Contenu

Introduction

Informations générales

Abréviations

Flux de travail du MoP

Commutateur Catalyst dans la configuration UltraM

Prérequis

Procédure de remplacement du commutateur

Introduction

Ce document décrit les étapes requises pour remplacer un commutateur Catalyst défectueux dans une configuration Ultra-M.

Cette procédure s'applique à un environnement Openstack utilisant la version NEWTON où ESC ne gère pas Cisco Prime Access Registrar (CPAR) et CPAR est installé directement sur la machine virtuelle déployée sur Openstack.

Informations générales

Ultra-M est une solution de coeur de réseau de paquets mobiles virtualisés prépackagée et validée conçue pour simplifier le déploiement des VNF. Les serveurs qui font partie de la configuration Ultra-M sont connectés à trois types de commutateurs différents :

- Catalyst Switch

- Commutateur Leaf

- Commutateur Spine

La topologie réseau d'une configuration Ultra-M est la suivante :

Note: La topologie du réseau n’est qu’une représentation, les connexions entre les commutateurs peuvent varier légèrement, selon la solution déployée.

Ce document est destiné au personnel Cisco qui connaît la configuration de Cisco Ultra-M et les opérations du commutateur Catalyst.

Abréviations

VNF

Fonction de réseau virtuel

CAT

Catalyst Switch

MOP

Méthode de procédure

LAN

Réseau local

FTP

Protocole FTP (File Transfer Protocol)

TFTP

Protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

CIMC

Contrôleur de gestion intégré Cisco

Flux de travail du MoP

Cette image montre le flux de travail de haut niveau de la procédure de remplacement.

Commutateur Catalyst dans la configuration UltraM

Dans une configuration UltraM, le commutateur CAT gère les trois réseaux suivants :

- Réseau de gestion : connecte le port CIMC des serveurs UCS et le port de gestion des commutateurs Nexus.

- Openstack Provisioning Network : connecte le port LAN1 de tous les serveurs UCS.

- Réseau externe : se connecte au commutateur de tronçon suivant.

Chaque rack d'une configuration UltraM dispose d'un commutateur CAT pour gérer les trois réseaux ci-dessus pour les périphériques présents dans le rack. Puisqu'il n'y a qu'un seul commutateur CAT par rack et qu'il n'y a pas de redondance au commutateur CAT. Lors du remplacement d’un commutateur CAT défectueux, les réseaux gérés par le commutateur CAT sont affectés. Cependant, aucun trafic de niveau de service n'est transporté par ces réseaux. Il n'y aurait aucun impact sur le service lors de la procédure de remplacement.

Prérequis

Étape 1. Effectuez une sauvegarde du fichier de configuration à partir du commutateur CAT via FTP/TFTP avant de procéder au remplacement du commutateur.

AL03-3850-POD2-01#copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Destination filename [al03-3850-pod2-01-confg]? running-config-backup

!!

1030 bytes copied in 2.489 secs (395 bytes/sec)

Étape 2. Vérifiez la version actuelle du logiciel, qui s'exécute dans le commutateur et en prenez note.

AL03-3850-POD2-01#show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 03.06.06E RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 17-Dec-16 00:22 by prod_rel_team

<snip>

Switch Ports Model SW Version SW Image Mode

------ ----- ----- ---------- ---------- ----

* 1 56 WS-C3850-48T 03.06.06E cat3k_caa-universalk9 INSTALL

Configuration register is 0x102

Étape 3. Vérifiez le droit de licence actuel.

AL03-3850-POD2-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

Étape 4. Notez les câbles physiques connectés au commutateur, ainsi que l'état du port.

AL03-3850-POD2-01#show int status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type

Gi1/0/1 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/2 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/3 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/4 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/5 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/6 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/7 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/8 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/9 Connected to tools notconnect 105 auto auto 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/10 Connected to tools connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

<snip>

Procédure de remplacement du commutateur

Étape 1. Installez le nouveau commutateur dans le bâti et connectez les câbles au commutateur comme indiqué. Les étapes de l'installation du commutateur se trouvent dans ce lien :

Guide d'installation de matériel de commutateurs Catalyst 3850

Étape 2. Effectuez la configuration express pour saisir les informations IP initiales. Cette action permet d'accéder au commutateur via l'adresse IP pour une configuration ultérieure. Les étapes de la configuration d'Express se trouvent dans le lien ci-dessous :

Guide de démarrage du commutateur Catalyst 3850

Étape 3. Vérifiez la version logicielle du commutateur CAT et effectuez une mise à niveau/rétrogradation vers la version logicielle précédente conformément au lien indiqué :

Mise à niveau et gestion du commutateur Catalyst de série 3850, et technique de reprises.

Étape 4. Vérifiez le niveau de licence du nouveau commutateur CAT et vérifiez qu'il est conforme aux anciens paramètres de licence.

AL03-3850-POD2-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

Étape 5. Transférez la sauvegarde de configuration au nouveau commutateur.

AL03-3850-POD2-01#copy tftp: running-config

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? running-config-backup

Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://10.10.10.10/running-config-backup...

Loadingrunning-config-backup from 10.10.10.10 (via FastEthernet0/0): !

[OK - 1030 bytes]

1030 bytes copied in 9.612 secs (107 bytes/sec)

Étape 6. Rechargez le commutateur après le chargement de la configuration de sauvegarde.

AL03-3850-POD2-01#reload

Étape 7. Une fois le commutateur activé, vérifiez l'état du port et confirmez-le comme auparavant.

AL03-3850-POD2-01#show int status