vérifiez le droit de licence actuel.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG No - Unused -

--------------------------------------------------------------------------------

Étape 4. Notez les câbles physiques connectés au commutateur et l'état du port.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show int status

Étape 5. Vérifiez l'état actuel des canaux de port, des homologues BGP et des voisins BFD.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show port-channel summary

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ip bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd neighbor vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all

Procédure de remplacement du commutateur

Étape 1. Installez le nouveau commutateur dans le bâti et connectez les câbles au commutateur comme indiqué. Les étapes de l'installation du commutateur se trouvent dans le lien ci-dessous :

Guide d'installation matérielle du mode Cisco Nexus 93180YC-EX NX-OS

Étape 2. Effectuez la configuration IP initiale pour activer l'accès au commutateur via l'adresse IP de gestion pour une configuration ultérieure. Les étapes d'exécution des paramètres IP initiaux se trouvent dans ce lien :

Connexion du commutateur au réseau

Étape 3. Vérifiez la version logicielle du commutateur Nexus et effectuez une mise à niveau/rétrogradation vers la version logicielle précédente conformément au lien indiqué :

Guide de mise à niveau et de mise à niveau du logiciel NX-OS de la gamme Cisco Nexus 9000

Étape 4. Vérifiez le niveau de licence du nouveau commutateur Nexus et vérifiez qu'il est conforme aux anciens paramètres de licence.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG No - Unused -

--------------------------------------------------------------------------------

Étape 5. Transférez la sauvegarde de configuration au nouveau commutateur.

server-backup$ sftp admin@10.10.10.10

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> ls

20170607_193430_poap_15489_1.log 20170607_193430_poap_15489_2.log 20170607_193430_poap_15489_init.log backup-leaf-1-cfg

sftp> put backup-leaf-1-cfg

Uploading backup-spine-cfg-2 to /backup-leaf-1-cfg

backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 23.5KB/s 00:01

sftp> bye

AL03-N93180-POD2-leaf1# copy bootflash:///backup-leaf-1-cfg startup-config

Copy progress 100% 33KB

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

Étape 6. Rechargez le commutateur après avoir chargé la configuration de sauvegarde.

AL03-N93180-POD2-leaf1# reload

Étape 7. Vérifiez l'état du port, les canaux de port, les homologues BGP et les voisins BFD.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show int status

AL03-N93180-POD2-leaf1# show port-channel summary

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ip bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd neighbor vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all