Contenu

Introduction

Versions matérielles et logicielles

Nouvelles fonctionnalités fournies par DOCSIS 1.1

Flux de services

Établissement de services dynamiques et services avancés de planification en amont

Classificateurs

Fragmentation

Suppression de l'en-tête de charge utile

Confidentialité de base Plus

Migration d'un uBR CMTS vers le logiciel DOCSIS 1.1

Trains de version de la plate-forme logicielle Cisco IOS DOCSIS 1.1

Matériel CMTS DOCSIS 1.1

Le paramètre DOCSIS 1.0 Maximum Upstream Transmit Burst Size

Mise à niveau vers le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1

Préparation du CMTS pour l'exécution de BPI+

Surveillance du CMTS après la mise à niveau

Modems câble DOCSIS 1.0 fonctionnant avec un CMTS DOCSIS 1.1

Comment une classe de service DOCSIS 1.0 est convertie en paramètres QoS DOCSIS 1.1 équivalents

Affichage du profil QoS DOCSIS 1.0 attribué à un modem câble DOCSIS 1.0

Affichage des jeux de paramètres QoS DOCSIS 1.1 attribués à un modem câble DOCSIS 1.0

Migration des modems câble DOCSIS 1.0 vers DOCSIS 1.1

Méthodes de mise à niveau du micrologiciel d'un modem câble vers DOCSIS 1.1

Détermination des fonctionnalités d'un modem câble connecté

Création d'un fichier de configuration DOCSIS 1.1 simple pour le service au mieux

Flux de services en aval

Flux de services en amont

Équipement client

Baseline Privacy Plus (BPI+)

Modifications de l'interface de ligne de commande entre DOCSIS 1.0 et DOCSIS 1.1

show cable modem

show interface cable <slot>/<port>

Conclusion

Informations connexes

Introduction

La norme DOCSIS 1.1 (Data-over-Cable Service Interface Specifications) donne aux fournisseurs de services câblés la possibilité de déployer une toute nouvelle suite de services multimédia et en temps réel sophistiqués. Avant de pouvoir déployer ces services, il est important que les services de données actuels puissent être migrés d'un environnement d'exploitation DOCSIS 1.0 vers un environnement d'exploitation DOCSIS 1.1.

Ce document décrit comment convertir un système DOCSIS 1.0 fonctionnel en un système hybride DOCSIS 1.1 et DOCSIS 1.0, et enfin, en un système entièrement basé sur DOCSIS 1.1. Ce document traite également des commandes du logiciel Cisco IOS® couramment utilisées qui ont été modifiées, améliorées ou remplacées dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1.

Ce document porte principalement sur la migration des services de données au mieux existants d'un environnement DOCSIS 1.0 vers un environnement DOCSIS 1.1.

Versions matérielles et logicielles

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Le logiciel Cisco IOS basé sur DOCSIS 1.0 utilisé pour préparer ce document est 12.1(10)EC1. Dans ce document, toute session d'interface de ligne de commande (CLI) capturée qui est exécutée sur un système CMTS (Cable Modem Termination System) qui exécute 12.1(10)EC1 a l'invite de routeur uBR7246VXR_1.0.

- Le logiciel Cisco IOS basé sur DOCSIS 1.1 utilisé pour préparer ce document est 12.2(4)BC1a. Dans ce document, toute session CLI capturée qui est exécutée sur un CMTS qui exécute 12.2(4)BC1a a a l'invite de routeur uBR7246VXR_1.1.

- Le matériel utilisé pour préparer ce document est un uBR7246VXR ; cependant, toutes les plates-formes Cisco CMTS peuvent exécuter le logiciel DOCSIS 1.1 Cisco IOS, sous réserve des exigences en matière de mémoire et des révisions matérielles de la carte de ligne du câble, comme spécifié dans les notes de version de la plate-forme concernée.

Nouvelles fonctionnalités fournies par DOCSIS 1.1

Bien que ce document ne donne pas de détails sur le déploiement de nouvelles fonctionnalités disponibles dans DOCSIS 1.1, il traite brièvement de certains des nouveaux concepts et fonctionnalités que DOCSIS 1.1 apporte à un environnement de données sur câble.

Flux de services

Dans un environnement DOCSIS 1.0, un modem câble est associé à un SID (Service Identifier). Si vous configurez les paramètres appropriés dans un fichier de configuration DOCSIS, le SID peut être associé à un profil de qualité de service (QoS) appliqué au trafic en amont et en aval entre le modem câble et le CMTS.

DOCSIS 1.1 introduit le concept de flux de service et d'identificateur de flux de service (SFID). Un flux de service représente un flux de données en amont ou en aval qui peut être identifié de manière unique par un SFID. Chaque flux de service peut se voir attribuer des paramètres QoS, appelés jeu de paramètres QoS. L'impact principal de cette situation est que les paramètres de classe de service (CoS) en amont et en aval sont découplés ou indépendants les uns des autres dans DOCSIS 1.1. Le terme SID est toujours utilisé dans DOCSIS 1.1 et correspond à un flux de service en amont dans un environnement DOCSIS 1.1.

Dans la configuration la plus basique, un modem câble se voit attribuer un SFID en aval principal et un SFID en amont principal, chacun avec son propre jeu de paramètres QoS unique. Le jeu de paramètres QoS définit les attributs CoS de ce SFID. Le SFID principal en amont a également un SID principal correspondant. Ces flux de services sont principalement responsables de la transmission du trafic de gestion MAC et de maintien de connexion entre le modem câble et le CMTS.

Plusieurs flux de service peuvent être attribués par modem câble dans la direction amont ou en aval, et chacun de ces flux de service peut correspondre à un jeu de paramètres QoS différent avec des caractéristiques différentes. Cela permet au modem câble de prendre en charge plusieurs types de trafic de données simultanément, tels que le trafic Internet standard et le trafic VoIP (Voice over IP).

Établissement de services dynamiques et services avancés de planification en amont

Dans les systèmes DOCSIS 1.0, les modems câble devaient rivaliser pour obtenir l'autorisation de transmettre des données et rivaliser avec d'autres modems câble pour obtenir de la bande passante. Ce mode de fonctionnement est appelé service au mieux. Cela convient aux applications Internet classiques telles que la messagerie électronique et la navigation sur le Web, qui sont des applications qui n'ont aucune exigence particulière en matière de latence, de gigue ou de débit (dans de nombreux cas).

Les services IP modernes, tels que VoIP et MPEG VoIP, nécessitent un débit garanti. Ils ont également des exigences strictes en matière de latence et de gigue, qui ne peuvent être fournies dans un environnement au mieux. En outre, ces types de services ne sont généralement pas toujours actifs et, en tant que tels, les ressources nécessaires pour les accueillir ne doivent être allouées que lorsque ces services sont nécessaires. Pour cette raison, DOCSIS 1.1 offre une gamme de modes de transmission de données par modem câble qui peuvent être initiés et terminés de manière dynamique, afin de prendre en charge ces services IP avancés. Chacun de ces modes peut être appliqué à un jeu de paramètres QoS DOCSIS 1.1, qui définit les caractéristiques d'un flux de service. Les modes sont décrits comme suit :

- Unsolicited Grant Service (UGS) : un flux de service est créé qui permet à un modem câble de transmettre des rafales de données de taille fixe à un débit garanti. Ce flux de service fournit un niveau de gigue garanti car il fournit des opportunités de transmission périodiques au modem câble, pour les trames de taille fixe. Ce type de flux de services convient particulièrement aux applications VoIP.

- Real-Time Polling Service (RTPS) : un flux de service est créé pour permettre à un modem câble de demander périodiquement l'autorisation de transmettre des données en interrogeant un modem câble pour une demande de bande passante, plutôt que tous les modems. Cela répond aux applications qui ont besoin de transmission de données en temps réel et permet au modem câble de transmettre des rafales de données de longueur variable. Ce type de flux de service convient particulièrement à la VoIP MPEG.

- Service de subvention non sollicité avec détection d'activité (UGS-AD) : ce type de flux de service est une combinaison d'UGS et de RTPS. Il est utile pour les services qui nécessitent un type UGS d'opportunités de transmission à taille fixe et à débit fixe, mais qui ont des périodes importantes où aucune donnée n'est envoyée. Un exemple de ceci est un appel téléphonique VoIP, où jusqu'à 50 % ou plus de l'appel peut être silencieux et ne nécessite aucune transmission de données. Pendant que des mots sont prononcés et que la voix embaltée doit être transmise, le modem câble reçoit des subventions de type UGS du CMTS. En cas de silence, le CMTS détecte l'absence de données et passe en mode RTPS, ce qui libère temporairement la bande passante en amont. Lorsque la conversation redémarre et que le modem câble doit transmettre davantage de voix en paquets, le modem câble transmet une demande supplémentaire au CMTS via une opportunité RTPS accordée, puis les subventions de type UGS recommencent.

- Service d'interrogation en temps non réel - Ce type de flux de service est similaire au RTPS ; cependant, les sondages se font généralement à un taux beaucoup plus faible et ne sont pas nécessairement périodiques. Cela s'applique aux applications qui n'ont pas besoin d'un service en temps réel mais qui peuvent avoir besoin d'un haut niveau de bande passante garanti. Par exemple, il peut s'agir d'un transfert de données en masse ou d'une application de jeux sur Internet.

Chacun de ces types de flux de services peut être actif pour un modem câble, afin de garantir simultanément la coexistence harmonieuse des applications en temps réel et non réel.

Classificateurs

DOCSIS 1.1 fournit un mécanisme permettant aux modems câble et aux CMTS de diriger différents types de trafic IP vers différents flux de services et, par conséquent, de fournir différents niveaux de service à différents types de trafic. les classificateurs peuvent être définis en fonction de ces valeurs :

- Adresse MAC source ou de destination

- ID VLAN 802.1Q

- Priorité 802.1P

- TypeÉther

- Adresse IP source et de destination ou réseau

- Type de protocole IP

- Numéro de port source ou de destination

- bits de type de service (ToS) IP

- Toute combinaison de ces valeurs

Par exemple, un classifieur peut être utilisé pour faire correspondre le trafic VoIP d'une adresse IP source et d'un port UDP particuliers, puis diriger ce trafic vers un flux de service créé dynamiquement qui a un jeu de paramètres QoS qui fournit un mode UGS de transmission de données.

Fragmentation

Dans les environnements DOCSIS 1.0, les modems câble ne pouvaient pas diviser de grandes trames Ethernet en plusieurs fragments pour transmission à des moments différents. Cela signifie qu’à des largeurs de canaux et des débits de symboles faibles en amont, d’autres modems câblés pourraient devoir attendre longtemps avant de pouvoir transmettre des trames volumineuses. Ce type de délai dû à la sérialisation de trames volumineuses n'est pas acceptable pour les applications en temps réel, car il augmente la gigue et la latence.

DOCSIS 1.1 introduit la possibilité pour les modems câble de diviser de grandes trames de données en parties plus petites, de sorte que les données des services en temps réel puissent être entrelacées avec de plus grandes parties de données provenant de services non en temps réel. Cela garantit que les exigences en matière de gigue et de latence pour les services en temps réel peuvent être garanties même sur les canaux à faible taux de symbole ou à encombrement élevé.

Suppression de l'en-tête de charge utile

De nombreux types d'applications en temps réel, telles que VoIP, peuvent utiliser des valeurs fixes dans les champs d'en-tête de paquet au cours d'une session ou d'une transaction. DOCSIS 1.1 introduit la suppression d'en-tête de charge utile (PHS), qu'une entité émettrice peut utiliser pour supprimer les champs d'en-tête de paquet avec des valeurs fixes. Ces champs sont ensuite restaurés par l'entité réceptrice, qui économise de la bande passante pendant la transmission.

Cette fonctionnalité est généralement utilisée en conjonction avec l'un des services de type UGS précédemment décrits, pour réduire la surcharge associée à l'encapsulation Ethernet, IP ou UDP de données empaquetées en temps réel.

Confidentialité de base Plus

DOCSIS 1.0 propose un système de cryptage du trafic simple appelé BPI (ligne de base de confidentialité), qui fournit des services rudimentaires de sécurité des données et de vérification de l'intégrité des données.

Ce schéma a été considérablement amélioré dans DOCSIS 1.1 pour produire BPI+. La principale amélioration architecturale de BPI+ est l'utilisation de certificats numériques X.509 et de l'infrastructure à clé publique (PKI). L'utilisation de certificats numériques uniques, qui sont stockés de manière permanente dans chaque modem câble par le fabricant du modem, garantit que les utilisateurs finaux ne peuvent pas falsifier l'identité de leur modem câble, ni voler ou interrompre le service.

L'autre avantage majeur de BPI+ est la prise en charge des sessions de multidiffusion cryptées. Plutôt que de permettre la réception du trafic de multidiffusion par tous les utilisateurs sur un segment de câble, BPI+ permet aux fournisseurs de services de câblage de partager, avec des modems autorisés, des détails sur la façon de déchiffrer les flux de multidiffusion. Cela permet à un fournisseur de contrôler l'accès aux flux de multidiffusion par modem câble.

Migration d'un uBR CMTS vers le logiciel DOCSIS 1.1

Cette section de ce document décrit les étapes à suivre et les précautions à prendre pour migrer un CMTS DOCSIS 1.0 fonctionnel vers le logiciel DOCSIS 1.1. À ce stade, on suppose que, avant et après la mise à niveau du CMTS, tous les modems câble fonctionnent toujours en mode DOCSIS 1.0. Cela ne signifie pas nécessairement que les modems câble ne doivent pas exécuter le micrologiciel compatible DOCSIS 1.1 à ce stade. Cela signifie qu'il est supposé, avant et après la mise à niveau, que les modems câble sont dirigés vers le téléchargement de fichiers de configuration DOCSIS de type DOCSIS 1.0 et qu'ils fonctionnent comme des modems DOCSIS 1.0.

La migration vers le logiciel DOCSIS 1.1 n'est pas une mince affaire. Cisco recommande aux fournisseurs de services câblés d'agir prudemment et de tester la version du logiciel DOCSIS 1.1 Cisco IOS vers lequel ils souhaitent migrer dans un environnement de laboratoire ou sur une partie sécurisée du réseau de production avant son déploiement. Cela permet au personnel des fournisseurs de services câblés de mieux se familiariser avec l'aspect légèrement différent du logiciel Cisco IOS DOCSIS 1.1. En outre, cette procédure réduit la probabilité que des problèmes ou des problèmes inattendus apparaissent lorsque la mise à niveau du réseau de production se poursuit.

Les fournisseurs de services câblés doivent également savoir que toutes les versions du logiciel Cisco IOS disponibles pour la gamme uBR 10000 sont compatibles DOCSIS 1.1 ; par conséquent, toute cette section n'est pas pertinente pour la gamme uBR 10000.

Trains de version de la plate-forme logicielle Cisco IOS DOCSIS 1.1

Il existe plusieurs catégories Cisco IOS compatibles DOCSIS 1.1 pour la gamme uBR de CMTS. Au moment de la publication de ce document, la version 12.2BC du logiciel Cisco IOS est la plus récente et la plus stable des versions DOCSIS 1.1.

Les versions précédentes du logiciel Cisco IOS compatibles avec DOCSIS 1.1 sont 12.1CX et 12.2XF. Cependant, comme la plate-forme logicielle Cisco IOS Train 12.2BC s'appuie sur ces versions et contient un nombre important de fonctionnalités supplémentaires et d'améliorations de stabilité, Cisco recommande aux clients qui souhaitent migrer vers DOCSIS 1.1 de déployer la version 12.2BC du logiciel Cisco IOS sur leurs CMTS uBR.

Cisco recommande également vivement aux clients de lire les notes de version du logiciel de la gamme Cisco uBR7200, les notes de version du logiciel de la gamme Cisco uBR7100 ou les notes de version du logiciel de la gamme Cisco uBR1000 avant la mise à niveau du logiciel Cisco IOS. Logiciel IOS vers lequel ils migrent.

Matériel CMTS DOCSIS 1.1

L'ensemble des produits CMTS de Cisco peut exécuter le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1, avec les restrictions indiquées dans la section relative au matériel pris en charge des Notes de version correspondantes. Il s'agit des informations les plus importantes concernant la prise en charge matérielle :

- La carte de ligne de modem câble MC11-FPGA pour la gamme uBR7200 n'est pas prise en charge par les versions du logiciel Cisco IOS compatibles DOCSIS 1.1.

- La carte de ligne de modem câble MC16B pour la gamme uBR7200 n'est pas prise en charge par les versions du logiciel Cisco IOS compatibles DOCSIS 1.1.

Le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1 s'exécute sur les plates-formes CMTS uBR7246 et uBR7223. Cisco recommande toutefois aux fournisseurs de services câblés qui prévoient de déployer DOCSIS 1.1 de considérer l'un des produits CMTS de la gamme uBR7200VXR, uBR7100 ou uBR10000.

Cisco fait cette recommandation car DOCSIS 1.1 offre un nouveau niveau de sophistication et de fonctionnalité dans un réseau de données sur câble, grâce à des fonctionnalités telles que les flux de services dynamiques, la planification avancée en amont et BPI+. En raison de ce degré de complexité supplémentaire, il est avantageux de disposer d'une puissance de traitement supplémentaire dans votre CMTS, afin de tirer pleinement parti des services que DOCSIS 1.1 peut offrir.

Pour réitérer, vérifiez les notes de version correspondant à la version du logiciel Cisco IOS à laquelle vous effectuez la mise à niveau, pour vous assurer que toutes les cartes d'interface et de matériel de modem câble sont prises en charge.

Le paramètre DOCSIS 1.0 Maximum Upstream Transmit Burst Size

La spécification DOCSIS 1.1 indique que les modems câble fonctionnant en mode DOCSIS 1.0 doivent pouvoir fonctionner correctement avec un CMTS DOCSIS 1.1. La mise en oeuvre de la plate-forme logicielle Cisco IOS DOCSIS 1.1 par Cisco est conforme à cette exigence.

Il y a cependant une situation où un Cisco CMTS qui exécute la plate-forme logicielle DOCSIS 1.1 Cisco IOS ne permet pas à un modem câble DOCSIS 1.0 de se connecter, où auparavant le modem câble aurait pu se connecter, si le CMTS exécutait la plate-forme logicielle Cisco IOS DOCSIS 1.0. Ce problème provient de la capacité d'un modem DOCSIS 1.0 à concaténer plusieurs grandes trames Ethernet ensemble et à les envoyer sous forme d'une grande rafale de données ininterrompues.

Si un modem câble DOCSIS 1.0 a concaténé plusieurs trames Ethernet de grande taille et transmis une rafale de trafic de la taille maximale (qui pourrait être de l'ordre de 4 000 octets), cela pourrait avoir un effet négatif sur la latence du trafic en temps réel généré par d'autres modems câble fonctionnant en mode DOCSIS 1.1.

Pour cette raison, un système CMTS Cisco qui exécute le logiciel DOCSIS 1.1 ne permet pas à un modem DOCSIS 1.0 de se connecter, s'il a été programmé pour utiliser une taille de rafale maximale illimitée (ou une taille de rafale maximale supérieure à 2 000 octets) alors que la concaténation est activée sur le port en amont approprié.

Un message similaire à cet exemple de sortie est consigné pour tous les modems câble fonctionnant en mode DOCSIS 1.0 et tentant de violer cette règle :

%UBR7200-4-OUT_OF_RANGE_MAX_UPSTREAM_BURST: <133>CMTS[DOCSIS]:<73011601>

Bad Max US CH Transmit Burst Configuration setting - Out of Range.

CM Mac Addr <0005.43a6.381f>

%UBR7200-4-SERVICE_PERMANENTLY_UNAVAILABLE: <133>CMTS[DOCSIS]:<73000403>

Failed, Service unavailable - Permanent.

CM Mac Addr <0005.43a6.381f>

Pour vous assurer que tous les modems câble fonctionnant en mode DOCSIS 1.0 sont en mesure de se connecter, assurez-vous que, dans le fichier de configuration DOCSIS approprié, aucun modems câble n'a été invité à utiliser une taille de rafale maximale supérieure à 2 000 octets ou égale à zéro (ce qui signifie une taille de rafale illimitée). En règle générale, Cisco recommande aux fournisseurs de services câblés de définir la taille maximale de rafale de transmission en amont pour les classes de service DOCSIS 1.0 sur 1600, afin de prendre en charge une trame Ethernet de taille maximale et toute surcharge de trame associée.

Si vous avez actuellement des modems câble en ligne sur un CMTS qui exécute le logiciel Cisco IOS DOCSIS 1.0, vous pouvez vérifier si des modems câble fonctionnent avec des tailles de rafale maximales incompatibles. Exécutez la commande show cable qos profile et vérifiez la colonne Max tx burst pour chaque ligne dans laquelle la colonne Create by est définie sur cm ou mgmt.

uBR7246VXR# show cable qos profile

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

1   0    0         0         0          0     0x0  0x0   cmts(r) no    no

2   0    64000     0         1000000    0     0x0  0x0   cmts(r) no    no

3   7    31200     31200     0          0     0x0  0x0   cmts    yes   no

4   7    87200     87200     0          0     0x0  0x0   cmts    yes   no

5   0    200000    0         1500000    1600  0x0  0x0   mgmt    no    no

6   0    200000    40000     1500000    0     0x0  0x0   cm      no    no

7   0    400000    0         3000000    2500  0x0  0x0   cm      no    no

Dans cet exemple, vous pouvez voir un nombre de lignes contenant une rafale de tx max égale à zéro ou supérieure à 2000. Les lignes qui n'ont pas de cm ou de gestion répertoriées dans la colonne Créer par peuvent être ignorées.

La ligne 5 est acceptable, car la colonne de rafale Max tx est définie sur 1600, soit moins de 2000.

La ligne 6 est inacceptable, car la colonne de rafale Max tx est définie sur 0, ce qui signifie une taille illimitée de rafale de transmission en amont.

La ligne 7 est inacceptable, car la colonne de rafale Max tx est définie sur 2500, ce qui est supérieur à 2000.

Dans cet exemple, les fichiers de configuration DOCSIS qui correspondent à ces lignes dans la commande show cable qos profile doivent avoir modifié leurs champs Maximum Upstream Transmit Burst Size (Taille maximale de la rafale de transmission en amont), pour s'adapter aux paramètres acceptables pour le logiciel Cisco IOS DOCSIS 1.1.

S'il est inacceptable de modifier la taille maximale de rafale de transmission en amont, l'alternative consiste à désactiver la concaténation en amont sur les ports en amont auxquels sont connectés des modems câble en mode DOCSIS 1.0. Émettez la commande d'interface de câble de concaténation de numéro de port en amont no cable pour chaque port en amont affecté.

Cisco vous recommande de modifier la taille maximale de rafale de transmission en amont dans vos fichiers de configuration DOCSIS 1.0, plutôt que de désactiver la concaténation, car cela n'a aucun impact négatif sur vos modems câble DOCSIS 1.0. En outre, lorsque vous désactivez la concaténation, vos modems câble DOCSIS 1.0 et DOCSIS 1.1 ne peuvent pas concaténer de petites trames Ethernet ensemble. La concaténation de petites trames Ethernet est une source majeure d'amélioration des performances des modems câble DOCSIS.

Référez-vous à Historique du paramètre de rafale maximale en amont pour plus d'informations sur la taille de rafale maximale en amont et son interaction avec le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1.

Mise à niveau vers le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1

Après avoir lu les notes de version pertinentes et avoir pu confirmer que tout votre matériel CMTS actuel est pris en charge avec le logiciel IOS DOCSIS 1.1 auquel vous souhaitez migrer, la procédure de mise à niveau de votre CMTS est la même que pour toute autre mise à niveau du logiciel Cisco IOS. Reportez-vous aux procédures d'installation et de mise à niveau des logiciels pour les ... uBR71XX, uBR72XX et uBR10000 pour obtenir des instructions sur la mise à niveau du logiciel Cisco IOS sur un système Cisco CMTS.

L'exemple de sortie suivant est un exemple de session qui montre comment copier une image logicielle Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1 d'un serveur TFTP vers le support Flash sur un CMTS. Il montre également comment configurer le CMTS pour charger la nouvelle version du logiciel Cisco IOS. Dans cet exemple, l'image logicielle Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1 a été téléchargée à partir du site Cisco.com Downloads et enregistrée sur un serveur TFTP. Notez que, dans votre cas, le nom de l'image du logiciel Cisco IOS et l'adresse IP du serveur TFTP sont très probablement différents.

!--- First, determine what kind of flash media that you have in your CMTS.

!--- If it is a PCMCIA flash disk then use the term 'disk' when you refer

!--- to the media.

!--- If it is a PCMCIA flash memory then use the term 'slot' when you refer

!--- to the media.

!--- If you use the wrong term then you may get an error message such as

!--- "Device not ready" or "No device available".

!--- Try to view the directory of files on the device, to confirm that you

!--- are using the right kind of media and that there is enough space

!--- to store your Cisco IOS software image.

uBR7246VXR_1.0# dir disk0:

Directory of disk0:/

1  -rw-     8644616   Jan 09 2002 07:55:12  ubr7200-k1p-mz.121-10.EC.bin

47890432 bytes total (39239680 bytes free)

!--- In this case, there is one Cisco IOS software image file currently on the

!--- PCMCIA flash disk, but there are over 39 MB of free disk space. This

!--- should be enough to place another Cisco IOS software image on the flash

!--- disk. If you do not have enough free space then you may have to delete

!--- files from the media with the delete disk0:

or

!--- delete slot0:

command.

!--- If you have PCMCIA flash memory, then you must execute the

!--- squeeze slot0: command after the file deletion, to reclaim

!--- any free space.

!--- At this stage, you can start to copy the new Cisco IOS software image

!--- from a TFTP server to the CMTS:

uBR7246VXR_1.0# copy tftp disk0:

Address or name of remote host []? 172.17.110.131

!--- Use your TFTP server's IP address.

Source filename []? ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1a.bin

!--- Use the name of your new Cisco IOS software image.

Destination filename [ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1a.bin]?

!--- Press Enter.

Accessing tftp://172.17.110.131/ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1a.bin...

Loading ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1.bin from 172.17.110.131 (via FastEthernet0/0):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output suppressed.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 9422548/18844672 bytes]

9422548 bytes copied in 214.264 secs (44030 bytes/sec)

!--- Now view the directory listing of your media and confirm that the new

!--- image is present and has the same file size as the source file.

uBR7246VXR_1.0# dir disk0:

Directory of disk0:/

2  -rw-     9422548   Feb 21 2002 12:54:42  ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1.bin

1  -rw-     9477892   Feb 13 2002 22:17:20  ubr7200-ik1s-mz.121-10.EC1

47890432 bytes total (28983296 bytes free)

!--- Once the new image has been successfully transferred to the PCMCIA flash !--- disk or flash memory, the router needs to be configured to load this !--- image. Remove any old boot system commands from the configuration and !--- replace them with the boot system flash

!--- command. In addition, specify that, if the first image fails to load, !--- then the original Cisco IOS software image should be loaded instead.

uBR7246VXR_1.0# show run | include boot_system

boot system flash disk0:ubr7200-ik1s-mz.121-10.EC1

!--- The current Cisco IOS software image name.

uBR7246VXR_1.0# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

uBR7246VXR_1.0(config)# no boot system flash disk0:ubr7200-ik1s-mz.121-10.EC1

uBR7246VXR_1.0(config)# boot system flash disk0:ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1.bin

uBR7246VXR_1.0(config)# boot system flash disk0:ubr7200-ik1s-mz.121-10.EC1

uBR7246VXR_1.0(config)# end

!--- Now confirm that the configuration changes took effect as desired

!--- and that the new Cisco IOS software image will be loaded first,

!--- but if it fails to load, the original Cisco IOS software image

!--- will be loaded. Finally, save the configuration so that, when the

!--- router is reloaded, the new Cisco IOS software image is loaded.

uBR7246VXR_1.0# show run | include boot_system

boot system flash disk0:ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1.bin

boot system flash disk0:ubr7200-ik1s-mz.121-10.EC1

uBR7246VXR_1.0# write memory

Building configuration...

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!![OK]

À ce stade, lorsque le CMTS est redémarré par la commande reload ou par un cycle d'alimentation, le nouveau logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1 est chargé et activé.

Préparation du CMTS pour l'exécution de BPI+

Les modems câble DOCSIS 1.0 peuvent être configurés pour fonctionner avec BPI, ce qui fournit un chiffrement simple du trafic entre le modem câble et le CMTS. Aucune configuration spéciale n'est requise sur le CMTS pour exécuter BPI de cette manière, sauf que le CMTS doit utiliser un jeu de fonctions du logiciel Cisco IOS avec les lettres “ k1 ” ou “ k8 ” dans le nom de l'image du logiciel Cisco IOS.

Les modems câble fonctionnant en mode DOCSIS 1.1 utilisent un schéma de cryptage amélioré, entre le modem câble et le CMTS, appelé BPI+. Ce schéma est plus sophistiqué que les BPI basés sur DOCSIS 1.0, car il utilise des certificats X.509. Elles permettent d'empêcher les modems câble d'être usurpés ou de détourner le trafic d'un autre modem câble.

Pour cette raison, pour exécuter BPI+ avec les versions actuelles du logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1, il est nécessaire de charger le certificat de CA racine DOCSIS dans le bootflash CMTS. Téléchargez le certificat à partir de la page Web Verisign. Ce certificat peut ensuite être placé sur un serveur TFTP et copié sur le support de bootflash CMTS. Le fichier doit être copié sur le bootflash et nommé “ root-cert, ” être reconnu par le CMTS.

Après avoir ajouté le certificat racine, vous devez émettre une commande test cable generate-certificate pour que le CMTS charge le certificat. Vous pouvez également connecter un modem qui tente de s'exécuter en mode BPI+.

uBR7246VXR_1.1# test cable generate-certificate ?

cablemodem                Generate CM Test certificate

manufacturer              Generate Manufacturer Test certificate

root                      Generate Root Test certificate

self-signed-manufacturer  Generate Self-signed Manufacturer Test certificate

uBR7246VXR_1.1# test cable generate-certificate root

Generating DOCSIS root test certificate.

Building Root certificate.

Building Root certificate done.

Generating DOCSIS root test certificate.

Building Root certificate.

Building Root certificate done.

Si vous le souhaitez, le fichier de certificat racine peut être stocké sur slot0: ou slot1 : média. Vous devez disposer d'une version du logiciel Cisco IOS postérieure à 12.2(4)BC1a pour pouvoir stocker le fichier root-cert sur le disk0 : ou disk1: média.

Remarque : N'oubliez pas que la commande test précédente n'est qu'un test. Il ne vérifiera pas le véritable certificat du fabricant, mais seulement un certificat généré pour le test. Le root-cert généré par la commande test génère un root-cert avec une longueur de 958 octets au lieu de 996 octets. Lorsque vous mettez en oeuvre BPI+ dans un environnement réel, vous devez toujours utiliser le certificat racine avec la longueur 996 qui utilise les modems câble en fonctionnement réel sur votre installation existante. L'ordre de recherche pour le certificat racine est bootflash, slot0, slot1, disk0, disk1, etc. Une fois le certificat racine trouvé, il ne fera jamais de recherche, même si les modems câble sont rejetés lorsque le certificat racine incorrect est lu. Par conséquent, assurez-vous que le root-cert avec la taille de fichier de 996 octets est situé uniquement là où vous le souhaitez (par exemple, slot0 ou disk0) et nulle part ailleurs. Cependant, il est conseillé de conserver le certificat racine sur le bootflash, pour des raisons opérationnelles et de sécurité.

Voici un exemple de session qui montre comment le certificat d'autorité de certification racine DOCSIS peut être chargé dans un système CMTS Cisco. On suppose que vous pouvez télécharger le certificat à partir du site Web de Verisign et enregistrer le certificat DOCSIS sur votre serveur TFTP. Par défaut, ce fichier de certificat est appelé “ CableLabs_DOCSIS.509. ” Notez que cette procédure peut être effectuée avant ou après la mise à niveau du CMTS vers le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1. Cependant, il faut le faire avant que les modems câble essaient d'utiliser BPI+ ; sinon, les modems câble ne peuvent pas être mis en ligne.

!--- First, make sure that the bootflash is clean and has enough space

!--- to store the DOCSIS Root CA Certificate. The bootflash only needs

!--- about 1000 bytes free to store the Certificate, but it is good to

!--- make sure that the bootflash is clean anyway.

!--- If you decide to delete any files from the bootflash then you will

!--- need to issue a squeeze bootflash: command to reclaim freed space.

uBR7246VXR_1.1# dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     3156920   Mar 06 2002 15:53:23  ubr7200-boot-mz.120-16.SC3.bin

3407872 bytes total (250824 bytes free)

!--- Next, copy the DOCSIS Root CA Certificate file from the TFTP server

!--- to the bootflash. When you copy the file, you must name it “root-cert.”

uBR7246VXR_1.1# copy tftp bootflash:

Address or name of remote host []? 172.17.110.131

!--- Replace with your TFTP server's IP address.

Source filename []? CableLabs_DOCSIS.509

!--- The name of the Certificate file downloaded from Verisign.

Destination filename [CableLabs_DOCSIS.509]? root-cert

!--- File name must be set to “root-cert.”

Loading CableLabs_DOCSIS.509 from 172.17.110.131 (via FastEthernet0/0): !

[OK - 996/1024 bytes]

996 bytes copied in 4.104 secs (249 bytes/sec)

!--- Finally, confirm that the root-cert file is present on the bootflash

!--- of the CMTS. The file size for the current DOCSIS Root CA Certificate

!--- should be 996 bytes.

uBR7246VXR_1.1# dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     3156920   Mar 06 2002 15:53:23  ubr7200-boot-mz.120-16.SC3.bin

2  -rw-         996   Mar 06 2002 16:03:46  root-cert

3407872 bytes total (249700 bytes free)

Surveillance du CMTS après la mise à niveau

Comme pour toute mise à niveau majeure de toute infrastructure technologique, il est important de pouvoir surveiller de près le système au cours de la période qui suit la mise à niveau. En outre, il est également important d'être en mesure de revenir à la version originale du logiciel, en cas de problèmes inattendus ou de préparation inadéquate.

Pour cette raison, Cisco recommande aux fournisseurs de services câblés prudents de s'assurer qu'ils ont accès à une console d'un système CMTS mis à niveau, avant de recharger le système et d'activer la nouvelle version du logiciel Cisco IOS. En outre, Cisco recommande que, pendant le rechargement du CMTS, un journal de console soit capturé de tous les messages qui apparaissent sur la console du routeur. Ce journal de console facilite grandement tout dépannage, au cas où vous rencontreriez des difficultés liées à la mise à niveau.

Une fois que votre CMTS a été rechargé, surveillez attentivement ces éléments :

- Assurez-vous que les modems câble sont en mesure de se connecter et peuvent recevoir des requêtes ping à partir du CMTS et des stations de gestion de réseau.

- Assurez-vous que les périphériques CPE (Customer Premises Equipment) de l'utilisateur final sont capables d'acquérir des baux DHCP et peuvent être envoyés par ping à partir d'hôtes Internet distants, afin de garantir la connectivité Internet.

- Surveillez tous les messages de journal inhabituels qui apparaissent sur la console CMTS. Dans une session Telnet, exécutez la commande terminal monitor pour afficher les messages du journal de la console et émettez show log pour afficher tous les messages du journal mis en mémoire tampon. Si des messages inhabituels ou inattendus apparaissent, il est très important de les capturer pour une analyse ultérieure.

- Assurez-vous que toutes les interfaces et tous les ports du CMTS ont été reconnus et initialisés correctement. Le résultat de la commande show ip interface brief doit afficher les interfaces reconnues et activées.

Modems câble DOCSIS 1.0 fonctionnant avec un CMTS DOCSIS 1.1

DOCSIS 1.1 exige qu'un modem câble fonctionnant en mode DOCSIS 1.0 puisse fonctionner de manière transparente avec un CMTS compatible DOCSIS 1.1. Cela peut inclure un modem câble qui est uniquement compatible avec le fonctionnement de DOCSIS 1.0 ou un modem câble compatible DOCSIS 1.1 qui a été provisionné avec un fichier de configuration de type DOCSIS 1.0.

Après la mise à niveau d'un CMTS vers la plate-forme logicielle Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1, il est prévu que les modems câblés sont encore initialement configurés pour être mis en ligne en mode DOCSIS 1.0. En effet, immédiatement avant la mise à niveau, les modems câble doivent avoir été provisionnés en mode DOCSIS 1.0 ; autrement, ils n'auraient pas pu se connecter à l'ancien logiciel CMTS DOCSIS 1.0. Même si votre réseau comporte déjà des modems câblés compatibles DOCSIS 1.1, il n'est pas possible d'approvisionner ces modems câblés pour le fonctionnement de DOCSIS 1.1 avant que le CMTS n'ait été mis à niveau pour intégrer la fonctionnalité DOCSIS 1.1. En effet, un modem câble configuré en mode DOCSIS 1.1 ne peut pas fonctionner avec un CMTS qui exécute uniquement DOCSIS 1.0.

Comment une classe de service DOCSIS 1.0 est convertie en paramètres QoS DOCSIS 1.1 équivalents

Un concept important à comprendre, lorsque vous utilisez des modems DOCSIS 1.0 avec un CMTS compatible DOCSIS 1.1, est la manière dont le CMTS gère les paramètres QoS de type DOCSIS 1.0 dans le cadre d'un régime QoS DOCSIS 1.1.

La qualité de service DOCSIS 1.0 est basée sur un profil de classe de service bidirectionnel, dans lequel les caractéristiques de débit en amont et en aval sont spécifiées dans un fichier de configuration DOCSIS et les caractéristiques en amont et en aval sont associées à un SID. La qualité de service DOCSIS 1.1 est basée sur des flux de services unidirectionnels, ce qui signifie que la qualité de service en amont et en aval doit être définie et administrée séparément.

La manière dont un CMTS DOCSIS 1.1 prend en charge un profil QoS de type DOCSIS 1.0 consiste à convertir le profil QoS DOCSIS 1.0 bidirectionnel en ensembles de paramètres QoS DOCSIS 1.1 équivalents en amont et en aval. Il les applique ensuite à des flux de services en amont et en aval distincts.

Voici comment une classe de service DOCSIS 1.0 est divisée en paramètres QoS équivalents DOCSIS 1.1 en amont et en aval :

Figure 1

Affichage du profil QoS DOCSIS 1.0 attribué à un modem câble DOCSIS 1.0

Supposons que vous ayez un certain nombre de modems câble connectés à un CMTS compatible DOCSIS 1.1. Certains modems câble sont des modems câble DOCSIS 1.0, d'autres sont des modems câble DOCSIS 1.1 qui sont fournis en mode DOCSIS 1.0 et les autres sont des modems câble DOCSIS 1.1 qui fonctionnent en mode DOCSIS 1.1. L'exemple suivant est l'affichage show cable modem pour ces modems câble. Notez que le format de sortie de la commande show cable modem est différent de celui des versions DOCSIS 1.0 du logiciel Cisco IOS. Les différences entre l'interface de ligne de commande DOCSIS 1.0 et DOCSIS 1.1 sont discutées plus en détail dans la section Changements d'interface de ligne de commande entre DOCSIS 1.0 et DOCSIS 1.1.

uBR7246VXR_1.1# show cable modem

MAC Address    IP Address    I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0090.9607.3831 10.1.1.18     C3/0/U1   online(pt)  1     0.00   3820   0    Y

0090.9607.3830 10.1.1.16     C3/0/U1   online(pt)  2     0.25   3820   0    Y

0002.fdfa.0a35 10.1.1.26     C3/0/U1   online(pt)  3     0.25   3820   1    Y

0001.9659.4461 10.1.1.21     C3/0/U1   online(pt)  4     -0.50  3828   0    Y

0001.9659.4447 10.1.1.30     C3/0/U1   online(pt)  5     -0.25  3828   0    Y

0001.64ff.e459 10.1.1.29     C3/0/U1   online      6     -0.25  3820   0    N

0001.9659.4477 10.1.1.13     C3/0/U1   online(pt)  7     0.00   3828   0    Y

0001.9659.43fd 10.1.1.32     C3/0/U1   online(pt)  8     -0.50  3828   0    Y

0001.64ff.e4ad 10.1.1.28     C3/0/U1   online      9     0.25   3840   0    N

Comme vous pouvez le voir, le résultat de la commande show cable modem DOCSIS 1.1 ne montre plus le profil QoS DOCSIS 1.0 associé à un modem câble particulier. Reportez-vous à la section qui décrit la nouvelle commande show cable modem, pour plus de détails sur le nouveau format de sortie de la commande.

Pour afficher le profil QoS DOCSIS 1.0 associé à un modem câble, la commande show cable modem registered peut être utilisée. Comme le montre l'exemple suivant, cette commande a un format de sortie similaire à la forme DOCSIS 1.0 de la commande show cable modem.

uBR7246VXR_1.1# show cable modem registered

Interface Prim Online      Timing Rec   QoS CPE  IP address   MAC address

Sid  State       Offset Power

C3/0/U1   1    online(pt)  3820   0.25   5   0   10.1.1.18    0090.9607.3831

C3/0/U1   2    online(pt)  3816   0.25   6   0   10.1.1.16    0090.9607.3830

C3/0/U1   3    online(pt)  3820   0.25   5   0   10.1.1.26    0002.fdfa.0a35

C3/0/U1   4    online(pt)  3832   0.00   5   0   10.1.1.21    0001.9659.4461

C3/0/U1   5    online(pt)  3828   0.00   5   0   10.1.1.30    0001.9659.4447

C3/0/U1   6    online      3820   -0.25  2   0   10.1.1.29    0001.64ff.e459

C3/0/U1   7    online(pt)  3828   0.00   6   0   10.1.1.13    0001.9659.4477

C3/0/U1   8    online(pt)  3832   -0.50  5   0   10.1.1.32    0001.9659.43fd

C3/0/U1   9    online      3840   0.25   2   0   10.1.1.28    0001.64ff.e4ad

Comme vous pouvez le voir, les modems ont un profil QoS de 2, 5 ou 6. Les lecteurs qui connaissent les profils QoS DOCSIS 1.0 se souviendront peut-être que le profil QoS 2 est attribué aux modems câble DOCSIS 1.0 qui sont hors ligne ou qui ne sont pas enregistrés correctement avec le CMTS. Lorsque la sortie show cable modem enregistré sur un CMTS DOCSIS 1.1 indique qu'un modem câble a ce profil QoS, cela signifie que le modem câble n'est associé à aucun profil QoS de type DOCSIS 1.0 (le modem est configuré en mode DOCSIS 1.1).

Les modems câble qui sont affichés avec un profil QoS autre que 2 ont des profils QoS DOCSIS 1.0 valides qui leur sont associés. Dans ce cas, les profils QoS 5 et 6 ont été attribués à un nombre de modems câble.

Exécutez la commande show cable qos profile profile-index-number verbose pour afficher les paramètres de classe de service qui appartiennent à des profils QoS individuels. L'exemple suivant montre que le profil QoS 5 correspond à la classe de service DOCSIS 1.0 avec un débit en aval maximal de 1,5 Mbits/s, un débit en amont maximal de 200 kbits/s, un débit en amont garanti de 40 kbits/s, une priorité de trafic en amont de 3 et une rafale de transmission en amont maximale de 1 600 octets.

uBR7246VXR_1.1# show cable qos profile 5 verbose

Profile Index                           5

Name

Upstream Traffic Priority               3

Upstream Maximum Rate (bps)             200000

Upstream Guaranteed Rate (bps)          40000

Unsolicited Grant Size (bytes)          0

Unsolicited Grant Interval (usecs)      0

Upstream Maximum Transmit Burst (bytes) 1600

IP Type of Service Overwrite Mask       0x0

IP Type of Service Overwrite Value      0x0

Downstream Maximum Rate (bps)           1500000

Created By                              cm

Baseline Privacy Enabled                no

Affichage des jeux de paramètres QoS DOCSIS 1.1 attribués à un modem câble DOCSIS 1.0

Les flux de services DOCSIS 1.1 sont fournis avec des attributs de classe de service via des jeux de paramètres QoS. Au minimum, un modem câble DOCSIS 1.1 possède au moins un jeu de paramètres QoS en aval qui correspond à un flux de service en aval et un jeu de paramètres QoS en amont qui correspond à un flux de service en amont.

Bien qu'un modem câble fonctionnant en mode DOCSIS 1.0 se voit attribuer un profil QoS de type DOCSIS 1.0 bidirectionnel par son fichier de configuration DOCSIS, le CMTS DOCSIS 1.1 convertit ce profil QoS de type DOCSIS 1.0 en ensembles de paramètres QoS unidirectionnels DOCSIS 1.1 équivalents. En outre, le CMTS compatible DOCSIS 1.1 attribue un flux de services en amont et en aval de type DOCSIS 1.1 au modem câble plutôt qu'un SID bidirectionnel, comme cela aurait été le cas sur un CMTS DOCSIS 1.0. Cela permet au CMTS de gérer la fonctionnalité QoS des modems câble DOCSIS 1.0 et DOCSIS 1.1 de la même manière. En outre, cela se fait de manière transparente, en ce qui concerne le modem câble DOCSIS 1.0.

Pour rechercher les paramètres QoS de type DOCSIS 1.1 associés à un modem câble particulier, émettez la commande show cable modem {mac-address | ip-address} qos verbose commande. Si vous considérez un modem câble, tel que 0001.9659.4461, associé à un profil QoS DOCSIS 1.0, vous pouvez émettre la commande show cable qos profile et la commande show cable modem {mac-address | ip-address} qos verbose pour vérifier que le profil QoS DOCSIS 1.0 attribué au modem par le fichier de configuration DOCSIS correspond aux jeux de paramètres QoS DOCSIS 1.1 associés au modem câble :

1. Vérifiez que ce modem câble possède un profil QoS DOCSIS 1.0 de 5.

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0001.9659.4461 registered

Interface Prim Online      Timing Rec   QoS CPE  IP address   MAC address

Sid  State       Offset Power

C3/0/U1   4    online(pt)  3832   0.00   5   0   10.1.1.21    0001.9659.4461

2. Vérifiez que le profil QoS 5 correspond à 1,5 Mbits/s en aval, 200 kbits/s en amont, 40 kbits/s en amont garanti, une priorité en amont de 3 et une rafale de transmission en amont maximale de 1 600 octets.

uBR7246VXR_1.1# show cable qos profile 5

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

5   3    200000    40000     1500000    1600  0x0  0x0   cm      no    no

3. Vérifiez les jeux de paramètres QoS de type DOCSIS 1.1 attribués au même modem câble.

Note : SFID 9 correspond aux paramètres amont convertis, et SFID 10 correspond aux paramètres aval convertis.

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0001.9659.4461 qos verbose

Sfid                                    : 9

Current State                           : Active

Sid                                     : 4

Traffic Priority                        : 3

Maximum Sustained rate                  : 200000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1600 bytes

Mimimum Reserved rate                   : 40000 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 64 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Concatenated Burst              : 1600 bytes

Scheduling Type                         : Best Effort

Request/Transmission policy             : 0x0

IP ToS Overwrite[AND-mask, OR-mask]     : 0xFF, 0x0

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Sfid                                    : 10

Current State                           : Active

Sid                                     : N/A

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained rate                  : 1500000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1522 bytes

Mimimum Reserved rate                   : 0 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 64 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Latency                         : 0 usecs

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Lorsque vous émettez la commande show cable modem {mac-address | ip-address} qos verbose, vous pouvez voir que les paramètres QoS de type DOCSIS 1.1 attribués à ce modem câble DOCSIS 1.0 sont équivalents au profil QoS DOCSIS 1.0 d'origine.

Pour la direction en aval, la bande passante maximale en aval (1,5 Mbits/s) telle qu'elle apparaît dans le profil QoS DOCSIS 1.0 a été convertie en paramètre Maximum Sustained Rate dans SFID 10.

Pour la direction amont, la bande passante maximale en amont (200 kbits/s) telle qu'elle apparaît dans le profil QoS DOCSIS 1.0 a été convertie en paramètre Maximum Sustained Rate dans SFID 9. En outre, la bande passante en amont garantie (40 kbits/s) a été convertie en taux minimal réservé pour SFID 9 ; la priorité de trafic en amont (3) a été convertie en priorité de trafic pour SFID 9 ; et la taille maximale de rafale de transmission en amont (1600) a été convertie en rafale concaténée maximale pour SFID 9.

D'autres paramètres DOCSIS 1.1 de ces flux de services qui n'ont pas de valeurs équivalentes dans DOCSIS 1.0 sont laissés par défaut, lorsqu'une classe de service DOCSIS 1.0 est convertie en jeu de paramètres DOCSIS 1.1.

Migration des modems câble DOCSIS 1.0 vers DOCSIS 1.1

Une fois que le CMTS a été mis à niveau vers le logiciel IOS DOCSIS 1.1 et que tous les modems câble peuvent être mis en ligne en mode DOCSIS 1.0, l'étape suivante consiste à déplacer les modems câble vers le microprogramme DOCSIS 1.1 et à mettre en service ces modems câble en mode DOCSIS 1.1.

Remarque : Il est également possible de mettre à niveau les modems câble vers le micrologiciel DOCSIS 1.1 avant que le CMTS ne soit mis à niveau vers le logiciel IOS DOCSIS 1.1. Cependant, les modems câble doivent encore être configurés en mode DOCSIS 1.0 alors que le CMTS exécute le logiciel IOS compatible DOCSIS 1.0.

Notez également que tous les modems câble ne peuvent pas être mis à niveau vers DOCSIS 1.1 en raison de limitations dans le matériel du modem câble ou d'un manque de microprogramme compatible DOCSIS 1.1. Dans ce cas, ces modems particuliers doivent rester provisionnés en mode DOCSIS 1.0. Bien que ces modems câble restent utiles pour l'accès Internet classique, ils ne peuvent pas tirer parti des fonctionnalités de QoS et de sécurité supplémentaires rendues possibles avec DOCSIS 1.1.

Si vous souhaitez mettre à niveau vos modems câble Cisco vers le logiciel DOCSIS 1.1 dans un environnement DOCSIS 1.1, téléchargez l'image 12.2(15)CZ (affichée dans la zone de téléchargement du logiciel Cisco pour uBR905, uBR925 et CVA122). Cette image est un superset de l'image 12.2(8)YI qui a été certifiée par CableLabs et qui contient toutes les fonctionnalités de cette image et plus encore. Les modems récents doivent être mis en ligne correctement en mode DOCSIS 1.1 avec un fichier de configuration DOCSIS 1.1, une fois cette image téléchargée sur le modem.

Les modems plus anciens peuvent comporter des certificats DOCSIS incorrects et nécessitent une mise à niveau de certificat, en plus de l'image CZ. Référez-vous à Mise à niveau des certificats DOCSIS dans les routeurs d'accès par câble Cisco uBR905/uBR925 et les adaptateurs voix par câble CVA122, pour plus d'informations sur la mise à niveau des certificats de modem.

En outre, vous aurez besoin d'un CD-ROM contenant de nouveaux certificats pour les produits uBR905, uBR925 et CVA122 livrés avec des certificats incorrects. Ce disque est disponible gratuitement pour les clients Cisco (référence Cisco UBR/CVA-CERT-UPG).

Remarque : Cette image ne fonctionne qu'avec un uBR905, un uBR925 ou un CVA122. Les produits uBR924 et uBR904 ne prendront jamais en charge DOCSIS 1.1, car ils ne disposent pas de suffisamment de mémoire flash intégrée ou de mémoire vive pour prendre en charge la surcharge des images DOCSIS 1.1.

Notez également qu'aucun de ces produits ne prend en charge EuroDOCSIS 1.1, car ils ne peuvent pas être réglés à 65 MHz. Le CVA122E était le seul CPE Cisco à prendre en charge EuroDOCSIS. Cisco ne publiera pas d'image EuroDOCSIS 1.1 pour le CVA122E.

Méthodes de mise à niveau du micrologiciel d'un modem câble vers DOCSIS 1.1

La procédure de mise à niveau du micrologiciel du modem câble vers le micrologiciel compatible DOCSIS 1.1 ne doit pas différer de manière significative des autres mises à niveau du micrologiciel du modem câble. Bien entendu, il est important de vérifier auprès de votre fournisseur de modem câble si vous devez suivre des procédures spéciales lors de la mise à niveau vers un micrologiciel compatible DOCSIS 1.1.

Fonctionnement du protocole SNMP

La première méthode couramment utilisée pour mettre à niveau le micrologiciel du modem câble est une opération SNMP. Chaque marque et modèle de modem câble est envoyé un ensemble d'instructions SNMP contenant l'adresse IP d'un serveur TFTP et le nom d'une nouvelle image de microprogramme à mettre à niveau.

La séquence suivante montre une station de travail UNIX — équipée de la suite NET-SNMP d'outils de gestion SNMP — qui commande un modem câble avec l'adresse IP 10.1.1.30 pour mettre à niveau son micrologiciel vers une image nommée firmware-1.1.bin sur un serveur TFTP avec l'adresse IP 172.11111111111111111111111111111111111111110.110.1110.110.1.1.1.1.1.1.1.1. 331. Dans un réseau réel, ce processus serait automatisé plutôt que exécuté manuellement pour chaque modem câble à mettre à niveau. Reportez-vous à la base MIB DOCS-CABLE-DEVICE pour plus d'informations sur les noms de variables SNMP utilisés dans cet exemple.

1. Définissez l'adresse IP du serveur TFTP.

unix# snmpset 10.1.1.30 private docsDevSwServer.0 a 172.17.110.131

docsDev.docsDevMIBObjects.docsDevSoftware.docsDevSwServer.0 = IpAddress: 172.17.110.131

2. Définissez le nom de l'image du micrologiciel du modem câble à mettre à niveau.

unix# snmpset 10.1.1.30 private docsDevSwFilename.0 s firmware-1.1.bin

docsDev.docsDevMIBObjects.docsDevSoftware.docsDevSwFilename.0 = ubr920-k8v6y5-mz.122-6c.bin

3. Dirigez le modem câble vers l'avant et mettez à niveau vers l'image spécifiée : définissez le champ docsDevSwAdminStatus sur la valeur 1.

unix# snmpset 10.1.1.30 private docsDevSwAdminStatus.0 i 1

docsDev.docsDevMIBObjects.docsDevSoftware.docsDevSwAdminStatus.0 = upgradeFromMgt(1)

4. Après quelques secondes, vérifiez que le modem câble télécharge effectivement la nouvelle image du micrologiciel (en cours).

unix# snmpget 10.1.1.30 public docsDevSwOperStatus.0

docsDev.docsDevMIBObjects.docsDevSoftware.docsDevSwOperStatus.0 = inProgress(1)

5. Attendez environ cinq minutes que le téléchargement du micrologiciel soit terminé et que le modem câble soit réinitialisé, puis vérifiez la version actuelle du micrologiciel sur le modem câble.

unix# ping 10.1.1.30

10.1.1.30 is alive

unix# snmpget 10.1.1.30 public docsDevSwCurrentVers.0

docsDev.docsDevMIBObjects.docsDevSoftware.docsDevSwCurrentVers.0 = firmware-1.1.bin

Fichier de configuration DOCSIS

La deuxième méthode courante consiste à envoyer des modems câble d'une marque particulière et à modéliser un fichier de configuration DOCSIS qui spécifie l'emplacement et le nom de la dernière image du micrologiciel vers laquelle effectuer la mise à niveau.

Dans l'idéal, lorsque vous utilisez cette méthode, le système de mise en service doit être suffisamment sophistiqué pour pouvoir envoyer différents fichiers de configuration DOCSIS à différents types de modems câble, de sorte que l'image correcte du micrologiciel soit spécifiée pour la marque et le modèle corrects du modem câble. Si les modems câble sont chargés de télécharger des images de micrologiciel incompatibles, ils peuvent être pris dans une boucle : ils se connectent, reçoivent le fichier de configuration DOCSIS, téléchargent l'image spécifiée, la rejettent, la réinitialisent, puis redémarrent le cycle.

L'exemple suivant montre les ajouts à apporter à un fichier de configuration DOCSIS pour spécifier une nouvelle image de microprogramme et son emplacement. Cette capture d'écran provient de la création de fichiers de configuration DOCSIS 1.0 à l'aide de Cisco DOCSIS Configurator . Tout outil de génération de fichiers de configuration conforme à DOCSIS peut être utilisé. Si vous souhaitez obtenir une version non démo de Cisco Broadband Configurator Version 4.0, contactez votre représentant commercial.

Figure 2 : champs de mise à niveau logicielle, comme indiqué dans le configurateur Java autonome Cisco

Certains modems câble peuvent être mis à niveau via une interface de ligne de commande ou une interface Web. Cependant, comme cette méthode de mise à niveau n'est pas commune à tous les modems câble DOCSIS, aucun exemple n'est donné ici. Reportez-vous plutôt à la documentation du fabricant du modem câble.

Détermination des fonctionnalités d'un modem câble connecté

Exécutez la commande show cable modem mac pour voir les modems câble qui peuvent fonctionner en mode DOCSIS 1.1 :

uBR7246VXR_1.1# show cable modem mac

MAC Address    MAC         Prim  Ver     Frag  Concat PHS   Priv  DS    US

State       Sid                                    Saids Sids

0090.9607.3830 online(pt)  1     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0090.9607.3831 online(pt)  2     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0002.fdfa.0a35 online(pt)  3     DOC1.1  yes   yes    yes   BPI+  0     4

0001.9659.4447 online(pt)  4     DOC1.0  no    yes    no    BPI   0     0

0001.64ff.e4ad online(pt)  5     DOC1.1  yes   yes    yes   BPI+  0     4

0001.9659.4477 online(pt)  6     DOC1.0  no    yes    no    BPI   0     0

0001.9659.4461 online(pt)  7     DOC1.0  no    yes    no    BPI   0     0

Vous pouvez voir que les modems dont l'adresse MAC est 0002.fdfa.0a35 et 0001.64ff.e4ad sont vus comme ayant une version MAC de DOCSIS 1.1. Ils peuvent exécuter des fonctionnalités spécifiques à DOCSIS 1.1, telles que la fragmentation et la suppression d'en-tête de charge utile (PHS).

Une fois qu'un modem câble exécute un micrologiciel compatible DOCSIS 1.1, il peut être configuré en mode DOCSIS 1.0 ou DOCSIS 1.1, selon le style du fichier de configuration DOCSIS qui lui est envoyé.

Émettez la commande show cable modem {mac-address | ip-address} verbose pour déterminer si un modem câble fonctionne en mode DOCSIS 1.0 ou DOCSIS 1.1. Dans le premier exemple du résultat de cette commande, le champ Version MAC indique que le modem câble en question peut fonctionner en mode DOCSIS 1.1, mais le champ Mode provisionné indique qu'il a été configuré pour fonctionner en mode DOCSIS 1.0.

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0001.64ff.e4ad verbose

MAC Address                         : 0001.64ff.e4ad

IP Address                          : 10.1.1.39

Prim Sid                            : 1

QoS Profile Index                   : 11

Interface                           : C3/0/U1

Upstream Power                      : 208 dBmV (SNR = 22.85 dBmV)

Downstream Power                    : 4294967168 dBmV (SNR = 35.02 dBmV)

Timing Offset                       : 2807

Received Power                      :  1.00

MAC Version                         : DOC1.1

Provisioned Mode                    : DOC1.0

Capabilities                        : {Frag=Y, Concat=Y, PHS=Y, Priv=BPI+}

Sid/Said Limit                      : {Max Us Sids=4, Max Ds Saids=0}

Optional Filtering Support          : {802.1P=N, 802.1Q=N}

Transmit Equalizer Support          : {Taps/Symbol= 1, Num of Taps= 8}

Number of CPE IPs                   : 0(Max CPE IPs = 50)

CFG Max-CPE                         : 50

Flaps                               : 0()

Errors                              : 0 CRCs, 0 HCSes

Stn Mtn Failures                    : 1 aborts, 0 exhausted

Total US Flows                      : 1(1 active)

Total DS Flows                      : 1(1 active)

Total US Data                       : 117 packets, 12112 bytes

Total US Throughput                 : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Total DS Data                       : 105 packets, 9202 bytes

Total DS Throughput                 : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Active Classifiers                  : 0 (Max = NO LIMIT)

Vous pouvez également émettre la commande show cable modem registered pour déterminer rapidement quels modems câble fonctionnent en mode DOCSIS 1.0 ou DOCSIS 1.1. En règle générale, si le numéro de profil QoS 2 DOCSIS 1.0 Null est attribué à un modem câble, ce modem câble fonctionne en mode DOCSIS 1.1.

uBR7246VXR_1.1# show cable modem registered

Interface Prim Online      Timing Rec   QoS CPE  IP address   MAC address

Sid  State       Offset Power

C3/0/U1   1    online(pt)  3824   0.25   5   0   10.1.1.37    0090.9607.3830

C3/0/U1   2    online(pt)  3824   0.25   5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

C3/0/U1   3    online(pt)  3828   -0.50  5   0   10.1.1.38    0002.fdfa.0a35

C3/0/U1   4    online(pt)  3828   -0.75  5   0   10.1.1.36    0001.9659.4447

C3/0/U1   5    online(pt)  3840   -0.25  2   0   10.1.1.39    0001.64ff.e4ad

C3/0/U1   6    online(pt)  3836   -0.50  5   0   10.1.1.34    0001.9659.4477

C3/0/U1   7    online(pt)  3836   0.00   5   0   10.1.1.33    0001.9659.4461

Dans l'exemple précédent, seul le modem câble avec l'adresse MAC 0001.64ff.e4ad est marqué avec le profil QoS 2. Cela indique que ce modem câble n'utilise pas de profil QoS de type DOCSIS 1.0 ; il fonctionne plutôt en mode DOCSIS 1.1. Cela signifie que le modem câble avec l'adresse MAC 0001.64ff.e4ad est provisionné avec un fichier de configuration de type DOCSIS 1.1.

Création d'un fichier de configuration DOCSIS 1.1 simple pour le service au mieux

Cette section explique comment créer un fichier de configuration de type Best Effort DOCSIS 1.1 simple qui exécute la même fonction qu'un fichier de configuration DOCSIS 1.0 existant.

Le fichier de configuration DOCSIS 1.0 à partir duquel nous souhaitons migrer contient :

- Classe de service qui spécifie un débit en aval maximal de 1,5 Mbit/s

- Débit ascendant maximal de 200 kbits/s

- Une rafale de transmission en amont maximale de 1 600 octets

- BPI activé

- Trois périphériques CPE sont autorisés à se connecter au modem câble

Les exemples suivants montrent la sortie de commande show cable qos profile profile-index-number verbose qui correspond à ce fichier de configuration DOCSIS 1.0 et les captures d'écran du configurateur CPE DOCSIS de Cisco pour ce fichier.

uBR7246VXR_1.1# show cable qos profile 7 verbose

Profile Index                           7

Name

Upstream Traffic Priority               0

Upstream Maximum Rate (bps)             200000

Upstream Guaranteed Rate (bps)          0

Unsolicited Grant Size (bytes)          0

Unsolicited Grant Interval (usecs)      0

Upstream Maximum Transmit Burst (bytes) 1600

IP Type of Service Overwrite Mask       0x0

IP Type of Service Overwrite Value      0x0

Downstream Maximum Rate (bps)           1500000

Created By                              cm

Baseline Privacy Enabled                yes

Les éléments du fichier de configuration DOCSIS qui correspondent à ce profil QoS apparaissent dans l'outil Cisco CPE Configurator. Tout d'abord, vous voyez le contenu de l'onglet Classe de service. Les paramètres de cet onglet ne sont remplis que pour les fichiers de configuration DOCSIS de type DOCSIS 1.0 et non pour les fichiers de configuration de type DOCSIS 1.1.

Figure 3 - Onglet Classe de service DOCSIS 1.0. Cet onglet n'est rempli que pour les fichiers de configuration de type DOCSIS 1.0.

L'onglet CPE contient également des informations de configuration, où une limite de 3 CPE par modem est spécifiée. Le champ Nombre maximal d'équipements d'abonné est rempli pour les fichiers de configuration de type DOCSIS 1.0 et DOCSIS 1.1. Notez que seuls le nombre maximal d'équipements CPE et les champs CPE Ethernet MAC Address de cet onglet peuvent être remplis pour un fichier de configuration de type DOCSIS 1.0.

Figure 4 - Onglet CPE. Les deux premiers champs de cet onglet concernent DOCSIS 1.0 et DOCSIS 1.1 ; les trois derniers champs sont spécifiques à DOCSIS 1.1 uniquement.

Pour créer un fichier de configuration DOCSIS 1.1 avec des paramètres équivalents, vous devez créer un flux de service en aval, créer un flux de service en amont, spécifier le nombre maximal d'équipements CPE disponibles et spécifier que BPI doit être actif. Les sections suivantes expliquent comment configurer ces composants.

Remarque : Il est très important de ne pas mélanger les attributs spécifiques à DOCSIS 1.0 et DOCSIS 1.1 dans un fichier de configuration DOCSIS unique. Par exemple, ne définissez pas un flux de service de type DOCSIS 1.1 dans le fichier dans lequel vous définissez les attributs de classe de service DOCSIS 1.0.

Flux de services en aval

Commencez par un fichier de configuration DOCSIS vierge. Renseignez les champs correspondants dans l'onglet Flux de services en aval, comme illustré à la Figure 5.

Remarque : Dans les captures d'écran suivantes, certains des champs qui ne sont pas pertinents pour configurer ce fichier de configuration DOCSIS 1.1 simple ont été réduits pour laisser de la place à d'autres champs pertinents. Pour plus d'informations sur ces champs, reportez-vous à la boîte de dialogue d'aide de Cisco DOCSIS CPE Configurator ou au résumé des spécifications d'interface DOCSIS 1.1.

Figure 5 - Configuration du flux de services en aval pour un service au mieux

Référence de flux

Une référence de flux est un identificateur unique pour un flux de service dans le fichier de configuration DOCSIS. Ce numéro peut être utilisé dans des fichiers de configuration avancés, pour lier un flux de service à un classifieur ou à une règle de suppression d'en-tête de charge utile. Un numéro de référence de flux de service différent doit être spécifié pour chaque flux de service créé dans le fichier de configuration DOCSIS.

Dans ce cas, définissez la référence de flux sur 1, simplement parce qu'il s'agit du premier flux de service que vous créez dans le fichier de configuration DOCSIS.

Nom de la classe de service

Dans DOCSIS 1.1, il est possible de créer des classes de service nommées sur un CMTS qui spécifient des paramètres QoS pour un flux de service, plutôt que de les spécifier dans le fichier de configuration DOCSIS. Dans cet exemple, cette fonctionnalité n'est pas utilisée.

Type de jeu de paramètres QoS

Dans DOCSIS 1.0, lorsqu'un modem câble télécharge un fichier de configuration DOCSIS, toutes les classes de services spécifiées dans ce fichier sont immédiatement activées. Dans DOCSIS 1.1, il est possible de placer les flux de services dans différents états de préparation et d'activation. Un flux de service peut se trouver dans l'un des états suivants ; ou elle peut être dans une combinaison de ces états, représentée par trois bits . Chaque état correspond à un chiffre binaire dans le champ Type de jeu de paramètres QoS.

- Provisioned Set (Bit 0) : le bit le moins significatif (valeur 1) de ce champ est défini pour les flux de service spécifiés dans le fichier de configuration DOCSIS.

- Jeu autorisé (Bit 1) : le bit le moins significatif suivant (valeur 2) de ce champ est défini pour les flux de services qui doivent avoir leurs attributs QoS admis dans le processus de planification CMTS et dont les ressources appropriées sont réservées. Cela signifie que, si vous voulez qu'un flux de service ait des ressources qui lui sont dédiées, ce bit doit être défini. C'est généralement le cas pour les flux de service créés dans un fichier de configuration DOCSIS. Notez que le SID US est affecté dans cet état.

- Jeu actif (Bit 2) : le bit le moins significatif suivant (valeur 4) de ce champ est défini pour les flux de service qui doivent avoir le CMTS pour permettre l'envoi du trafic sur eux. La différence subtile entre la signification de ce bit et celle du bit de jeu autorisé est que, si vous configurez seul le bit de jeu autorisé, il réserve uniquement des ressources dans le CMTS pour le flux de service, mais ne permet pas, en soi, au trafic de le transmettre. Lorsque vous définissez le bit Active Set et le bit Admitted Set, vous autorisez le trafic à circuler sur la ressource réservée.

Étant donné que vous voulez que tous ces attributs soient associés au flux de service que vous créez dans cet exemple (c'est-à-dire qu'il est spécifié dans le fichier de configuration DOCSIS, que vous voulez réserver des ressources pour celui-ci et que vous voulez que le trafic le traverse), vous devez définir les trois bits de ce champ. Cela donne une valeur décimale pour ce champ de 1 + 2 + 4, qui est égale à 7.

Priorité du trafic

Dans les configurations de classe de service DOCSIS 1.0, vous pouvez spécifier une priorité pour le trafic en amont différent, où 0 est la priorité la plus basse et 7 la priorité la plus élevée. Les modems câble dont la priorité de trafic en amont est plus élevée sont toujours autorisés à transmettre des données avant les modems câble dont la priorité en amont est plus faible.

Dans DOCSIS 1.1, le même concept s'applique ; cependant, il existe une nouvelle capacité de configuration des priorités sur les flux de services en aval. Ils peuvent maintenant être configurés avec ce champ défini de 0 (la priorité la plus basse) à 7 (la priorité la plus élevée). Si ce champ est vide, la priorité par défaut est 0.

Dans ce cas, ne spécifiez pas de priorité de trafic pour ce flux de service, ce qui signifie que le trafic qui circule en aval sur ce flux de service ne reçoit aucune priorité spéciale.

Débit de trafic maximal soutenu

Ce champ spécifie le débit maximal auquel le trafic peut fonctionner sur ce flux de service. Dans cet exemple, spécifiez que vous voulez que le flux de service place une limite supérieure de 1,5 Mbits/s sur le trafic en aval.

Débit maximal du trafic

À ne pas confondre avec le champ Taille maximale de rafale concaténée, ce champ est lié à l'algorithme de limitation de débit utilisé par le CMTS et par les modems câble pour limiter le trafic. La valeur de ce champ définit la taille de rafale maximale (en octets) utilisée par l'algorithme de limitation du débit de groupement de jetons. Il est généralement approprié de laisser ce champ vide, à moins que l'algorithme de limitation du débit de groupement de jetons ne nécessite une modification ou un réglage spécial pour ce flux de service.

Taux De Trafic Réservé Min

Dans les configurations de classe de service DOCSIS 1.0, il est possible de spécifier un débit ascendant minimal garanti, analogue à un débit de données garanti (CIR) Frame Relay. Ce champ garantit qu'un modem câble est toujours en mesure de transmettre des données à un débit maximal d'au moins le débit minimum garanti en amont, même lorsque le canal en amont est congestionné.

Dans DOCSIS 1.1, ce concept est également étendu aux flux de services en aval. Vous pouvez en profiter si vous définissez un débit binaire dans le champ Taux de trafic minimal réservé. Dans ce cas, aucun taux d'aval garanti n'est requis, alors laissez ce champ vide.

Taille de paquet à débit minimal supposée

Ce paramètre devient pertinent lorsqu'un débit minimal de trafic réservé en aval est spécifié dans le flux de service. Si une trame est envoyée via ce flux de service et que la taille de cette trame est inférieure à la taille de paquet à débit réservé minimale prévue spécifiée, cette trame est traitée comme si elle avait une taille égale à ce paramètre.

Par exemple, si la taille de paquet à débit minimal supposé est définie sur 100 octets et qu'une trame de 64 octets est envoyée via ce flux de service, le CMTS traite cette trame comme si elle était de 100 octets, aux fins de la comptabilisation et de la mesure du débit de trafic minimal réservé utilisé.

Comme vous n'avez pas spécifié de débit de trafic minimal réservé, laissez ce paramètre vide dans cet exemple.

Délai d'attente des paramètres QoS actifs

Si une valeur est spécifiée dans ce champ, et si aucun trafic ne circule sur le flux de service dans le nombre de secondes spécifié, le CMTS désactive le flux de service. Ceci est utile pour les flux de services configurés dynamiquement pour des applications telles que la VoIP ou la vidéo : si la session est inactive pendant un certain temps, on peut supposer qu'elle a pris fin et que les ressources qui lui sont affectées peuvent être désactivées.

Il s'agit clairement d'un champ inapproprié à définir pour un flux de services qui répond au trafic Internet au mieux. Même si un utilisateur final n'a pas accès à Internet pendant plusieurs jours, il s'attend toujours à ce que le service fonctionne. Pour cette raison, laissez ce champ vide dans l'exemple actuel.

Délai d'attente des paramètres QoS autorisés

Si une valeur est spécifiée dans ce champ, et qu'un flux de service est configuré dans l'état Admis et qu'il y reste sans modification ni mise à jour pour le nombre de secondes spécifié, le CMTS sort le flux de service de l'état Admis et libère les ressources qui lui sont associées. Ce type de scénario peut s'appliquer si un appel VoIP est sur le point d'être effectué. Le CMTS peut être invité à réserver des ressources pour un appel vocal mais ne pas autoriser le trafic à passer, car le destinataire de l'appel n'a pas répondu au téléphone. Si le temps spécifié dans ce champ passe avant que le flux de service ne devienne actif ou soit actualisé, le CMTS peut supposer que le flux de service n'est jamais activé et, par conséquent, que les ressources pour lui peuvent être désactivées.

Dans le cas des services de données au mieux, comme dans cet exemple, ce champ n'est pas pertinent ; par conséquent, laissez le champ vide.

Latence DS max.

Ce champ est spécifique aux flux de services en aval. Il se rapporte à un engagement de service qui définit la latence maximale (en microsecondes) d'un paquet qui passe par le CMTS de l'interface côté réseau du fournisseur de services au canal en aval de l'interface câble, pour les paquets qui respectent le débit de trafic en aval minimal réservé. Si une valeur est spécifiée dans ce champ et que le CMTS ne pense pas qu'il puisse répondre à la latence requise, alors le flux de service n'est pas autorisé à être établi.

Dans cet exemple, vous ne spécifiez pas de débit de trafic minimal réservé pour le flux de services en aval et vous n'avez pas de besoin particulier de latence CMTS en aval. Par conséquent, laissez ce champ vide.

QoS spécifique au fournisseur

La valeur de ce champ dépend du fabricant du modem câble en cours de provisionnement. Dans ce cas, aucun paramètre QoS spécifique au fournisseur ne doit être défini. Si vous avez des modems câble qui peuvent tirer parti de ce champ, consultez la documentation du fabricant de votre modem câble pour savoir comment utiliser ce champ.

Flux de services en amont

Après avoir configuré le flux de services en aval, vous pouvez configurer le flux de services en amont. Encore une fois, certains des champs qui ne sont pas pertinents pour configurer ce fichier de configuration DOCSIS 1.1 simple ont été réduits pour laisser de la place à d'autres champs pertinents. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur ces champs à partir de la boîte de dialogue d'aide de Cisco DOCSIS CPE Configurator ou à partir du résumé des spécifications d'interface DOCSIS 1.1.

Figure 6 - La moitié gauche d'une définition de flux de services en amont

Référence de flux

Comme avec la référence de flux descendant, ce champ est un identificateur unique pour le flux de service dans le fichier de configuration DOCSIS. Étant donné que vous avez déjà affecté une référence de flux de 1 au flux de services en aval, vous devez attribuer une référence de flux différente au flux de services en amont. Dans cet exemple, utilisez le numéro 2.

Nom de la classe de service

Reportez-vous à la section Downstream Service Class Name.

Type de jeu de paramètres QoS

Comme avec le type de jeu de paramètres QoS en aval, pour que ce flux de service soit provisionné, Admis et Actif, définissez la valeur de ce champ sur 1 + 2 + 4, ce qui équivaut à 7.

Priorité du trafic

Reportez-vous à la priorité du trafic en aval. Si une priorité de canal en amont est spécifiée dans votre fichier de configuration DOCSIS 1.0, il s'agit du champ dans lequel vous pouvez spécifier cette valeur. Cependant, comme vous n'avez pas spécifié de priorité de canal en amont pour cet exemple, laissez ce champ vide.

Débit de trafic soutenu maximal

Comme avec le débit maximal de trafic soutenu en aval, sauf que vous spécifiez la limite de bande passante en amont maximale souhaitée, qui est de 200 kbits/s dans cet exemple.

Débit maximal du trafic

Reportez-vous à la section Flux de trafic max en aval.

Remarque : Ce champ ne correspond pas directement au champ Maximum Upstream Transmit Burst Size (Taille maximale de rafale de transmission en amont), du même nom, dans une classe de service DOCSIS 1.0. Le champ de flux de service en amont DOCSIS 1.1 qui correspond à la rafale maximale de transmission en amont DOCSIS 1.0 est la rafale concaténée maximale en amont.

Taux De Trafic Réservé Min

Reportez-vous à la section Taux de trafic minimal réservé en aval. Si un taux minimum garanti en amont est spécifié dans votre fichier de configuration DOCSIS 1.0, il s'agit du champ dans lequel vous pouvez spécifier cette valeur. Cependant, comme vous n'avez pas spécifié de taux minimum garanti en amont pour cet exemple, laissez ce champ vide.

Taille De Pkt Réservé Minimale Supposée

Reportez-vous à la taille minimale de paquets réservés en aval.

Délai d'attente des paramètres QoS actifs

Reportez-vous à la section Downstream Timeout for Active QoS Parameters.

Délai d'attente des paramètres QoS autorisés

Reportez-vous à la section Downstream Timeout for Admitted QoS Parameters.

rafale concaténée max.

Le champ Débit maximal concaténé est spécifique aux définitions de flux de service en amont. Ce champ décrit la longueur maximale d'une rafale de trames concaténées pouvant être envoyées en amont. Par défaut, ce champ est défini sur 0, ce qui signifie qu'il n'y a aucune limite sur la taille d'une rafale amont de trames concaténées. Il est important de noter que ce champ a des parallèles avec le champ DOCSIS 1.0 appelé Max Upstream Transmit Burst. Dans un environnement DOCSIS 1.1, le champ Max Upstream Transmit Burst pour un modem câble provisionné DOCSIS 1.0 ne peut pas être défini sur 0 (taille illimitée) ou une valeur supérieure à 2 000 octets. Pour les modems câble DOCSIS 1.1, le champ de rafale concaténée maximale en amont DOCSIS 1.1 peut être défini sur n'importe quelle valeur, à condition qu'il ne dépasse pas la capacité de transmission du modem câble.

La raison pour laquelle il n'existe aucune restriction sur la taille de rafale concaténée maximale en amont pour les modems câble fonctionnant en mode DOCSIS 1.1 est que les modems câble DOCSIS 1.1 peuvent fragmenter de grandes rafales en amont. Cela garantit que le trafic en amont sensible à la latence ou à la gigue n'est pas affecté par les attentes de transmission de trames volumineuses dans le canal en amont. Les modems câble DOCSIS 1.0 ne peuvent pas fragmenter de grandes rafales de trafic en amont ; par conséquent, la taille de rafale de transmission en amont des modems câble fonctionnant en mode DOCSIS 1.0 doit être restreinte.

Dans ce cas, étant donné que le modem câble que vous provisionnez fonctionne en mode DOCSIS 1.1, il n'est pas nécessaire de transférer la valeur de rafale maximale de transmission en amont DOCSIS 1.0 de 1 600 octets dans ce champ. Laissez ce champ vide pour permettre au modem câble d'envoyer des trames concaténées de toute taille.

Type de planification de flux de service

Dans les systèmes DOCSIS 1.0, le seul type de mécanisme de planification en amont disponible est le service au mieux. C'est ici que les modems câble doivent faire face à d'autres modems câble pour demander des allocations de bande passante au CMTS. Dans DOCSIS 1.1, il existe cinq mécanismes de planification en amont différents qui peuvent être appliqués à un flux de service en amont. Le champ Type de planification de flux de service peut être défini sur le numéro correspondant au type de mécanisme de planification souhaité pour le flux de service :

- Service au mieux (2) : ce type de service est destiné au trafic Internet standard et fournit le même type de QoS en amont qu'un modem câble DOCSIS 1.0. Ce schéma de planification est le schéma par défaut, si le champ Type de planification de flux de service est vide.

- Service d'interrogation en temps non réel (3) - Ce type de service est destiné au trafic Internet standard avec des exigences de débit élevées.

- Real-Time Polling Service (4) : ce type de service est destiné aux applications en temps réel qui peuvent envoyer des données de longueur variable et à des intervalles imprévisibles. Un exemple de ce type de trafic est la vidéo sur IP, qui a un besoin de bande passante variable qui dépend du contenu de la vidéo mais qui nécessite toujours une faible latence de transmission.

- Service de subvention non sollicitée avec détection d'activité (5) : ce type de service est destiné au trafic présentant une latence stricte et une exigence de débit qui pourrait temporairement cesser d'être transmis à des intervalles aléatoires. La VoIP avec détection d'activité vocale ou suppression de silence est un exemple de ce type de trafic.

- Service de subvention non sollicité (6) : ce type de service est destiné au trafic avec une latence stricte et une exigence de débit constant. La VoIP est un exemple de ce type de trafic.

Dans cet exemple, vous souhaitez uniquement un service au mieux, utilisez donc la valeur 2. Cependant, il aurait été tout aussi acceptable de laisser ce champ vide, car le service Meilleur effort est le type de planification en amont par défaut.

Figure 7 - La moitié droite d'une définition de flux de services en amont

Stratégie de transmission de demande

La valeur de ce champ est définie par une combinaison de bits. Chaque bit représente des informations sur les circonstances dans lesquelles ce flux de service est autorisé à transmettre des données au CMTS ou à demander de la bande passante au CMTS. La position, la valeur, le sens et l’application appropriée de chaque bit sont expliqués dans cette section.

- Supprimer les paquets qui ne correspondent pas à la taille de l'allocation non sollicitée (bit 8, valeur 256) : ce bit n'est pertinent que lorsque le type de planification du flux de service a été défini sur Service de subvention non sollicitée (6) ou Service de subvention non sollicitée avec détection d'activité (5). Si un autre type de planification est spécifié, ce bit est ignoré. Si elle est définie et qu'un paquet destiné à utiliser ce flux de service est plus grand que la taille d'autorisation non sollicitée spécifiée, le paquet doit être abandonné. S'il n'est pas défini, les paquets de taille supérieure à la taille de subvention non sollicitée doivent être transmis sur le flux de service principal en amont associé au modem câble, qui est généralement un flux de service au mieux.

- Ne pas supprimer les en-têtes de données utiles (Bit 7, Valeur 128) : ce bit détermine si un flux de service est autorisé à supprimer les en-têtes de données utiles. Si cette option est définie, le flux de service peut ne pas exécuter la suppression d'en-tête de charge utile sur les paquets qui ont l'intention d'utiliser ce flux de service. Si ce paramètre n'est pas défini, la suppression d'en-tête de charge utile se produit pour les paquets qui ont l'intention d'utiliser ce flux de service tant que les paquets correspondent à une règle de suppression d'en-tête de charge utile configurée.

- Ne pas fragmenter les données (bit 6, valeur 64) : ce bit détermine si un flux de service est autorisé à effectuer la fragmentation sur les rafales de trafic en amont. Si cette option est définie, les trames envoyées qui utilisent le flux de service risquent de ne pas effectuer la fragmentation. Si elle n'est pas définie, la fragmentation se produit conformément aux fonctionnalités du modem câble, sur instruction du CMTS.

- Ne pas concaténer les données (bit 5, valeur 32) : ce bit détermine si un flux de service est autorisé à effectuer la concaténation de plusieurs trames en une trame concaténée plus grande. Si cette option est définie, le flux de service peut ne pas effectuer la concaténation pour les trames envoyées dans le cadre du flux de service. Si cette option n'est pas définie, la concaténation se produit conformément aux fonctionnalités du modem câble et du champ de rafale concaténée US Max.

- Ne pas récupérer les requêtes avec des données (Bit 4, Value 16) : ce bit détermine si un flux de service est capable de récupérer une demande de données au-dessus d'une trame de données transmise. Pour récupérer des demandes de données, un modem câble est en mesure d'éviter l'utilisation du mécanisme de demande basé sur des conflits ; cela garantit une plus grande probabilité que le SMTS reçoive la demande. Si ce bit est défini, les trames envoyées dans ce flux de service peuvent ne pas contenir de demande de données à intégration de données. Si ce paramètre n'est pas défini, les trames envoyées dans ce flux de service peuvent recevoir des requêtes de données en retour. Ce bit doit être défini pour les flux de services américains avec types de planification UGS et UGS-AD, et il doit être défini pour les flux de services avec le type de planification défini sur RTPS.

- N'utilisez pas les opportunités de requête/données pour les données (bit 3, valeur 8) : ce bit détermine si un flux de service peut envoyer des données pendant les opportunités de transmission de demande/données. Ces opportunités de requête/données sont des opportunités pour les modems câble d'envoyer des données sans avoir à d'abord envoyer une demande de bande passante. Cependant, il y a un risque de collision avec les transmissions d'un autre modem câble pendant ce type d'opportunités de transmission. Si ce bit est défini, les trames de ce flux de service peuvent ne pas être envoyées pendant les opportunités de requête/données. Si ce paramètre n'est pas défini, le flux de service peut transmettre des trames lors des opportunités de requête/données. Ce bit doit être défini pour les flux de services américains avec types de planification UGS et UGS-AD, et il doit être défini pour les flux de services avec le type de planification défini sur RTPS.

Remarque : un système Cisco CMTS ne génère jamais d'opportunités de transmission de demande/données.

- Ne pas utiliser les opportunités de requête/données pour les requêtes (bit 2, valeur 4) : ce bit détermine si un flux de service peut envoyer des demandes de bande passante pendant les opportunités de transmission de requête/données. Si ce bit est défini, les demandes d'opportunités de transmission en amont ou de bande passante en amont, au nom des trames appartenant à ce flux de service, ne peuvent pas être envoyées pendant les opportunités de requête/données. Si ce paramètre n'est pas défini, les demandes de bande passante peuvent être transmises lors des opportunités de demande/données. Ce bit doit être défini pour les flux de services américains avec types de planification UGS et UGS-AD, et il doit être défini pour les flux de services avec le type de planification défini sur RTPS.

- N'utilisez pas les opportunités de demande de multidiffusion de demande de priorité (bit 1, valeur 2) : ce bit détermine si un flux de service peut envoyer des demandes de bande passante, lorsque des opportunités de demande sont disponibles pour les flux de service dont certaines valeurs de priorité de trafic sont configurées. DOCSIS 1.1 fournit une méthode permettant uniquement aux modems câblés avec des flux de service ayant une priorité de trafic spécifique d'envoyer une demande de bande passante (au moyen d'un mécanisme appelé opportunité de demande de multidiffusion de demande de priorité). Si ce bit est défini, les demandes d'opportunités de transmission en amont ou de bande passante en amont pour le compte de trames appartenant à ce flux de service ne peuvent pas être envoyées lors d'une opportunité de demande de multidiffusion de demande de priorité. Si ce paramètre n'est pas défini, les demandes de bande passante peuvent être transmises lors des opportunités de demande de multidiffusion de demande de priorité. Ce bit doit être défini pour les flux de services américains avec types de planification UGS et UGS-AD, et il doit être défini pour les flux de services avec le type de planification défini sur RTPS. Il ne doit pas être défini pour les flux de service dont le type de planification est défini sur NRTPS ou le service BE.

- Ne pas utiliser les opportunités de demande de diffusion (bit 0, valeur 1) : ce bit détermine si un flux de service peut envoyer des demandes de bande passante pendant les opportunités normales de demande de bande passante. Si ce bit est défini, les demandes d'opportunités de transmission en amont pour le compte de trames appartenant à ce flux de service peuvent ne pas être envoyées lors d'une opportunité de demande de bande passante de diffusion normale. Si ce paramètre n'est pas défini, les requêtes de bande passante peuvent être transmises lors des opportunités normales de demande de bande passante de diffusion. Ce bit doit être défini pour les flux de services américains avec types de planification UGS et UGS-AD, et il doit être défini pour les flux de services avec le type de planification défini sur RTPS. Il ne doit pas être défini pour les flux de service dont le type de planification est défini sur NRTPS ou le service BE.

Ce tableau présente les types de planification de flux de service par rapport aux paramètres de stratégie de transmission de demande :

Type de planification

Déposer si ne correspond pas à la taille de l'UGS

Ne pas utiliser PHS

Ne pas fragmenter les données

Ne pas communiquer les données

Ne pas utiliser de requêtes Piggyback

Ne pas utiliser Req/Data pour les données

Ne pas utiliser de demande/données pour les demandes

Ne pas utiliser la requête de multidiffusion prioritaire

Ne pas utiliser la demande de diffusion

Bit 8 - 256

Bit 7 - 128

Bit 6 - 64

Bit 5 - 32

Bit 4 - 16

Bit 3 - 8

Bit 2 - 4

Bit 1 - 2

Bit 0 - 1

ÊTRE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NRTPS

X

X

X

X

X

X

X

0 (Rec)

0 (Rec)

RTPS

X

X

X

X

1 (Rec)

1 (Rec)

1 (Rec)

0 (Rec)

0 (Rec)

UGS-AD

X

X

X

X

1 (Requête)

1 (Requête)

1 (Requête)

1 (Requête)

1 (Requête)

UGS

X

X

X

X

1 (Requête)

1 (Requête)

1 (Requête)

1 (Requête)

1 (Requête)

- X : le bit de stratégie de transmission de requête peut être défini ou non, selon les besoins.

- (Requête) : le bit doit être défini.

- (Rec) : le bit doit être défini, mais il n'est pas obligatoire.

Le paramètre Stratégie de transmission de demande doit être renseigné pour tous les types de planification de flux de service, à l'exception des services au mieux, où la valeur par défaut est 0. Dans cet exemple, la valeur par défaut est appropriée car vous utilisez un type de planification au mieux ; laissez ce champ vide.

Généralement, lorsque UGS et UGS-AD sont configurés, tous les bits sont définis sur 1 (ce qui signifie que le champ a une valeur décimale de 511).

Intervalle d'interrogation nominal

Ce champ définit la période souhaitée (en microsecondes) entre les opportunités de demande successives, pour un flux de services US avec type de planification RTPS, NRTPS ou UGS-AD.

Comme ce champ n'est pas pertinent pour les flux de services Best Effort, laissez-le vide dans cet exemple.

Perte de sondage tolérée

Ce champ spécifie un engagement de service requis pour la variation maximale de gigue ou de variation maximale (en microsecondes) des intervalles d'interrogation parfaitement périodiques, comme défini avec le champ Intervalle d'interrogation nominal. Ce champ ne s'applique qu'à un flux de services américains avec type de planification RTPS, NRTPS ou UGS-AD.

Comme ce champ n'est pas pertinent pour les flux de services Best Effort, laissez-le vide dans cet exemple.

Taille de subvention non sollicitée

Ce champ définit la taille (en octets) des subventions de données individuelles fournies pour un flux de services américain avec UGS ou UGS-AD Type de planification. Cette valeur doit prendre en compte la taille de la trame DOCSIS entière qui est envoyée dans le flux de service.

Comme ce champ n'est pas pertinent pour les flux de services Best Effort, laissez-le vide dans cet exemple.

Intervalle de subvention nominal

Ce champ spécifie la durée (en microsecondes) requise entre les subventions de données non sollicitées successives accordées à ce flux de service, pour un type de planification de flux de service UGS ou UGS-AD.

Comme ce champ n'est pas pertinent pour les flux de services Best Effort, laissez-le vide dans cet exemple.

Perte tolérée de subvention

Ce champ spécifie un engagement de service requis pour la variation maximale (en microsecondes) de la gigue ou de la variation maximale (en microsecondes) des subventions spontanées parfaitement périodiques livrées, comme défini avec le champ Intervalle de subvention nominal. Ce champ ne s'applique qu'à un flux de services américains avec type de planification UGS ou UGS-AD.

Comme ce champ n'est pas pertinent pour les flux de services Best Effort, laissez-le vide dans cet exemple.

Subventions par intervalle

Ce champ spécifie le nombre d'allocations de données qui sont accordées au flux de service (par intervalle de subvention nominal) pour un flux de service américain avec UGS ou UGS-AD Type de planification. Par exemple, si un seul appel téléphonique VoIP est effectué à partir d'un modem câble, ce champ peut être défini sur 1. Si deux appels VoIP simultanés sont effectués, ce champ peut être défini sur 2.

Comme ce champ n'est pas pertinent pour les flux de services Best Effort, laissez-le vide dans cet exemple.

Remplacement de ToS IP

Ce champ peut être utilisé pour demander au CMTS de modifier les bits d'en-tête ToS (Type of Service) IP sur les paquets IP reçus de ce flux de services en amont. Une valeur hexadécimale de 2 octets est spécifiée. Le premier octet est un masque au niveau du bit ET par le CMTS avec le champ IP Type of Service du paquet entrant. Le deuxième octet du champ est un masque qui est placé dans le bit OR avec le résultat de l'opération AND pour produire le nouveau champ Type de service IP. Ce nouveau champ est appliqué au paquet IP.

Cette fonctionnalité est utile pour garantir que les données qui obtiennent la priorité sur le segment de câble, telles que les paquets provenant de flux de services de subvention non sollicités ou de flux de services d'interrogation en temps réel, peuvent également recevoir une gestion spéciale au sein du réseau de liaison. Utilisez cette fonctionnalité si le réseau de liaison est configuré pour hiérarchiser les paquets IP en fonction du champ IP Type of Service.

Ce champ peut être utilisé pour un flux de service au mieux. Cependant, dans cet exemple simple, cette fonctionnalité n'est pas utilisée. Par conséquent, laissez ce champ vide.

QoS spécifique au fournisseur

Voir QoS spécifique au fournisseur en aval.

Équipement client

Conformément aux fichiers de configuration de type DOCSIS 1.0, les fichiers de configuration DOCSIS 1.1 doivent avoir un nombre maximal d'équipements d'abonné spécifié. Si ce champ n'est pas spécifié, par défaut, un seul périphérique CPE est autorisé à accéder au réseau via le modem câble. Dans cet exemple, définissez le nombre maximal de CPE sur 3.

Figure 8 : définition du nombre maximal d'équipements CPE dans un fichier de configuration de type DOCSIS 1.1

Baseline Privacy Plus (BPI+)

Dans un fichier de configuration de type DOCSIS 1.0, définissez une valeur sous l'onglet Classe de service pour activer BPI. BPI fournit des services de cryptage de données simples au niveau de la couche DOCSIS.

Dans les systèmes DOCSIS 1.1, un nouveau système de cryptage du trafic appelé BPI+ peut être activé. Pour activer BPI+ pour un modem câble DOCSIS 1.1, vous devez sélectionner 1 - Oui dans la liste déroulante Privacy Enable (onglet Divers) de votre fichier de configuration de type DOCSIS 1.1. En outre, vous devez vous assurer que le CMTS est prêt à exécuter BPI+ et que le certificat d'autorité de certification racine DOCSIS est chargé : suivez les instructions de la section Préparation du CMTS à exécuter BPI+.

Figure 9 : activation de BPI+ dans un fichier de configuration de type DOCSIS 1.1

Remarque : les modems câble fonctionnant en mode DOCSIS 1.0 ne peuvent pas utiliser BPI+ ; et le modem câble qui fonctionne en mode DOCSIS 1.1 peut ne pas utiliser de BPI standard. Vous devez vous assurer que le type BPI correct est configuré pour votre modem câble, selon que le modem fonctionne en mode DOCSIS 1.1 ou 1.0.

Les modems câble de certains fournisseurs, mis à niveau de DOCSIS 1.0 vers DOCSIS 1.1, risquent de ne pas pouvoir exécuter BPI+, en raison de l'absence d'un certificat numérique X.509 intégré ou de clés RSA correspondant à celui-ci. Consultez le fournisseur du modem câble pour déterminer si vos modems câble peuvent exécuter BPI+.

Si vous ne voulez pas que vos modems câble DOCSIS 1.1 exécutent BPI+, soit parce que les modems câble ne peuvent pas le faire, soit parce que le CMTS n'a pas été correctement préparé pour le faire, par préparation du CMTS pour exécuter BPI+, vous devez définir la liste déroulante Privacy Enable sur No.

Modifications de l'interface de ligne de commande entre DOCSIS 1.0 et DOCSIS 1.1

Les fournisseurs de services câblés, qui connaissent déjà l'interface de ligne de commande d'un CMTS qui exécute le logiciel Cisco IOS DOCSIS 1.0, ont peu de difficultés avec l'interface de ligne de commande d'un CMTS qui exécute le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1.

Cette section traite des commandes couramment utilisées dans un environnement DOCSIS 1.0 dont l'utilisation ou la sortie a changé avec le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1. Il traite également des nouvelles commandes qui remplacent ou complètent les commandes du logiciel Cisco IOS basé sur DOCSIS 1.0.

Cette section ne traite pas des commandes qui traitent exclusivement des fonctionnalités propres à DOCSIS 1.1, telles que la suppression des en-têtes de données utiles et les classificateurs.

show cable modem

Exécutez la commande show cable modem pour afficher l'état des modems câble connectés au CMTS. L'affichage de sortie de cette commande a subi un certain nombre de modifications dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1. En outre, plusieurs options et paramètres utilisés avec cette commande ont été modifiés et ajoutés.

Il s’agit de la forme de base de la commande, avec le logiciel IOS DOCSIS 1.0 de Cisco :

uBR7246VXR_1.0# show cable modem

Interface   Prim Online    Timing  Rec   QoS CPE  IP address   MAC address

Sid  State     Offset  Power

Cable3/0/U1 1    online(pt) 3832   -0.25  5   0   10.1.1.21    0001.9659.4461

Cable3/0/U1 2    online     3844    0.50  6   0   10.1.1.28    0001.64ff.e4ad

Cable3/0/U1 3    online(pt) 3836    0.50  5   0   10.1.1.32    0001.9659.43fd

Cable3/0/U1 4    online(pt) 3836   -0.25  5   0   10.1.1.30    0001.9659.4447

Cable3/0/U1 5    online(pt) 3832    0.25  5   0   10.1.1.26    0002.fdfa.0a35

Cable3/0/U1 6    online     3832    0.00  6   0   10.1.1.29    0001.64ff.e459

Cable3/0/U1 7    online(pt) 3828    0.00  5   0   10.1.1.16    0090.9607.3830

Cable3/0/U1 8    online(pt) 3824    0.00  5   0   10.1.1.18    0090.9607.3831

Cable3/0/U1 9    online(pt) 3836   -0.50  5   0   10.1.1.13    0001.9659.4477

Dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1, la sortie de commande show cable modem est légèrement différente :

ubr7246VXR_1.1# show cable modem

MAC Address    IP Address   I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0001.64ff.e4ad 10.1.1.28    C3/0/U1   online      1     0.25   3842   0    N

0001.9659.4461 10.1.1.21    C3/0/U1   online(pt)  2     -0.50  3830   0    Y

0001.9659.43fd 10.1.1.32    C3/0/U1   online(pt)  3     -1.00  3834   0    Y

0001.9659.4447 10.1.1.30    C3/0/U1   online(pt)  4     0.25   3830   0    Y

0001.64ff.e459 10.1.1.29    C3/0/U1   online      5     -0.25  3826   0    N

0002.fdfa.0a35 10.1.1.26    C3/0/U1   online(pt)  6     -0.75  3826   0    Y

0090.9607.3830 10.1.1.16    C3/0/U1   online(pt)  7     -0.25  3822   0    Y

0090.9607.3831 10.1.1.18    C3/0/U1   online(pt)  8     -0.25  3822   0    Y

La forme DOCSIS 1.1 de la sortie de commande show cable modem a été conçue pour faciliter l'affichage et la recherche de listes de modems câble. Un champ qui a été supprimé de la version DOCSIS 1.1 de la sortie show cable modem est le champ QoS, qui montre le profil QoS DOCSIS 1.0 auquel appartient un modem câble. Ce champ a été supprimé car, dans le logiciel Cisco IOS DOCSIS 1.1, les modems câble peuvent ne pas être associés aux profils QoS de type DOCSIS 1.0. À la place, ils sont associés à des jeux de paramètres QoS de type DOCSIS 1.1. Si un utilisateur CMTS souhaite afficher le profil QoS DOCSIS 1.0 associé à un modem câble, ou souhaite afficher les modems câble qui utilisent le format DOCSIS 1.0 de la commande show cable modem, il doit alors émettre la commande show cable modem registered.

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Adresse MAC :

Adresse MAC hexadécimale de 6 octets du modem câble. Cette adresse MAC est un identificateur unique pour le modem câble. Il est donc placé à gauche de la sortie de commande, pour faciliter l'indexation et la visualisation.

Adresse IP

Adresse IP du modem câble. L'adresse IP d'un modem câble est unique dans un CMTS. Il est donc placé vers le côté gauche de la sortie de commande, pour faciliter l'indexation et l'affichage.

E/S

Interface de câble en aval et port en amont auxquels le modem câble est connecté. Cette colonne a le même sens que la colonne Interface dans la forme DOCSIS 1.0 de la sortie de commande show cable modem. Cependant, le résultat de la commande DOCSIS 1.1 exprime l'interface dans un format plus concis : il abrége le mot Cable à la lettre C.

État MAC

Étape de connectivité réalisée par le modem câble avec le CMTS. Cette colonne a le même sens que la colonne Online State de la forme DOCSIS 1.0 de la sortie de commande show cable modem. Les modems sont généralement affichés hors ligne, en ligne, ou dans l'un des états init ou rejeter.

Prim Sid

Numéro SID principal en amont associé à ce modem câble. Cette colonne a le même sens que la colonne Prim Sid dans la forme DOCSIS 1.0 de la sortie de commande show cable modem.

RxPwr (db)

Puissance de réception en amont de ce modem câble (en dBmV). Cette colonne a le même sens que la colonne Rec Power dans la forme DOCSIS 1.0 de la sortie de commande show cable modem.

Décalage temporel

Décalage du temps de trajet aller-retour entre le CMTS et le modem câble et le routeur. Cette colonne a le même sens que la colonne Décalage temporel dans la forme DOCSIS 1.0 de la sortie de commande show cable modem.

Num CPE

Nombre de périphériques CPE actifs derrière ce modem câble. Cette colonne a le même sens que la colonne CPE dans la forme DOCSIS 1.0 de la sortie de commande show cable modem.

BPI Enb

Ce champ indique si le modem câble a été configuré pour fonctionner avec BPI (s'il fonctionne en mode DOCSIS 1.0) ou avec BPI+ (s'il fonctionne en mode DOCSIS 1.1). Ce champ n'indique pas nécessairement que le modem câble exécute BPI ; il indique seulement qu'il a été provisionné pour le faire. Un modem câble exécute BPI ou BPI+ si l'état en ligne(pt) est affiché. Il n'existe aucun champ équivalent à celui-ci dans la forme DOCSIS 1.0 de la sortie de commande show cable modem.

show cable modem [<adresse MAC » | <adresse IP> | <interface>]

La commande show cable modem peut être exécutée pour un modem câble unique, si vous spécifiez l'adresse MAC, l'adresse IP ou l'interface de câble connectée ou le port en amont du modem câble. Le format de sortie de cette commande est similaire à celui de show cable modem lui-même, et chaque colonne a la même signification que dans la sortie de la commande show cable modem.

Voici quelques exemples qui montrent la sortie de la commande show cable modem [mac-address | adresse IP | interface] commande dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1 :

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 10.1.1.41

MAC Address    IP Address   I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0006.2854.7319 10.1.1.41    C3/0/U1   online(pt)  3     0.00   3848   1    Y

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0001.9659.4447

MAC Address    IP Address   I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0001.9659.4447 10.1.1.36    C3/0/U1   online(pt)  3     0.25   2812   0    Y

uBR7246VXR_1.1# show cable modem cable 4/0

MAC Address    IP Address   I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0090.9607.3830 10.1.1.37    C4/0/U0   online(pt)  1     -0.25  2806   0    Y

0050.7366.12fb 10.1.1.43    C4/0/U0   online(pt)  2     -0.50  2288   0    Y

0002.fdfa.0a35 10.1.1.38    C4/0/U0   online(pt)  3     0.25   2807   1    Y

uBR7246VXR_1.1# show cable modem cable 3/0 upstream 1

MAC Address    IP Address   I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0001.64ff.e4ad 10.1.1.39    C3/0/U1   online      1     0.50   2807   0    N

0001.9659.4447 10.1.1.36    C3/0/U1   online(pt)  3     0.25   2812   0    Y

0001.9659.4461 10.1.1.33    C3/0/U1   online(pt)  4     0.00   2814   0    Y

0001.64ff.e459 10.1.1.42    C3/0/U1   online      5     0.00   2803   0    N

0020.4089.7ed6 10.1.1.40    C3/0/U1   online      6     0.75   2800   0    Y

0090.9607.3831 10.1.1.35    C3/0/U1   online(pt)  7     0.50   2805   0    Y

0006.2854.7319 10.1.1.41    C3/0/U1   online      8     0.00   2808   0    N

show cable modem {<adresse MAC> | <adresse IP>} cnr

Dans le logiciel Cisco IOS basé sur DOCSIS 1.0, émettez la commande show cable modem detail pour obtenir une estimation SNR (Signal to Noise) par modem câble :

uBR7246VXR_1.0# show cable modem detail

Interface   SID  MAC address    Max CPE  Concatenation  Rx SNR

Cable3/0/U1 1    0090.9607.3831 3        no             29.17

Cable3/0/U1 2    0006.2854.7319 15       yes            29.88

Cable3/0/U1 3    0001.9659.4461 3        yes            29.26

Cable3/0/U1 4    0001.9659.4447 3        yes            29.31

Cable3/0/U1 5    0001.64ff.e459 50       yes            29.47

Cable3/0/U1 6    0001.64ff.e4ad 50       yes            29.66

Cable3/0/U1 7    0020.4089.7ed6 3        no             29.58

Cable3/0/U1 8    0000.f025.1bd9 1        no             29.41

Dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1, la commande show cable modem detail n'existe plus. À la place, émettez la commande show cable modem {mac-address | ip-address} cnr pour obtenir une lecture SNR en amont par modem-câble :

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 10.1.1.41 cnr

MAC Address    IP Address   I/F         MAC         Prim  snr/cnr

State       Sid   (db)

0006.2854.7319 10.1.1.41    C3/0/U1     online(pt)  3     29.04

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Adresse MAC :

Adresse MAC hexadécimale de 6 octets du modem câble.

Adresse IP

Adresse IP du modem câble.

E/S

Interface de câble en aval et port en amont auxquels le modem câble est connecté.

État MAC

Étape de connectivité réalisée par le modem câble avec le CMTS. Les modems sont généralement affichés hors ligne, en ligne, ou dans l'un des états init ou rejeter.

Prim Sid

Numéro SID principal en amont associé à ce modem câble.

snr/cnr (db)

SNR en amont pour ce modem câble.
Remarque : si la carte de ligne de câble à laquelle le modem câble est connecté n'a pas de fonctionnalité de gestion du spectre intégrée, cette valeur est une estimation basée sur la forme d'onde reçue pour les paquets volumineux reçus de ce modem câble. Si la carte de ligne de câble à laquelle le modem câble est connecté dispose d'une fonctionnalité de gestion du spectre intégrée (telle que la carte MC16S), cette valeur est dérivée du matériel d'analyse du spectre de la carte de ligne et est plus précise.

show cable modem {<adresse MAC> | <adresse IP>} cpe

Dans le logiciel Cisco IOS basé sur DOCSIS 1.0, émettez la commande cachée du logiciel Cisco IOS show interface cable slot/port modem [sid-number] pour déterminer l'adresse MAC et l'adresse IP des périphériques CPE connectés derrière un périphérique donné. Dans cette commande, le sid-number peut être défini sur le SID d'un modem câble spécifique ou sur zéro (0) pour que la commande show all of cable modems are connected to a cable interface :

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 modem 0

SID   Priv bits  Type      State     IP address      method    MAC address

1     11         modem     up        10.1.1.43       dhcp      0050.7366.12fb

2     11         modem     up        10.1.1.35       dhcp      0090.9607.3831

3     11         modem     up        10.1.1.37       dhcp      0090.9607.3830

4     00         modem     up        10.1.1.42       dhcp      0001.64ff.e459

5     11         modem     up        10.1.1.36       dhcp      0001.9659.4447

6     00         modem     up        10.1.1.39       dhcp      0001.64ff.e4ad

7     11         modem     up        10.1.1.33       dhcp      0001.9659.4461

8     11         host      unknown   192.168.1.10    static    0050.5480.326e

8     11         modem     up        10.1.1.38       dhcp      0002.fdfa.0a35

9     00         modem     up        10.1.1.41       dhcp      0006.2854.7319

12    00         modem     up        10.1.1.40       dhcp      0020.4089.7ed6

Bien que cette commande soit toujours disponible dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1, vous pouvez émettre la commande show cable modem {mac-address Commande | ip-address} cpe pour afficher des détails sur les périphériques CPE connectés à un modem câble particulier :

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0006.2854.7319 cpe

IP address        MAC address

192.168.1.50      0000.0c02.f4be

Ce tableau décrit certains champs de la sortie de cette commande :

Champ

Description

Adresse IP

Adresse IP d'un périphérique CPE connecté au modem câble spécifié.

Adresse MAC :

Adresse MAC d'un périphérique CPE connecté au modem câble spécifié.

show cable modem {<adresse MAC> | <adresse IP>} qos

Dans le logiciel Cisco IOS basé sur DOCSIS 1.0, la commande show cable modem répertorie le numéro de profil QoS de type DOCSIS 1.0 associé à chaque modem câble. Vous pouvez ensuite exécuter la commande show cable qos profile pour afficher les paramètres QoS correspondant à chaque numéro de profil QoS :

uBR7246VXR_1.0# show cable modem 10.1.1.35

Interface   Prim Online    Timing Rec    QoS CPE IP address   MAC address

Sid  State     Offset Power

Cable3/0/U1 1    online(pt) 2799  0.75   5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

uBR7246VXR_1.0# show cable qos profile 5

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

5   0    200000    0         1500000    1600  0x0  0x0   cm      yes   no

Dans la plate-forme logicielle Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1, il existe plusieurs nouvelles façons d'afficher les paramètres QoS de type DOCSIS 1.1 qui sont attribués à un modem câble. L'une d'elles est la commande show cable modem {mac-address | ip-address} qos, commande :

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 10.1.1.41 qos

Sfid  Dir Curr  Sid   Sched  Prio MaxSusRate  MaxBrst   MinRsvRate  Throughput

State       Type

7     US  act   3     BE     0    200000      1522      0           190968

8     DS  act   N/A   BE     0    15000000    1522      0           11291458

Dans cet exemple, le modem câble avec l'adresse IP 10.1.1.41 est associé à deux flux de services (numérotés 7 et 8). Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Sfid

ID de flux de service associé à ce flux de service.

Dir

Défini sur US pour un flux de service en amont et DS pour un flux de service en aval.

État de la devise

État de ce flux de service :

- pro : provisionné mais non autorisé ou actif

- adm : autorisé mais non actif

- act : actif

Sid

S'il s'agit d'un flux de service en amont, il s'agit du numéro SID associé à ce flux de service. Les flux de services en aval n'utilisent pas de SID.

Type de segment

Type de planification de flux de service :

- BE—Effort maximal

- UGS : service de subvention non sollicité

- UGS_AD - Service de subvention non sollicité avec détection d'activité

- RTPS - Service d'interrogation en temps réel

- NRTPS—Flux de service d'interrogation en temps non réel

Prio

Priorité de flux de service qui indique la priorité à donner aux besoins en bande passante associés à ce flux de service. Zéro (0) est le plus faible et sept (7) le plus élevé.

MaxSusRate

Débit de trafic maximal autorisé (en bits/s) pour ce flux de service, tel qu'appliqué par l'algorithme de régulation de groupement de jetons.

MaxBrst

Déclenchement maximal du trafic en octets pour ce flux de service, tel qu'utilisé dans l'algorithme de contrôle du trafic de groupement de jetons.

MinRsvRate

Si ce flux de service a un débit minimal réservé configuré (pour garantir un débit minimal), ce champ affiche cette valeur (en bits/s).

Débit

Débit actuel (en bits/s) sur ce flux de service, calculé au cours de la dernière seconde.

show cable modem {<adresse MAC> | <adresse IP>} qos verbose

Cette commande affiche des informations plus détaillées que celles affichées dans le modem câble show parent {mac-address | ip-address} qos commande :

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 10.1.1.40 qos verbose

Sfid                                    : 24

Current State                           : Active

Sid                                     : 12

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained rate                  : 200000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1600 bytes

Mimimum Reserved rate                   : 0 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 64 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Concatenated Burst              : 1600 bytes

Scheduling Type                         : Best Effort

Request/Transmission policy             : 0x0

IP ToS Overwrite[AND-mask, OR-mask]     : 0xFF, 0x0

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Sfid                                    : 25

Current State                           : Active

Sid                                     : N/A

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained rate                  : 1500000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1522 bytes

Mimimum Reserved rate                   : 0 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 64 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Latency                         : 0 usecs

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Le résultat de cette commande est identique à celui obtenu avec la commande show interface cable slot/port service-flow service-flow-index qos verbose pour chaque flux de service associé à un modem câble. Par conséquent, référez-vous à la section show interface cable slot/port service-flow service-flow-index qos verbose pour plus de détails sur le résultat de cette commande.

show cable modem [<adresse MAC » | <adresse IP> | <interface>] connectivité

Dans le logiciel Cisco IOS basé sur DOCSIS 1.0, émettez la commande show interface cable slot/port sid-number sid-number pour obtenir les statistiques de connectivité pour un modem câble :

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 sid 5 connectivity

Sid   1st time    Times  %online     Online time            Offline time

online      Online          min     avg     max     min     avg     max

5     Mar 05 2002 1      99.99   00:00   1d19h   1d19h   00:08   00:08   00:08

Dans le logiciel Cisco IOS basé sur DOCSIS 1.1, cette commande n'est plus disponible. Elle a été remplacée par la commande show cable modem connection :

uBR7246VXR_1.1# show cable modem connectivity

Prim  1st time    Times  %online     Online time            Offline time

Sid   online      Online          min     avg     max     min     avg     max

1     Mar 06 2002 1      99.99   00:00   14h44m  14h44m  00:05   00:05   00:05

2     Mar 06 2002 1      99.98   00:00   14h44m  14h44m  00:08   00:08   00:08

3     Mar 06 2002 1      99.98   00:00   14h44m  14h44m  00:08   00:08   00:08

4     Mar 06 2002 41     98.53   00:59   21:14   3h38m   00:05   00:18   00:20

5     Mar 06 2002 1      99.99   00:00   14h43m  14h43m  00:05   00:05   00:05

6     03:26:18    6      99.86   00:42   2h27m   13h23m  00:05   00:12   00:14

7     Mar 06 2002 1      99.99   00:00   14h43m  14h43m  00:05   00:05   00:05

8     14:29:59    1      99.99   00:00   14h43m  14h43m  00:05   00:05   00:05

Remarque : Tous les champs de cette commande sont réinitialisés à 0 lorsque vous émettez une commande clear counters sur le CMTS.

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Prim Sid

Numéro SID principal en amont associé à ce modem câble.

1ère mise en ligne

Heure CMTS à laquelle le modem câble est arrivé en ligne pour la première fois. Ceci est indiqué sous la forme hh:mm:ss, si le modem câble est mis en ligne le jour même où la commande est exécutée ; sinon, elle indique la date à laquelle le modem câble est entré en ligne.

Times Online

Nombre de fois où ce modem câble est connecté.

%en ligne

Pourcentage de temps (depuis que ce modem câble est devenu actif pour la première fois) pendant lequel le modem câble est à l'état en ligne.

Durée en ligne min.

Durée la plus courte pendant laquelle ce modem câble a été connecté.

Temps moyen en ligne

Durée moyenne de connexion de ce modem câble.

Durée en ligne max.

La plus longue durée de connexion de ce modem câble

Durée hors connexion min

La durée la plus courte pendant laquelle ce modem câble a été hors connexion après sa mise en ligne.

Durée hors connexion moyenne

Durée moyenne pendant laquelle ce modem câble a été hors connexion après avoir été en ligne.

Heure hors connexion max.

La durée la plus longue pendant laquelle ce modem câble a été hors connexion après avoir été en ligne.

show cable modem [<adresse MAC » | <adresse IP> | <interface>] compteurs

Dans le logiciel Cisco IOS basé sur DOCSIS 1.0, vous pouvez émettre la commande show interface cable slot/port sid counters pour obtenir les compteurs de paquets et d'octet par SID :

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 sid counters

Sid   Inpackets  Inoctets   Outpackets Outoctets  Ratelimit  Ratelimit

BWReqDrop  DSPktDrop

1     246        23586      241        21854      0          0

2     1773       260409     0          0          0          0

3     491        47796      478        43175      0          0

4     434        41058      423        38592      0          0

5     256        24434      244        22125      0          0

6     299        28445      289        26264      0          0

7     256        24701      246        22231      0          0

8     195        18342      186        16212      0          0

Cette commande est toujours disponible dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1. Cependant, dans DOCSIS 1.1, un SID est une entité en amont uniquement. Par conséquent, la version DOCSIS 1.1 de cette commande n'affiche que les compteurs en amont. Il existe une nouvelle commande disponible dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1, la commande show cable modem counters, qui affiche le nombre total d'octets et de paquets en amont et en aval pour tous les flux de service associés à un modem câble :

uBR7246VXR_1.1# show cable modem counters

MAC Address    US Packets   US Bytes   DS Packets   DS Bytes

0020.4089.7ed6 3960         372364     3953         363690

0090.9607.3831 3949         370690     3946         363186

0090.9607.3830 3949         370690     3946         363186

0002.fdfa.0a35 5460         549567     9279         895697

0001.64ff.e4ad 7154         694009     5333         497295

0006.2854.7319 2208         210217     5430         484154

0001.64ff.e459 3961         372227     3955         363770

0001.9659.4461 11826        1062992    4546         424924

Remarque : Tous les champs de cette commande sont réinitialisés à 0 lorsque vous émettez une commande clear counters sur le CMTS.

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Adresse MAC :

Adresse MAC du modem câble.

Paquets US

Nombre total de paquets de données en amont reçus par le CMTS à partir de ce modem câble.

Octets US

Nombre total d'octets de données en amont reçus par le CMTS à partir de ce modem câble.

Paquets DS

Nombre total de paquets de données en aval envoyés directement par le CMTS à ce modem câble. Ce nombre exclut les paquets de diffusion et de multidiffusion.

Octets DS

Nombre total d'octets de données en aval envoyés directement par le CMTS à ce modem câble. Ce nombre exclut les octets qui se trouvent dans les paquets de diffusion et de multidiffusion.

show cable modem [<adresse MAC » | <adresse IP> | <interface>

Dans la plate-forme logicielle Cisco IOS basée sur DOCSIS 1.0, vous pouvez émettre la commande show cable flap-list pour obtenir les statistiques de rabattement du modem câble :

uBR7246VXR_1.0# show cable flap-list

MAC Address    Upstream    Ins  Hit   Miss  CRC   P-Adj Flap  Time

0006.2854.7319 Cable3/0/U1 110  113   551   0     0     220   Mar 16 14:14:26

0000.f025.1bd9 Cable3/0/U1 0    851   1     0     0     1     Mar 16 13:51:32

0050.7366.12fb Cable3/0/U0 1    2026  8     0     0     2     Mar 16 14:05:07

Cette commande est toujours présente dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1. Cependant, il existe une nouvelle commande disponible dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1 appelée la commande show cable modem flap. Cette commande peut afficher les statistiques de battement pour tous les modems câble, pas seulement ceux de la liste de battement.

Ceci est un exemple de sortie de cette commande ; notez que certains modems câble ne comportent aucun rabat enregistré sur eux :

uBR7246VXR_1.1# show cable modem flap

MAC Address    I/F     Ins   Hit   Miss  CRC   P-Adj   Flap  Time

0000.f025.1bd9 C3/0/U1 67    205   522   0     0       134   Mar 18 15:39:21

0090.9607.3831 C3/0/U1 0     291   0     0     0       0

0001.9659.4461 C3/0/U1 0     278   1     0     0       1     Mar 18 15:08:58

0001.64ff.e4ad C3/0/U1 0     277   0     0     1       1     Mar 18 15:18:09

0006.2854.7319 C3/0/U1 0     277   0     0     1       1     Mar 18 15:17:44

0001.64ff.e459 C3/0/U1 0     277   0     0     0       0

0020.4089.7ed6 C3/0/U1 0     274   0     0     1       1     Mar 18 15:18:14

Remarque : Tous les champs de cette commande sont réinitialisés à 0 lorsque vous émettez une liste de câbles à paires torsadées {all | mac-address} sur le CMTS.

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Adresse MAC :

Adresse MAC du modem câble.

E/S

Interface de câble en aval et port en amont auxquels le modem câble est connecté.

Ins

Compte le nombre de tentatives successives de mise en ligne de ce modem câble au cours de la période spécifiée par le temps d'insertion de la liste de volets. L'insertion est définie comme lorsqu'un modem câble tente de se connecter via la portée initiale. Le temps d'insertion de la liste de volets est défini sur 180 secondes par défaut ; ou vous pouvez émettre la commande de configuration globale cable flap-list insertion-time seconds pour la configurer. Chaque incrément de ce compteur incrémente également le compteur Flap.

Toucher

Indique le nombre de fois où ce modem câble a répondu à une demande de maintien de maintenance de station.

Mademoiselle

Indique le nombre de fois où ce modem câble n'a pas répondu à une demande de maintien de maintenance de station. Si un modem câble connaît plus d'échecs consécutifs que le seuil d'échecs consécutifs, et qu'il connaît ensuite un succès, le compteur Flap s'incrémente. Le seuil d'absence consécutive est défini sur 6 par défaut ; ou vous pouvez émettre la commande de configuration globale cable flap-list miss-threshold manses pour la configurer.

CRC

Compte le nombre de trames qui contiennent une erreur CRC reçue de ce modem câble.

Adj P

Compte le nombre de fois où ce modem câble a été commandé de modifier sa puissance de sortie en amont de plus que l'ampleur du seuil d'ajustement de puissance de la liste de battement. Le seuil d'ajustement de la puissance de la liste des volets est défini sur 2 dB par défaut ; ou vous pouvez émettre la commande de configuration globale cable flap-list power-adjust threshold dB pour la configurer. Chaque incrément de ce compteur incrémente également le compteur Flap.

Flèche

Indique le nombre de fois où ce modem câble a enregistré un événement de battement.

Heure

La dernière fois, selon l'horloge système, que ce modem câble a enregistré un événement de battement qui a incrémenté le compteur Flap.

show cable modem [<adresse MAC » | <adresse IP> | <interface>] mac

Dans le logiciel Cisco IOS basé sur DOCSIS 1.0, vous pouvez émettre la commande show cable modem detail pour afficher les fonctionnalités d'un modem câble :

uBR7246VXR_1.0# show cable modem detail

Interface   SID  MAC address    Max CPE  Concatenation  Rx SNR

Cable3/0/U1 1    0090.9607.3831 3        no             29.17

Cable3/0/U1 2    0006.2854.7319 15       yes            29.88

Cable3/0/U1 3    0001.9659.4461 3        yes            29.26

Cable3/0/U1 4    0001.9659.4447 3        yes            29.31

Cable3/0/U1 5    0001.64ff.e459 50       yes            29.47

Cable3/0/U1 6    0001.64ff.e4ad 50       yes            29.66

Cable3/0/U1 7    0020.4089.7ed6 3        no             29.58

Cable3/0/U1 8    0000.f025.1bd9 1        no             29.41

La commande show cable modem detail n'est plus disponible dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1. Cependant, dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1, vous pouvez émettre la commande show cable modem mac pour afficher les fonctionnalités de couche DOCSIS du modem câble, comme annoncé par le modem lors de son enregistrement auprès du CMTS :

uBR7246VXR_1.1# show cable modem mac

MAC Address    MAC         Prim  Ver     Frag  Concat PHS   Priv  DS    US

State       Sid                                    Saids Sids

0020.4089.7ed6 online      1     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0090.9607.3831 online(pt)  2     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0001.64ff.e459 online      3     DOC1.0  no    yes    no    BPI   0     0

0001.9659.4461 online(pt)  4     DOC1.0  no    yes    no    BPI   0     0

0006.2854.7319 online      5     DOC1.1  yes   yes    yes   BPI+  0     4

0001.64ff.e4ad online      6     DOC1.1  yes   yes    yes   BPI+  0     4

0000.f025.1bd9 init(rc)    8     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0090.9607.3830 online(pt)  1     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0002.fdfa.0a35 online(pt)  2     DOC1.1  yes   yes    yes   BPI+  0     4

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Adresse MAC :

Adresse MAC du modem câble.

État MAC

Étape de connectivité réalisée par le modem câble avec le CMTS. Les modems sont généralement affichés en mode hors connexion, en ligne, ou dans l'un des états init ou rejeter.

Prim Sid

Numéro SID principal associé à ce modem câble

Ver

Version de la spécification DOCSIS prise en charge par ce modem câble. DOC1.0 s'affiche pour les modems câblés dotés uniquement de fonctionnalités DOCSIS 1.0. DOC1.1 s'affiche pour les modems câble dotés de fonctionnalités DOCSIS 1.1.
Remarque : ce champ n'indique pas nécessairement le mode d'exécution d'un modem câble. Les modems câble compatibles DOCSIS 1.1 peuvent fonctionner en mode DOCSIS 1.0.

Frag

Si ce modem câble peut effectuer une fragmentation de type DOCSIS 1.1, ce champ est défini sur yes. Si ce modem câble ne peut pas effectuer la fragmentation de type DOCSIS 1.1, ce champ est défini sur no.

Contact

Si ce modem câble peut effectuer une concaténation, ce champ est défini sur yes. Si ce modem câble ne peut pas effectuer de concaténation, ce champ est défini sur no.

PHS

Si ce modem câble peut exécuter un PHS de type DOCSIS 1.1, ce champ est défini sur yes. Si ce modem câble ne peut pas exécuter le protocole PHS de type DOCSIS 1.1, ce champ est défini sur no.

Priv

Si ce modem câble peut prendre en charge le chiffrement BPI+, ce champ est défini sur BPI+; sinon, il est défini sur BPI.

DS Saids

Nombre de SAID (Downstream Security Association Identifiers) de type BPI+ que ce modem câble peut prendre en charge. Ce champ ne concerne que les modems câble qui peuvent fonctionner en mode DOCSIS 1.1.

États-Unis

Nombre de SID en amont que ce modem câble peut prendre en charge. Ce champ ne concerne que les modems câble qui peuvent fonctionner en mode DOCSIS 1.1.

show cable modem [<adresse MAC » | <adresse IP> | <interface>] phy

Dans le logiciel Cisco IOS basé sur DOCSIS 1.0, vous pouvez émettre la commande show cable modem detail pour obtenir une estimation SNR amont par modem câble. En outre, vous pouvez émettre la commande show cable modem remote-query pour obtenir des statistiques de signal aval par modem-câble :

uBR7246VXR_1.0# show cable modem detail

Interface   SID  MAC address    Max CPE  Concatenation  Rx SNR

Cable3/0/U1 1    0090.9607.3831 3        no             29.17

Cable3/0/U1 2    0006.2854.7319 15       yes            29.88

Cable3/0/U1 3    0001.9659.4461 3        yes            29.26

Cable3/0/U1 4    0001.9659.4447 3        yes            29.31

Cable3/0/U1 5    0001.64ff.e459 50       yes            29.47

Cable3/0/U1 6    0001.64ff.e4ad 50       yes            29.66

Cable3/0/U1 7    0020.4089.7ed6 3        no             29.58

Cable3/0/U1 8    0000.f025.1bd9 1        no             29.41

uBR7246VXR_1.0# show cable modem remote-query

Remote Query Polling State : Active

IP address   MAC address     S/N    US     DS    Tx Time Micro (dB) Modem

Ratio  Power  Power Offset  Reflection State

10.1.1.12    0000.f025.1bd9   0.0    0.0    0.0  0       0          online

10.1.1.35    0090.9607.3831  37.2   27.0    5.9  12421   7          online(pt)

10.1.1.33    0001.9659.4461  36.6   27.0    0.0  12425   15         online(pt)

10.1.1.39    0001.64ff.e4ad  35.2   20.8  -12.6  12417   19         online

10.1.1.36    0001.9659.4447  37.4   27.0    0.0  12424   13         online(pt)

10.1.1.41    0006.2854.7319   0.0    0.0    0.0  0       0          init(i)

10.1.1.42    0001.64ff.e459  34.5   21.8  -14.4  12415   15         online

10.1.1.40    0020.4089.7ed6  38.5   28.0    0.0  12415   40         online

La commande show cable modem detail n'est plus disponible dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1. Cependant, la commande show cable modem remote-query est toujours disponible. Les fonctionnalités de ces deux commandes ont été combinées pour former la nouvelle commande show cable modem phy, qui affiche les caractéristiques du signal en aval et en amont par modem câble :

uBR7246VXR_1.1# show cable modem phy

MAC Address    USPwr  USSNR  Timing MicroReflec DSPwr  DSSNR

(dBmV) (dBmV) Offset (dBc)       (dBmV) (dBmV)

0001.64ff.e4ad 19.8   18.99  2807   19          -12.8  35.02

0000.f025.1bd9 0.0    19.74  2286   0           0      -----

0001.9659.4447 27.0   21.24  2812   13          0      37.04

0001.9659.4461 26.0   21.64  2814   15          0      36.06

0001.64ff.e459 20.8   22.42  2803   15          -14.7  34.05

0020.4089.7ed6 26.0   24.34  2800   41          0      38.05

0090.9607.3831 27.0   23.62  2805   7           5.6    37.02

0090.9607.3830 24.0   17.62  2806   7           5.1    37.05

0050.7366.12fb 0.0    18.14  2287   0           0      -----

0002.fdfa.0a35 20.0   18.25  2807   15          -12.8  33.04

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Adresse MAC :

Adresse MAC du modem câble.

USPwr (dBmV)

Niveau d'alimentation en amont (en dBmV) auquel ce modem câble transmet.
Remarque : Cette valeur est récupérée à partir du modem câble via SNMP et sa disponibilité nécessite que la fonctionnalité de requête à distance du modem câble soit correctement configurée.

USSNR (dBmV)

Rapport signal/bruit en amont estimé des signaux générés par ce modem câble, mesuré au niveau du port en amont du CMTS.
Remarque : pour les cartes de ligne de câble qui ne sont pas dotées de fonctionnalités de gestion du spectre intégrées, cette valeur n'est qu'une estimation.

Décalage temporel

Décalage du temps de plage pour le modem câble (en unités de 1/10 240 000 secondes).

MicroReflec (dBc)

Nombre total de microréflexions, y compris la réponse dans le canal telle qu'elle est perçue sur cette interface (en dBc sous le niveau du signal).
Remarque : Cette valeur est récupérée via SNMP à partir du modem câble et sa disponibilité nécessite que la fonctionnalité de requête à distance du modem câble soit correctement configurée.

DSPwr (dBmV)

Niveau d'alimentation en aval (en dBmV) tel que reçu par le modem câble. Ce champ peut être défini sur 0 si le modem câble ne prend pas en charge la mesure du niveau de puissance de réception en aval.
Remarque : Cette valeur est récupérée via SNMP à partir du modem câble et sa disponibilité nécessite que la fonctionnalité de requête à distance du modem câble soit correctement configurée.

DSSNR (dBmV)

Le rapport signal/bruit en aval, mesuré au niveau du modem câble.
Remarque : Cette valeur est récupérée via SNMP à partir du modem câble et sa disponibilité nécessite que la fonctionnalité de requête à distance du modem câble soit correctement configurée.

show cable modem [<adresse MAC » | <adresse IP> | <interface>] enregistré

La sortie de la commande show cable modem registered n'a pas changé entre la plate-forme logicielle Cisco IOS basée sur DOCSIS 1.0 et les versions de la plate-forme logicielle Cisco IOS basée sur DOCSIS 1.1. Cependant, cette commande gagne en importance, car le résultat de la commande peut être utilisé pour évaluer rapidement quels modems câble fonctionnent en mode DOCSIS 1.1. Vous pouvez supposer que les modems câble illustrés avec un profil QoS DOCSIS 1.0 de 2 fonctionnent en mode DOCSIS 1.1.

En outre, le format de sortie de cette commande est identique à celui de la commande show cable modem dans la version DOCSIS 1.0 du logiciel Cisco IOS. Cela peut rendre sa sortie plus facile à interpréter, pour les utilisateurs qui ne connaissent pas le format de sortie de la commande show cable modem DOCSIS 1.1.

uBR7246VXR_1.1# show cable modem registered

Interface Prim Online      Timing Rec    QoS CPE IP address   MAC address

Sid  State       Offset Power

C3/0/U1   1    online      2807   0.75   11  0   10.1.1.39    0001.64ff.e4ad

C3/0/U1   3    online(pt)  2812   0.00   5   0   10.1.1.36    0001.9659.4447

C3/0/U1   4    online(pt)  2814   0.00   5   0   10.1.1.33    0001.9659.4461

C3/0/U1   5    online      2803   0.00   11  0   10.1.1.42    0001.64ff.e459

C3/0/U1   6    online      2800   -1.00  5   0   10.1.1.40    0020.4089.7ed6

C3/0/U1   7    online(pt)  2805   0.50   5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

C3/0/U1   8    online      2807   -0.50  2   0   10.1.1.41    0006.2854.7319

Remarque : Le dernier modem câble de cette sortie est marqué par un profil QoS DOCSIS 1.0 de 2. Cela indique que ce modem câble fonctionne en mode DOCSIS 1.1. Tous les autres modems câble fonctionnent en mode DOCSIS 1.0.

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Interface

Interface de câble en aval et port en amont auxquels le modem câble est connecté.

Prim Sid

Numéro SID principal associé à ce modem câble.

État en ligne

Étape de connectivité réalisée par le modem câble avec le CMTS. Ce champ a le même sens que la colonne État en ligne de la forme DOCSIS 1.0 de la sortie de commande show cable modem. Les modems sont généralement affichés en mode hors connexion, en ligne, ou dans l'un des états init ou rejeter.

Décalage temporel

Décalage du temps de plage pour le modem câble (en unités de 1/10 240 000 secondes).

Alimentation Rec

Niveau d'alimentation en amont reçu, mesuré au niveau du port en amont du CMTS, pour ce modem câble.

QoS

Profil QoS de type DOCSIS 1.0 attribué à ce modem câble. Si le numéro de profil QoS 2 est attribué au modem câble, celui-ci fonctionne en mode DOCSIS 1.1. Sinon, vous pouvez afficher les paramètres de classe de service DOCSIS 1.0 correspondant à ce profil QoS (exécutez la commande show cable qos-profile).

CPE

Nombre de périphériques CPE actifs actuellement connectés à ce modem câble.

Adresse IP

Adresse IP de ce modem câble.

Adresse MAC :

Adresse MAC de ce modem câble.

show cable modem [<adresse MAC » | <adresse IP> | <interface>] verbose

La commande show cable modem verbose affiche des informations détaillées relatives à presque tous les aspects d'un modem câble. Cette commande simple et unique est utile pour recueillir de nombreuses informations sur un modem câble particulier :

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0006.2854.7319 verbose

MAC Address                         : 0006.2854.7319

IP Address                          : 10.1.1.41

Prim Sid                            : 3

Interface                           : C3/0/U1

Upstream Power                      : 320 dBmV (SNR = 29.01 dBmV)

Downstream Power                    : 1 dBmV (SNR = 34.05 dBmV)

Timing Offset                       : 2807

Received Power                      : 0.50

MAC Version                         : DOC1.1

Provisioned Mode                    : DOC1.1

Capabilities                        : {Frag=Y, Concat=Y, PHS=Y, Priv=BPI+}

Sid/Said Limit                      : {Max Us Sids=4, Max Ds Saids=0}

Optional Filtering Support          : {802.1P=N, 802.1Q=N}

Transmit Equalizer Support          : {Taps/Symbol= 1, Num of Taps= 8}

Number of CPE IPs                   : 1(Max CPE IPs = 5)

CFG Max-CPE                         : 15

Flaps                               : 1(Mar 20 18:03:47)

Errors                              : 0 CRCs, 0 HCSes

Stn Mtn Failures                    : 4 aborts, 0 exhausted

Total US Flows                      : 2(2 active)

Total DS Flows                      : 1(1 active)

Total US Data                       : 197 packets, 21149 bytes

Total US Throughput                 : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Total DS Data                       : 172 packets, 14004 bytes

Total DS Throughput                 : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Active Classifiers                  : 1 (Max = NO LIMIT)

CM Upstream Filter Group            : 4

CM Downstream Filter Group          : 3

CPE Upstream Filter Group           : 2

CPE Downstream Filter Group         : 1

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Adresse MAC :

Adresse MAC de ce modem câble.

Adresse IP

Adresse IP de ce modem câble.

Prim Sid

Numéro SID principal associé à ce modem câble.

Index de profil QoS

Profil QoS de type DOCSIS 1.0 attribué à ce modem câble. Si le numéro de profil QoS 2 est attribué au modem câble, celui-ci fonctionne en mode DOCSIS 1.1.

Interface

Interface de câble en aval et port en amont auxquels le modem câble est connecté.

Puissance en amont

Niveau d'alimentation en amont (en dBmV) auquel ce modem câble transmet.
Remarque : Cette valeur est récupérée via SNMP à partir du modem câble et sa disponibilité nécessite que la fonctionnalité de requête à distance du modem câble soit correctement configurée.

Puissance en aval

Niveau d'alimentation en aval (en dBmV) tel que reçu par le modem câble. Ce champ peut être défini sur 0 si le modem câble ne prend pas en charge la mesure du niveau de puissance de réception en aval.
Remarque : Cette valeur est récupérée via SNMP à partir du modem câble et sa disponibilité nécessite que la fonctionnalité de requête à distance du modem câble soit correctement configurée.

Décalage temporel

Décalage du temps de plage pour le modem câble (en unités de 1/10 240 000 secondes).

Puissance reçue

Niveau d'alimentation en amont reçu, mesuré au niveau du port en amont du CMTS, pour ce modem câble.

Version MAC

Version de la spécification DOCSIS prise en charge par ce modem câble. DOC1.0 s'affiche pour les modems câblés dotés uniquement de fonctionnalités DOCSIS 1.0. DOC1.1 s'affiche pour les modems câble dotés de fonctionnalités DOCSIS 1.1.

Mode provisionné

Version de la spécification DOCSIS avec laquelle ce modem câble est actuellement configuré pour fonctionner. DOC1.0 s'affiche pour les modems câble configurés pour fonctionner en mode DOCSIS 1.0. DOC1.1 s'affiche pour les modems câble configurés pour fonctionner en mode DOCSIS 1.1.

Fonctionnalités

Fonctionnalités annoncées du modem câble, qui indiquent sa capacité à effectuer la fragmentation de type DOCSIS 1.1 (Frag=Y/N), la concaténation (Concat=Y/N) et la suppression d'en-tête de charge utile (PHS=Y/N). Il indique également la version de BPI prise en charge (Priv=BPI+/BPI).

Limite Sid/Said

Le nombre de SID en amont que ce modem câble peut prendre en charge (Sid Us Max) et le nombre de SAID en aval de type BPI+ que ce modem câble peut prendre en charge (Saids Ds Max). Ce champ ne concerne que les modems câble qui peuvent fonctionner en mode DOCSIS 1.1.

Prise en charge du filtrage facultatif

Capacité du modem câble à prendre en charge le filtrage 802.1P et 802.1Q. Ce champ ne concerne que les modems câble qui peuvent fonctionner en mode DOCSIS 1.1.

Prise en charge de l'égaliseur de transmission

Nombre de prises et de prises de préégaliseur de transmission en amont par symbole prises en charge par ce modem câble. Ce champ ne concerne que les modems câble qui peuvent fonctionner en mode DOCSIS 1.1.

Nombre d’adresses IP CPE

Nombre de périphériques CPE détectés derrière ce modem câble, suivi du nombre maximal autorisé d'adresses IP CPE autorisées derrière ce modem câble.

CFG Max-CPE

Nombre maximal de périphériques CPE connectés à ce modem câble qui sont autorisés à accéder simultanément au réseau.

Flèches

Nombre de volets enregistrés par ce modem câble, ainsi que l'heure à laquelle le dernier volet s'est produit (selon l'horloge CMTS).

Erreurs

Nombre d'erreurs CRC et HCS (Header Check Sum) enregistrées pour les transmissions en amont à partir de ce modem câble.

Défaillances Stn Mtn

Nombre d'abandons de plage et de compteurs d'échappement de plage pour ce modem câble. Un abandon de gamme est envoyé à un modem câble lorsque les transmissions en amont reçues par un modem câble sont inacceptables pour le CMTS pour seize sondages consécutifs de maintenance de station. Une condition Ranging Exhausted se produit lorsqu’un modem câble ne répond pas à seize sondages consécutifs de maintenance de station.

Total des flux américains

Nombre total de flux de service en amont provisionnés ou autorisés pour ce modem câble, suivi du nombre de flux de service actifs.

Total des flux DS

Nombre total de flux de services en aval provisionnés ou autorisés pour ce modem câble, suivi du nombre de flux de services actifs.

Données américaines totales

Nombre total de paquets de données en amont et d'octets reçus par le CMTS à partir de ce modem câble.

Débit total

Débit en amont combiné de tous les flux de service en amont actifs associés à ce modem câble.

Données DS totales

Nombre total de paquets de données en aval et d'octets envoyés par le CMTS à ce modem câble. Cette figure ne comprend pas les paquets de diffusion ou de multidiffusion.

Débit DS total

Débit en aval combiné de tous les flux de service en aval actifs associés à ce modem câble.

Classificateurs actifs

Nombre de classificateurs qui sont activement associés aux flux de service sur ce modem câble, suivi du nombre maximal de classificateurs qui peuvent être associés à ce modem câble. Ce champ ne concerne que les modems câble qui peuvent fonctionner en mode DOCSIS 1.1.

Groupe de filtres en amont CM

Le numéro de groupe de filtres de paquets CMTS DOCSIS doit s'appliquer au trafic qui arrive en amont du modem câble lui-même. Ce champ s'affiche uniquement pour un modem câble configuré en mode DOCSIS 1.1, où les groupes de filtres de gestion des abonnés appropriés ont été appliqués dans le fichier de configuration DOCSIS.

Groupe de filtres aval CM

Le numéro de groupe de filtres de paquets CMTS DOCSIS doit s'appliquer au trafic qui se dirige vers le modem câble lui-même. Ce champ s'affiche uniquement pour un modem câble configuré en mode DOCSIS 1.1, où les groupes de filtres de gestion des abonnés appropriés ont été appliqués dans le fichier de configuration DOCSIS.

Groupe de filtres en amont CPE

Le numéro de groupe de filtres de paquets CMTS DOCSIS doit s'appliquer au trafic qui arrive en amont de l'équipement d'abonné connecté à ce modem câble. Ce champ s'affiche uniquement pour un modem câble configuré en mode DOCSIS 1.1, où les groupes de filtres de gestion des abonnés appropriés ont été appliqués dans le fichier de configuration DOCSIS.

Groupe de filtres descendant CPE

Le numéro de groupe de filtres de paquets CMTS DOCSIS doit s'appliquer au trafic qui se dirige vers le CPE connecté à ce modem câble. Ce champ s'affiche uniquement pour un modem câble configuré en mode DOCSIS 1.1, où les groupes de filtres de gestion des abonnés appropriés ont été appliqués dans le fichier de configuration DOCSIS.

show interface cable <slot>/<port>

Avec la version du logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1, une grande partie des nouvelles fonctionnalités ont été intégrées dans la série de commandes show interface cable slot/port. Cette section décrit les sous-commandes show interface cable slot/port qui sont nouvelles ou qui ont changé de manière significative entre le logiciel Cisco IOS basé sur DOCSIS 1.0 et le logiciel Cisco IOS basé sur DOCSIS 1.1.

show interface cable <slot>/<port> en aval

La sortie de la commande show interface cable slot/port aval affiche plusieurs champs supplémentaires, dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1. Les trois lignes supérieures du résultat de la commande sont identiques à celles du logiciel Cisco IOS basé sur DOCSIS 1.0. Les quatre dernières lignes du résultat de la commande sont uniques au logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1. Voici un exemple de sortie de cette commande :

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 downstream

Cable3/0: Downstream is up

348 packets output, 27855 bytes, 0 discarded

0 output errors

9 total active devices, 8 active modems

Total downstream bandwidth: 30341646

Total downstream reserved bandwidth: 50000

Worst case latency for low latency queue: 0 usecs

Current Upper limit for worst case latency: 0 usecs

Remarque : Tous les compteurs de sortie en aval de cette commande sont réinitialisés lorsque vous émettez la commande clear interface.

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Sortie des paquets

Nombre de paquets de données transmis par cette interface de câble dans la direction aval.

Octets

Nombre d'octets associés aux paquets de données qui sont transmis par cette interface de câble dans la direction aval.

Rejeté

Le nombre de paquets qui ne sont pas transmis en aval en raison d'une erreur ; par exemple, le CMTS manque de mémoire ou la trame est trop volumineuse pour le MTU de l'interface.

output errors

Nombre de paquets qui ne peuvent pas être transmis en raison d'une erreur de transmission.

Nombre total de périphériques actifs

Nombre total de modems câble actifs et de CPE connectés à cette interface de câble.

Modems actifs

Nombre de modems câble actifs connectés à cette interface de câble.

Bande passante descendante totale

Bande passante en aval associée à cette interface de câble (en bits/s).

Bande passante totale réservée en aval

Quantité totale de bande passante en aval réservée aux flux de services en aval qui utilisent le paramètre Taux de trafic en aval minimal réservé.

Latence du pire cas pour la file d'attente à faible latence

La latence la plus défavorable que peuvent connaître les flux de services en aval qui utilisent le paramètre Max DS Latency sur cette interface de câble.

Limite supérieure actuelle pour la latence du pire cas

Le paramètre Max DS Latency le plus bas spécifié pour tous les flux de service en aval présents sur cette interface de câble. S'il existe un flux de services en aval qui ferait que la latence du pire cas pour la file d'attente à faible latence deviendrait supérieure à la limite supérieure actuelle pour la latence du pire cas et que le flux de services DS essaie d'être admis, alors il n'est pas admis.

show interface cable <slot>/<port> mac-Scheduler <numéro-port-amont>

Dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.0, vous pouvez émettre la commande show interface cable slot/port amont port-number pour afficher les statistiques sur la planification et les performances en amont :

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 upstream 0

Cable3/0: Upstream 0 is administratively down

Received 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 unicasts

0 discards, 0 errors, 0 unknown protocol

0 packets input, 0 uncorrectable

0 noise, 0 microreflections

Total Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)

Default MAC scheduler

Queue[Rng Polls]  0/64, fifo queueing, 0 drops

Queue[Cont Mslots]  0/104, fifo queueing, 0 drops

Queue[CIR Grants]  0/64, fair queueing, 0 drops

Queue[BE Grants]  0/64, fair queueing, 0 drops

Queue[Grant Shpr]   0/64, calendar queueing, 0 drops

Reserved slot table currently has 0 CBR entries

Req IEs 0, Req/Data IEs 0

Init Mtn IEs 0, Stn Mtn IEs 0

Long Grant IEs 0, Short Grant IEs 0

Avg upstream channel utilization : 0%

Avg percent contention slots : 0%

Avg percent initial ranging slots : 0%

Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%

Total channel bw reserved 0 bps

CIR admission control not enforced

Admission requests rejected 0

Current minislot count   : 2865362    Flag: 0

Scheduled minislot count : 2865402    Flag: 0

La commande show interface cable slot/port en amont est toujours disponible dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1. Cependant, un certain nombre de champs affichés par cette commande dans la plate-forme logicielle Cisco IOS compatible DOCSIS 1.0 ont été déplacés (dans la plate-forme logicielle Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1) vers la sortie de la commande show interface cable slot/port mac-Scheduler en amont port-number. En outre, son résultat présente maintenant des détails sur les mécanismes avancés de planification en amont DOCSIS 1.1 :

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 mac-scheduler 1

DOCSIS 1.1 MAC scheduler for Cable3/0/U1

Queue[Rng Polls] 0/64, 0 drops

Queue[CIR Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(7) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(6) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(5) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(4) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(3) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(2) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(1) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(0) Grants] 0/64, 0 drops

Req Slots 81256509, Req/Data Slots 0

Init Mtn Slots 568433, Stn Mtn Slots 68664

Short Grant Slots 2261, Long Grant Slots 2064698

Awacs Slots 0

Fragmentation count 6

Fragmentation test disabled

Avg upstream channel utilization : 1%

Avg percent contention slots : 97%

Avg percent initial ranging slots : 2%

Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%

Sched Table Adm-State: Grants 1, Reqpolls 1, Util 20%

UGS    : 0 SIDs, Reservation-level in bps 0

UGS-AD : 1 SIDs, Reservation-level in bps 412800

RTPS   : 0 SIDs, Reservation-level in bps 0

NRTPS  : Not Supported

BE     : 8 SIDs, Reservation-level in bps 0

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Queue[Sondages Rng]

Affiche des statistiques sur la mise en file d'attente des subventions de maintenance des stations. Le nombre de subventions en attente est indiqué, suivi du nombre maximal de subventions de maintenance de station en attente autorisées, suivi du nombre de subventions de maintenance de station qui ont été supprimées du planificateur car la file d'attente de subvention est pleine sur ce port en amont.

File d'attente[Subventions CIR]

Affiche des statistiques sur la mise en file d'attente des allocations de données pour les flux de service en amont qui utilisent le paramètre Taux de trafic réservé minimal sur ce port en amont.

File d'attente[Subventions BE(x)]

Affiche des statistiques sur la façon dont les données sont mises en file d'attente pour les flux de service en amont avec diverses priorités de trafic en amont.

Emplacements requis

Nombre d'opportunités de transmission de demande de bande passante annoncées pour le compte de ce port en amont.

Emplacements de données/de demande

Nombre d'opportunités de transmission de requête/données annoncées pour le compte de ce port en amont.

Emplacements Mtn Init

Nombre d'opportunités de maintenance initiale (plage initiale) annoncées pour ce port en amont.

Emplacements Stn Mtn

Nombre d'opportunités de maintenance de station (plage de monodiffusion) annoncées pour le compte de ce port en amont.

Emplacements de subvention courts

Nombre d'allocations de données courtes accordées pour le compte de ce port en amont.

Logements de subvention longs

Nombre d'allocations de données longues accordées pour le compte de ce port en amont.

Emplacements Awacs

Nombre de subventions accordées pour faciliter la fonctionnalité de gestion du spectre matériel. Ce compteur n'est pas incrémenté sur les ports en amont qui appartiennent aux cartes de ligne de câble sans fonctionnalité intégrée de gestion du spectre matériel.

Nombre de fragments

Nombre de trames reçues par ce port en amont qui ont utilisé le schéma de fragmentation DOCSIS 1.1.

Utilisation moyenne des canaux ascendants

Utilisation moyenne actuelle du canal pour ce port en amont, en raison du trafic de données en amont et du trafic de gestion DOCSIS.

Pourcentage moyen de logements de contention

Partie moyenne actuelle de la bande passante du canal en amont dédiée à la fourniture d'opportunités de demande de bande passante. En règle générale, ce nombre est égal à environ 100 % du canal, moins l'utilisation due au trafic de données et de gestion en amont et aux emplacements de plage initiale.

Pourcentage moyen de logements de plage initiale

Partie moyenne actuelle de la bande passante du canal en amont dédiée à la disponibilité des opportunités de plage initiale pour les modems câble qui tentent de se connecter.

Pourcentage moyen de ministères perdus sur les MAP en retard

Partie moyenne actuelle des mini-lots inutilisés, car les messages MAP d'allocation de bande passante sont envoyés en retard.

État Adm De La Table Jumelée

Décrit le nombre de flux de services en amont (Subventions) de type UGS admis, le nombre de flux de services en amont (Requêtes) de type RTPS admis, et l'utilisation du canal qui devrait être associée à ces flux de services.

UGS

Affiche le nombre de SID en amont qui utilisent un mécanisme de planification de type UGS et la bande passante (en bits/s) réservée par ces SID en amont.

UGS-AD

Affiche le nombre de SID en amont qui utilisent un mécanisme de planification de type UGS-AD et la bande passante (en bits/s) réservée par ces SID en amont.

RTPS

Affiche le nombre de SID en amont qui utilisent un mécanisme de planification de type RTPS et la bande passante (en bits/s) réservée par ces SID en amont.

NRTPS

Affiche le nombre de SID en amont qui utilisent un mécanisme de planification de type NRTPS et la bande passante (en bits/s) réservée par ces SID en amont.

ÊTRE

Affiche le nombre de SID en amont qui utilisent un mécanisme de planification de type BE et la bande passante (en bits/s) réservée par ces SID en amont.

show interface cable <slot>/<port> qos paramset

Dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.0, vous pouvez émettre la commande show cable qos profile pour afficher les paramètres associés aux profils QoS de type DOCSIS 1.0 :

uBR7246VXR_1.0# show cable qos profile

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

1   0    0         0         0          0     0x0  0x0   cmts(r) no    no

2   0    64000     0         1000000    0     0x0  0x0   cmts(r) no    no

3   7    31200     31200     0          0     0x0  0x0   cmts    yes   no

4   7    87200     87200     0          0     0x0  0x0   cmts    yes   no

5   0    200000    0         1500000    1600  0x0  0x0   cm      yes   no

10  0    128000    0         512000     1600  0x0  0x0   mgmt    no    no

11  0    128000    0         1000000    1600  0x0  0x0   mgmt    no    no

12  1    256000    0         2000000    1600  0x0  0x0   mgmt    yes   no

13  0    20000     0         64000      1600  0x0  0x0   mgmt    no    no

Cette commande existe toujours dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1 pour afficher les profils QoS de type DOCSIS 1.0.

Pour afficher les jeux de paramètres QoS de type DOCSIS 1.1, exécutez la commande show interface cable slot/port qos paramset. Lorsque les flux de service sont affichés avec la commande show interface cable slot/port service-flow, un numéro d'index QoS Parameter Set est utilisé pour indiquer la classe de service associée à ce flux de service. Émettez le paramètre show interface cable slot/port qos pour afficher les paramètres réels associés à ce numéro d'index QoS Parameter Set :

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 qos paramset

Index Name             Dir   Sched  Prio MaxSusRate  MaxBurst    MinRsvRate

1                      US    BE     0    64000       0           0

2                      DS    BE     0    1000000     0           0

3                      US    BE     0    200000      1600        0

4                      DS    BE     0    1500000     1522        0

5                      US    BE     0    500000      1522        0

6                      US    UGS_AD

7                      DS    BE     0    2000000     1522        0

8                      US    BE     0    128000      1600        0

9                      DS    BE     0    1000000     1522        0

10                     DS    BE     0    100000      1522        50000

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Index

Numéro d'index associé à cet ensemble de paramètres QoS de type DOCSIS 1.1.

Name (nom)

Nom associé à cet ensemble de paramètres QoS de type DOCSIS 1.1.

Dir

Indique si ce jeu de paramètres QoS est destiné aux flux de services en amont ou en aval.

Serré

Type de planification associé à ce flux de service :

- BE—Effort maximal

- UGS : service de subvention non sollicité

- UGS_AD - Service de subvention non sollicité avec détection d'activité

- RTPS - Service d'interrogation en temps réel

- NRTPS—Service d'interrogation en temps non réel

Prio

Priorité associée aux flux de services qui utilisent ce jeu de paramètres QoS. La plage est comprise entre 0 (le plus bas) et 7 (le plus élevé).

MaxSusRate

Débit ou débit maximal soutenu (en bits/s) pour les flux de services qui utilisent ce jeu de paramètres QoS.

MaxBurst

Taille de rafale maximale du trafic (en octets), utilisée par l'algorithme de limitation du débit de groupement de jetons, pour les flux de service qui utilisent ce jeu de paramètres QoS. Contrairement au champ Maximum Upstream Transmit Burst, également appelé dans les systèmes DOCSIS 1.0, la valeur de ce champ n'indique pas nécessairement la taille de trame maximale pouvant être transmise dans le chemin d'amont.

MinRsvRate

Débit minimal réservé ou Débit d'informations garanti pour les flux de services qui utilisent ce jeu de paramètres QoS (en bits/s).

show interface cable <slot>/<port> qos paramset <service-template-index> verbose

La commande show interface cable slot/port qos paramset service-template-index verbose affiche des détails sur les jeux de paramètres QoS de type DOCSIS 1.1. Le résultat de la commande dépend des types d'attributs configurés pour chaque jeu de paramètres QoS individuel.

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 qos paramset 8 verbose

Index:                                  8

Name:

Direction:                              Upstream

Minimum Packet Size                     64 bytes

Admitted QoS Timeout                    200 seconds

Active QoS Timeout                      0 seconds

Scheduling Type:                        Unsolicited Grant Service(AD)

Request/Transmission Policy:            0x1FF

Nominal Polling Interval:               10000 usecs

Tolerated Poll Jitter:                  2000 usecs

Unsolicited Grant Size:                 500 bytes

Nominal Grant Interval:                 10000 usecs

Tolerated Grant Jitter:                 2000 usecs

Grants per Interval:                    1

IP ToS Overwrite [AND-mask,OR-mask]:    0xFF,0x0

Parameter Presence Bitfield:            {0x0, 0x3FC000}

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 qos paramset 10 verbose

Index:                                  10

Name:

Direction:                              Downstream

Traffic Priority:                       0

Maximum Sustained Rate:                 100000 bits/sec

Max Burst:                              1522 bytes

Minimum Reserved Rate:                  50000 bits/sec

Minimum Packet Size                     100 bytes

Admitted QoS Timeout                    200 seconds

Active QoS Timeout                      0 seconds

Scheduling Type:                        Reserved

Max Latency:                            20000 usecs

Parameter Presence Bitfield:            {0x1340, 0x0}

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Index

Numéro d'index associé à cet ensemble de paramètres QoS de type DOCSIS 1.1.

Name (nom)

Nom associé à cet ensemble de paramètres QoS de type DOCSIS 1.1.

Direction

Indique si ce jeu de paramètres QoS est destiné aux flux de service en amont ou aux flux de service en aval.

Priorité du trafic

Priorité associée aux flux de services qui utilisent ce jeu de paramètres QoS. La plage est comprise entre 0 (le plus bas) et 7 (le plus élevé).

Débit maximal soutenu

Débit ou débit maximal soutenu (en bits/s) pour les flux de services qui utilisent ce jeu de paramètres QoS.

Débit maximal

Taille de rafale maximale du trafic (en octets), utilisée par l'algorithme de limitation du débit de groupement de jetons, pour les flux de service qui utilisent ce jeu de paramètres QoS. Contrairement au champ Maximum Upstream Transmit Burst, également appelé dans les systèmes DOCSIS 1.0, la valeur de ce champ n'indique pas nécessairement la taille de trame maximale pouvant être transmise dans le chemin d'amont.

Taux minimal réservé

Débit minimal réservé ou débit garanti (en bits/s) pour les flux de services qui utilisent ce jeu de paramètres QoS.

Taille minimale du paquet

Taille minimale de paquet (en octets), utilisée pour calculer le taux minimal réservé, pour les flux de service qui utilisent ce jeu de paramètres QoS.

Délai d'attente QoS autorisé

Durée (en secondes) après laquelle un flux de service dans l'état Admis qui utilise ce jeu de paramètres QoS est retiré de l'état Admis (si aucune activité n'est vue pour le flux de service). Si ce champ est défini sur 0, les flux de service associés à ce jeu de paramètres QoS ont un délai d'attente QoS admis infini.

Délai d'attente QoS actif

Durée (en secondes) après laquelle un flux de service dans l'état Actif qui utilise ce jeu de paramètres QoS est retiré de l'état Actif et Admis (si aucune donnée ne circule dans le flux de service). Si ce champ est défini sur 0, les flux de service associés à ce jeu de paramètres QoS ont un délai d'attente QoS actif infini.

rafale concaténée maximale

Longueur maximale (en octets) d'une rafale de trames concaténées pouvant être envoyées au sein d'un flux de service qui utilise ce jeu de paramètres QoS.

Type de planification

Type de planification associé à ce flux de service.

Stratégie de requête/transmission

Valeur définie par une combinaison de bits, où chaque bit représente des informations sur les circonstances dans lesquelles un flux de service associé à ce jeu de paramètres QoS est autorisé à transmettre des données au CMTS ou à demander de la bande passante au CMTS. Consultez la section Stratégie de transmission de demande pour plus de détails.

Intervalle d'interrogation nominal

Période (en microsecondes) entre les opportunités de demandes successives pour les flux de services de type RTPS, NRTPS ou UGS-AD qui utilisent ce jeu de paramètres QoS.

Perte de sondage tolérée

Engagement de service requis pour la gigue maximale ou la variation maximale (en microsecondes) des intervalles d'interrogation parfaitement périodiques, pour les flux de service de type RTPS, NRTPS ou UGS-AD qui utilisent ce jeu de paramètres QoS.

Taille de subvention non sollicitée

Taille (en octets) des allocations de données individuelles fournies pour les flux de services de type UGS ou UGS-AD qui utilisent ce jeu de paramètres QoS.

Intervalle de subvention nominal

Durée (en microsecondes) entre les subventions de données non sollicitées successives pour les flux de services de type UGS ou UGS-AD qui utilisent ce jeu de paramètres QoS.

Perte tolérée de subvention

Engagement de service requis pour la gigue maximale ou la variation maximale (en microsecondes) des subventions de données non sollicitées parfaitement périodiques, pour les flux de services de type UGS ou UGS-AD qui utilisent ce jeu de paramètres QoS.

Subventions par intervalle

Nombre d'allocations de données accordées à un flux de service de type UGS ou UGS-AD qui utilise ce jeu de paramètres QoS (par intervalle d'allocation nominal).

Remplacement de ToS IP

Indique comment le CMTS modifie le champ IP Type of Service Header pour les paquets IP entrants reçus des flux de service qui utilisent ce jeu de paramètres QoS. Le premier octet est un masque au niveau du bit ET par le CMTS avec le champ IP Type of Service du paquet entrant. Le second octet est un masque au format binaire OU, avec le résultat de l’opération AND, pour produire le nouveau champ IP Type of Service à appliquer au paquet IP.

Latence max.

Engagement de service requis pour la latence maximale via le CMTS (en microsecondes) pour les paquets qui utilisent un flux de service avec ce jeu de paramètres QoS (pour les flux de service avec une direction en aval).

Champ Bitfield Presence des paramètres

Deux champs de bits qui indiquent les paramètres de flux de service présents dans ce jeu de paramètres QoS. Le premier ensemble d'accolades représente les paramètres communs aux flux de services en amont et en aval et représente les paramètres spécifiques aux flux de services en aval. Le deuxième ensemble d'accolades représente les paramètres spécifiques aux flux de services en amont.

show interface cable <slot>/<port> service-flow

Dans le logiciel Cisco IOS basé sur DOCSIS 1.0, vous pouvez émettre la commande show cable modem et afficher la colonne QoS pour afficher le profil QoS associé à un modem câble :

uBR7246VXR_1.0# show cable modem 10.1.1.35

Interface   Prim Online    Timing Rec    QoS CPE IP address   MAC address

Sid  State     Offset Power

Cable3/0/U1 1    online(pt) 2799  0.75   5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

Dans le logiciel IOS compatible DOCSIS 1.1, vous pouvez émettre la commande show interface cable slot/port service-flow pour afficher les jeux de paramètres QoS de type DOCSIS 1.1 associés aux flux de services. (Vous pouvez émettre la commande show interface cable slot/port qos paramset pour afficher les paramètres QoS représentés par les index QoS Parameter Set, donnés dans les champs QoS Prov, Param Adm et Index Act.)

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow

Sfid  Sid   Mac Address     QoS Param Index   Type    Dir    Curr   Active

Prov  Adm  Act                   State  Time

4     N/A   0001.9659.4447   4     4    4     prim    DS     act    1d0h39m

3     1     0001.9659.4447   3     3    3     prim    US     act    1d0h39m

6     N/A   0001.64ff.e4ad   6     6    6     prim    DS     act    1d0h39m

14    N/A   0006.2854.7319   9     9    9     prim    DS     act    1d0h2m

457   N/A   0006.2854.7319   10    10   0     sec(S)  DS     adm    00:00

13    6     0006.2854.7319   7     7    7     prim    US     act    1d0h2m

456   155   0006.2854.7319   8     8    8     sec(S)  US     act    21h31m

458   156   0006.2854.7319   0     11   11    dyn(S)  US     act    00:10

16    N/A   0050.7366.12fb   4     4    4     prim    DS     act    1d0h39m

15    7     0050.7366.12fb   3     3    3     prim    US     act    1d0h39m

24    N/A   0090.9607.3831   4     4    4     prim    DS     act    1d0h39m

23    10    0090.9607.3831   3     3    3     prim    US     act    1d0h39m

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Sfid

Numéro SFID correspondant aux données de cette ligne.

Sid

Si le flux de service est un flux de service en amont, cette valeur correspond au numéro SID auquel il est associé.

Adresse MAC :

Adresse MAC du modem câble auquel appartient cet ID de flux de service.

Prov. QoS

Index du jeu de paramètres QoS correspondant à la classe de service provisionnée pour cet ID de flux de service. Exécutez la commande show interface cable slot/port qos paramset pour afficher la classe de service associée à ce numéro.

Adm Param

Index du jeu de paramètres QoS correspondant à la classe de service admise pour cet ID de flux de service. Exécutez la commande show interface cable slot/port qos paramset pour afficher la classe de service associée à ce numéro.

Loi sur l'index

Index du jeu de paramètres QoS correspondant à la classe de service active pour cet ID de flux de service. Exécutez la commande show interface cable slot/port qos paramset pour afficher la classe de service associée à ce numéro.

Type

Type de flux de service auquel correspond ce SFID.

- prime : flux de service principal, tel que configuré par le fichier de configuration DOCSIS.

- sec(S) : flux de service secondaire qui sont également provisionnés par le fichier de configuration DOCSIS.

- dyn(S) : flux de service secondaire créés dynamiquement par le CMTS et le modem câble.

Dir

La direction dans laquelle ce flux de service fonctionne :

- États-Unis - En amont

- DS—En aval

État de la devise

État actuel du flux de service :

- pro : provisionné

- adm : autorisé

- act : actif

Durée active

Durée pendant laquelle le flux de service a été actif. Défini sur 00:00 pour les flux de services inactifs.

show interface cable <slot>/<port> compteurs de flux de service

Dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.0, vous pouvez émettre la commande show interface cable slot/port sid counters pour afficher les compteurs par SID :

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 sid counters

Sid   Inpackets  Inoctets   Outpackets Outoctets  Ratelimit  Ratelimit

BWReqDrop  DSPktDrop

1     246        23586      241        21854      0          0

2     1773       260409     0          0          0          0

3     491        47796      478        43175      0          0

4     434        41058      423        38592      0          0

5     256        24434      244        22125      0          0

6     299        28445      289        26264      0          0

7     256        24701      246        22231      0          0

8     195        18342      186        16212      0          0

Cette commande est toujours disponible dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1. Cependant, dans DOCSIS 1.1, un SID est une entité en amont uniquement. Par conséquent, la version DOCSIS 1.1 de cette commande n'affiche que les compteurs en amont. Exécutez la commande show interface cable slot/port service-flow counters pour afficher les compteurs des flux de service qui agissent dans les deux directions :

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow counters

Sfid  Packets     Bytes       PacketDrops Bits/Sec    Packets/Sec

14    4826        460427      0           90247       99

457   0           0           0           0           0

13    5126        573503      0           0           0

456   652         326000      0           382406      99

Remarque : Tous les champs de cette commande sont réinitialisés lorsque vous émettez une commande clear counters.

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Sfid

SFID auquel correspond cette ligne.

Paquets

Nombre de paquets envoyés ou reçus via ce flux de service.

Octets

Nombre d'octets transférés via ce flux de service.

PacketDrops

Nombre de paquets en aval ou d'autorisations de données en amont abandonnés en raison de la limitation de débit pour ce flux de service.

Bits/s

Débit actuel (en bits/s) pour ce flux de service.

Paquets/s

Nombre actuel de paquets par seconde qui traversent ce flux de service.

show interface cable <slot>/<port> service-flow <service-flow-index> counters verbose

La commande show interface cable slot/port service-flow service-flow-index counters verbose affiche de manière détaillée les informations de compteur associées à un flux de service :

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow 14 counters verbose

Sfid                   : 14

Packets                : 1406

Octets                 : 1373874

RateLimit Delayed Pkts : 693

RateLimit Dropped Pkts : 0

Bits/sec               : 1019840

Packets/Sec            : 129

Remarque : Tous les champs de cette commande sont réinitialisés lorsque vous émettez une commande clear counters.

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Sfid

SFID auquel correspond cette ligne.

Paquets

Nombre de paquets envoyés ou reçus via ce flux de service.

Octets

Nombre d'octets transférés via ce flux de service.

Pokts retardés RateLimit

Nombre de paquets en aval ou d'allocations de données en amont qui sont retardés en raison du formatage du trafic pour ce flux de service.

Pokts abandonnés RateLimit

Nombre de paquets en aval ou d'autorisations de données en amont abandonnés en raison de la limitation de débit pour ce flux de service.

Bits/s

Débit actuel (en bits/s) pour ce flux de service.

Paquets/s

Nombre actuel de paquets par seconde qui traversent ce flux de service.

show interface cable <slot>/<port> service-flow qos

Dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.0, émettez la commande show cable modem, obtenez le numéro de profil QoS approprié, puis émettez la commande show cable qos profile, pour afficher les paramètres de classe de service associés au numéro de profil QoS :

uBR7246VXR_1.0# show cable modem 10.1.1.35

Interface   Prim Online    Timing Rec    QoS CPE IP address   MAC address

Sid  State     Offset Power

Cable3/0/U1 1    online(pt) 2799  0.75   5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

uBR7246VXR_1.0# show cable qos profile 5

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

5   0    200000    0         1500000    1600  0x0  0x0   cm      yes   no

Dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1, la commande show interface cable slot/port service-flow qos vous permet d'afficher les principaux paramètres QoS associés aux flux de service sans avoir à exécuter deux commandes :

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow qos

Sfid  Dir Curr  Sid   Sched  Prio MaxSusRate  MaxBrst   MinRsvRate  Throughput

State       Type

14    DS  act   N/A   BE     0    2000000     1522      0           8124

457   DS  adm   N/A   BE     0    100000      1522      50000       0

13    US  act   6     BE     0    500000      1522      0           0

456   US  act   155   UGS_A  0    0           1522      0           57643

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Sfid

SFID auquel correspond cette ligne.

Dir

La direction dans laquelle ce flux de service fonctionne :

- États-Unis - En amont

- DS—En aval

État de la devise

État actuel du flux de service :

- pro : provisionné

- adm : autorisé

- act : actif

Sid

Si le flux de service est un flux de service en amont, ce champ affiche le SID qui lui est associé.

Type de segment

Type de planification associé à ce flux de service.

Prio

Priorité de transmission associée à ce flux de service, de 0 (plus faible) à 7 (plus élevé).

MaxSusRate

Débit ou débit maximal soutenu (en bits/s) pour ce flux de service.

MaxBrst

Taille de rafale maximale du trafic (en octets), utilisée par l'algorithme de limitation du débit de groupement de jetons, pour ce flux de service. Contrairement au champ Maximum Upstream Transmit Burst, également appelé dans les systèmes DOCSIS 1.0, la valeur de ce champ n'indique pas nécessairement la taille de trame maximale qui peut être transmise dans le chemin d'accès en amont avec ce flux de service.

MinRsvRate

Taux minimal réservé ou Taux d'informations garanti (en bits/s) pour ce flux de service.

Débit

Débit actuel (en bits/s) pour ce flux de service.

show interface cable <slot>/<port> service-flow <service-flow-index> qos verbose

La commande show interface cable slot/port service-flow qos verbose affiche des informations plus détaillées que celles qui sont affichées dans la commande de base show interface cable slot/port service-flow qos :

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow 24 qos verbose

Sfid                                    : 24

Current State                           : Active

Sid                                     : 12

Minimum Packet Size                     : 0 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Scheduling Type                         : Unsolicited Grant Service

Unsolicited Grant Size                  : 150 bytes

Nominal Grant Interval                  : 100000 usecs

Grants per interval                     : 1

Tolerated Grant Jitter                  : 100000 usecs

Request/Transmission policy             : 0x1FF

IP ToS Overwrite[AND-mask, OR-mask]     : 0xFF, 0x0

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow 19 qos verbose

Sfid                                    : 19

Current State                           : Active

Sid                                     : N/A

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained rate                  : 100000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1522 bytes

Mimimum Reserved rate                   : 50000 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 100 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Latency                         : 20000 usecs

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Remarque : Les champs affichés par cette commande ne sont affichés que s'ils sont pertinents pour le flux de service en cours d'interrogation.

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Sfid

SFID auquel correspond cette ligne.

État actuel

État actuel du flux de service : Approvisionné, Admis ou Actif.

Sid

Si le flux de service est un flux de service en amont, un SID lui est associé. Ce champ affiche ce numéro SID. Si ce flux de service est un flux de service en aval, N/A s'affiche.

Priorité du trafic

Priorité associée à ce flux de service, de 0 (le plus faible) à 7 (le plus élevé).

Débit maximal soutenu

Débit ou débit maximal soutenu (en bits/s) pour ce flux de service.

rafale maximale

Taille de rafale maximale du trafic (en octets), utilisée par l'algorithme de limitation du débit de groupement de jetons, pour ce flux de service. Contrairement au champ Maximum Upstream Transmit Burst, également appelé dans les systèmes DOCSIS 1.0, la valeur de ce champ n'indique pas nécessairement la taille de trame maximale pouvant être transmise dans le chemin d'amont.

Taux minimal réservé

Débit minimal réservé ou débit garanti (en bits/s) pour ce flux de service.

Taille minimale du paquet

Taille minimale de paquet (en octets), utilisée pour calculer le débit minimal réservé, pour ce flux de service.

Délai d'attente QoS autorisé

Durée (en secondes) après laquelle le flux de service, s'il est à l'état Admis, est retiré de l'état Admis si aucune activité n'est vue sur le flux de service. Si ce champ est défini sur 0, le flux de service a un délai d'attente QoS admis infini.

Délai d'attente QoS actif

Durée (en secondes) après laquelle le flux de service, s'il est à l'état Actif, est retiré de l'état Actif et Admis si aucune donnée ne circule dans le flux de service. Si ce champ est défini sur 0, le flux de service a un délai d'attente QoS actif infini.

rafale concaténée maximale

Longueur maximale (en octets) d'une rafale de trames concaténées pouvant être envoyées via ce flux de service.

Type de planification

Type de planification associé à ce flux de service.

Taille de subvention non sollicitée

La taille (en octets) des autorisations de données individuelles qui sont fournies dans ce flux de service, s'il utilise un type de planification de type UGS ou UGS-AD.

Intervalle de subvention nominal

Durée (en microsecondes) entre les subventions de données non sollicitées successives pour ce flux de service, s'il utilise un type de planification de type UGS ou UGS-AD.

Subventions par intervalle

Nombre d'allocations de données accordées à ce flux de service par intervalle de subvention nominal, s'il utilise un type de planification de type UGS ou UGS-AD.

Perte tolérée de subvention

Engagement de service requis pour la gigue maximale ou la variation maximale (en microsecondes) de subventions de données non sollicitées parfaitement périodiques pour ce flux de service, s'il utilise un type de planification de type UGS ou UGS-AD.

Intervalle d'interrogation nominal

Période (en microsecondes) entre les opportunités de demande successives pour ce flux de service, s'il utilise un type de planification de type RTPS, NRTPS ou UGS-AD.

Perte d'interrogation tolérée

Engagement de service requis pour la gigue maximale ou la variation maximale (en microsecondes) des intervalles d'interrogation parfaitement périodiques pour ce flux de service, s'il utilise un type de planification de type RTPS, NRTPS ou UGS-AD.

Stratégie de requête/transmission

Valeur définie par une combinaison de bits. Chaque bit représente des informations sur les circonstances dans lesquelles ce flux de service est autorisé à transmettre des données au CMTS ou à demander de la bande passante au CMTS. Consultez la section Stratégie de transmission de demande pour plus de détails.

Remplacement de ToS IP

Ce champ indique comment le CMTS modifie le champ IP Type of Service Header pour les paquets IP entrants reçus de ce flux de service. Le premier octet est un masque au niveau du bit ET par le CMTS avec le champ IP Type of Service du paquet entrant. Le second octet est un masque au format binaire OU, avec le résultat de l’opération AND, pour produire le nouveau champ IP Type of Service à appliquer au paquet IP.

Latence maximale

Engagement de service requis pour la latence maximale via le CMTS (en microsecondes) pour les paquets qui utilisent ce flux de service, si le flux de service a une direction en aval.

Débit actuel

Débit actuel (en bits/s) pour ce flux de service.

show interface cable <slot>/<port> service-flow <service-flow-index> verbose

La commande show interface cable slot/port service-flow service-flow-index verbose affiche des informations plus détaillées que celles de la commande show interface cable slot/port service-flow de base :

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow 19 verbose

Sfid                                    : 4

Mac Address                             : 0090.9607.3831

Type                                    : Primary

Direction                               : Downstream

Current State                           : Active

Current QoS Indexes [Prov, Adm, Act]    : [4, 4, 4]

Active Time                             : 21h04m

Sid                                     : N/A

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained rate                  : 1500000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1522 bytes

Minimum Reserved Rate                   : 0 bits/sec

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Packets                                 : 130

Bytes                                   : 123096

Rate Limit Delayed Grants               : 0

Rate Limit Dropped Grants               : 0

Current Throughput                      : 68715 bits/sec, 9 packets/sec

Classifiers                             : NONE

Remarque : Tous les champs de cette commande sont réinitialisés lorsque vous émettez une commande clear counters.

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Sfid

SFID auquel correspond cette ligne.

Adresse MAC :

Adresse MAC du modem câble auquel appartient cet ID de flux de service.

Type

Type de flux de service auquel correspond ce SFID :

- Principal : flux de service principal, tel que configuré par le fichier de configuration DOCSIS.

- Secondary(Static) : flux de service secondaire qui sont également provisionnés par le fichier de configuration DOCSIS.

- Secondary(Dynamic)—Flux de services secondaires créés dynamiquement par le CMTS et le modem câble.

Direction

La direction dans laquelle ce flux de service fonctionne : En amont ou en aval.

État actuel

État actuel du flux de service : Approvisionné, Admis ou Actif.

Index QoS actuels

Les index du jeu de paramètres QoS qui correspondent aux classes de service Provisioned, Admitted et Active pour ce flux de service.

Durée active

Durée pendant laquelle le flux de service a été actif. Défini sur 0 secondes pour les flux de service inactifs.

Sid

Si le flux de service est un flux de service en amont, un SID lui est associé. Ce champ affiche ce numéro SID. Si ce flux de service est un flux de service en aval, N/A s'affiche.

Priorité du trafic

Priorité associée à ce flux de service, de 0 (le plus faible) à 7 (le plus élevé).

Débit maximal soutenu

Débit ou débit maximal soutenu (en bits/s) pour ce flux de service.

rafale maximale

Taille de rafale maximale du trafic (en octets), utilisée par l'algorithme de limitation du débit de groupement de jetons, pour ce flux de service. Contrairement au champ Maximum Upstream Transmit Burst, également appelé dans les systèmes DOCSIS 1.0, la valeur de ce champ n'indique pas nécessairement la taille de trame maximale pouvant être transmise dans le chemin d'amont.

Taux minimal réservé

Débit minimal réservé ou débit garanti (en bits/s) pour ce flux de service.

Délai d'attente QoS autorisé

Durée (en secondes) après laquelle le flux de service, s'il est à l'état Admis, est retiré de l'état Admis si aucune activité n'est vue sur le flux de service. Si ce champ est défini sur 0, le flux de service a un délai d'attente QoS admis infini.

Délai d'attente QoS actif

Durée (en secondes) après laquelle le flux de service, s'il est à l'état Actif, est retiré de l'état Actif et Admis si aucune donnée ne circule dans le flux de service. Si ce champ est défini sur 0, le flux de service a un délai d'attente QoS actif infini.

Paquets

Nombre de paquets envoyés ou reçus via ce flux de service.

Octets

Nombre d'octets transférés via ce flux de service.

Subventions différées de limite de taux

Nombre de paquets en aval ou d'allocations de données en amont retardés par le formatage du trafic pour ce flux de service.

Limite de taux Subventions abandonnées

Nombre de paquets en aval ou d'autorisations de données en amont supprimés en raison de la limitation de débit pour ce flux de service.

Débit actuel

Débit actuel (en bits/s) pour ce flux de service.

Classificateurs

Ce champ affiche des informations sur les classificateurs de paquets associés à ce flux de service. Dans le cas des flux de services qui n'ont aucun classificateur associé, ce champ n'affiche AUCUN. Dans le cas des flux de service auxquels des classificateurs sont associés, les paramètres de classifieur spécifiés s'affichent.

show interface cable <slot>/<port> sid

Dans la plate-forme logicielle Cisco IOS compatible DOCSIS 1.0, la commande show interface cable slot/port sid présente des détails sur les SID situés sur une interface de câble :

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 sid

Sid  Prim Type Online     Admin   QoS Create      IP Address  MAC Address

Sid       State      Status      Time

1         stat online(pt) enable  5   01:29:27    10.1.1.35   0090.9607.3831

2         stat online     enable  5   01:29:27    10.1.1.12   0000.f025.1bd9

3         stat online(pt) enable  5   01:29:43    10.1.1.33   0001.9659.4461

4         stat online(pt) enable  5   01:29:47    10.1.1.36   0001.9659.4447

5         stat online     enable  11  01:29:49    10.1.1.42   0001.64ff.e459

6         stat init(i)    enable  2   01:29:51    10.1.1.41   0006.2854.7319

7         stat online     enable  11  01:29:55    10.1.1.39   0001.64ff.e4ad

8         stat online     enable  5   01:30:05    10.1.1.40   0020.4089.7ed6

9         stat online(pt) enable  5   01:30:09    10.1.1.38   0002.fdfa.0a35

10        stat online(pt) enable  5   01:30:13    10.1.1.43   0050.7366.12fb

11        stat online(pt) enable  5   01:30:21    10.1.1.37   0090.9607.3830

Dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1, la sortie de cette commande a été modifiée pour inclure de nouveaux champs et paramètres spécifiques à DOCSIS 1.1. En outre, dans DOCSIS 1.1, un SID est une entité strictement en amont uniquement. Par conséquent, le résultat de la commande affiche uniquement les informations qui correspondent aux flux de service en amont :

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 sid

Sid  Prim  MAC Address    IP Address      Type Age      Admin   Sched  Sfid

State   Type

1          0090.9607.3831 10.1.1.35       stat 22h26m   enable  BE     3

2          0001.9659.4447 10.1.1.36       stat 22h26m   enable  BE     5

3          0000.f025.1bd9 0.0.0.0         stat 22h26m   enable  BE     7

4          0001.64ff.e4ad 10.1.1.39       stat 22h26m   enable  BE     9

5          0006.2854.7319 10.1.1.41       stat 22h26m   enable  BE     11

6          0001.9659.4461 10.1.1.33       stat 22h26m   enable  BE     13

7          0001.64ff.e459 10.1.1.42       stat 22h26m   enable  BE     15

8    5                                    stat 22h26m   enable  UGS_AD 17

9    5                                    stat 22h26m   enable  BE     18

10         0050.7366.12fb 10.1.1.43       stat 22h26m   enable  BE     20

11         0020.4089.7ed6 10.1.1.40       stat 22h26m   enable  BE     22

12   5                                    dyn  22h26m   enable  UGS    24

13   5                                    dyn  22h26m   enable  BE     25

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Sid

Numéro SID en amont associé à ce SID.

Prime

Si ce SID n'est pas le SID principal associé à un modem câble, il s'agit du numéro SID principal associé au modem câble de ce SID.

Adresse MAC :

Adresse MAC du modem câble auquel appartient ce SID.

Adresse IP

Adresse IP du modem câble auquel appartient ce SID.

Type

Ce champ indique si le SID a été provisionné de manière statique par le fichier de configuration DOCSIS (stat) ou a été créé de manière dynamique par le modem câble ou le CMTS (dyn).

Âge

Durée d'activité de ce SID.

État Admin

État administratif de ce SID : activer, désactiver ou détruire.

Type de segment

Type de planification associé à ce SID :

- BE—Effort maximal

- UGS : service de subvention non sollicité

- UGS_AD - Service de subvention non sollicité avec détection d'activité

- RTPS - Service d'interrogation en temps réel

- NRTPS—Service d'interrogation en temps non réel

Sfid

Index SFID en amont auquel ce SID est associé.

show interface cable <slot>/<port> compteurs sid

Dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.0, exécutez la commande show interface cable slot/port sid counters pour afficher les compteurs par SID :

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 sid counters

Sid   Inpackets  Inoctets   Outpackets Outoctets  Ratelimit  Ratelimit

BWReqDrop  DSPktDrop

1     31         3758       25         2268       0          0

2     24         3285       16         1408       0          0

3     62         6764       50         4499       0          0

4     54         5826       44         3998       0          0

5     49         5292       37         3344       0          0

6     471        74862      0          0          0          0

7     65         7152       49         4587       0          0

8     36         4410       26         2276       0          0

9     59         6481       45         4821       0          0

10    8          1635       9          780        0          0

11    26         3300       20         1818       0          0

Dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1, la sortie de cette commande a été modifiée pour inclure de nouveaux champs et paramètres spécifiques à DOCSIS 1.1. En outre, dans DOCSIS 1.1, un SID est une entité strictement en amont uniquement. Par conséquent, le résultat de la commande affiche uniquement des informations sur les flux de service en amont :

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 sid counters

Sid  Req-polls  BW-reqs    Grants     Packets    Frag       Concatpkts

issued     received   issued     received   complete   received

1    0          70         70         70         0          0

2    0          126        126        126        0          0

3    0          278        278        0          0          0

4    0          127        127        127        0          0

5    0          70         70         70         0          0

6    0          146        146        146        0          0

7    0          84         84         84         0          0

8    192488     0          0          0          0          0

9    0          0          0          0          0          0

10   0          0          0          0          0          0

11   0          70         70         70         0          0

12   0          0          19248      0          0          0

13   0          0          0          0          0          0

Remarque : Tous les champs de cette commande sont réinitialisés lorsque vous émettez une commande clear counters.

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Sid

Numéro SID en amont associé à ce SID.

Requêtes émises

Nombre d'opportunités de demande de bande passante monodiffusion dirigées vers ce SID, dans le cas où ce SID utilise un type de planification de type RTPS, NRTPS ou UGS-AD.

Requêtes BW reçues

Nombre de demandes de bande passante en amont reçues par le CMTS à partir de ce SID.

Subventions émises

Nombre d'allocations de données en amont qui sont données par ce CMTS au SID.

Paquets reçus

Nombre de paquets de données reçus par le CMTS de ce SID.

Mise à jour terminée

Nombre de trames fragmentées qui sont correctement reçues par le CMTS à partir de ce SID.

Concatpkings reçus

Nombre de trames qui contiennent des paquets concaténés qui sont correctement reçus par le CMTS à partir de ce SID.

show interface cable <slot>/<port> sid <sid-number> counters verbose

La commande show interface cable slot/port sid sid-number counters verbose affiche des informations plus détaillées que celles de la commande show interface cable slot/port sid counters :

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 sid 1 counters verbose

Sid                            : 1

Request polls issued           : 0

BWReqs {Cont,Pigg,RPoll,Other} : 64, 6, 0, 0

No grant buf BW request drops  : 0

Rate exceeded BW request drops : 0

Grants issued                  : 70

Packets received               : 70

Bytes received                 : 6552

Fragment reassembly completed  : 0

Fragment reassembly incomplete : 0

Concatenated packets received  : 0

Queue-indicator bit statistics : 0 set, 0 granted

Remarque : Tous les champs de cette commande sont réinitialisés lorsque vous émettez une commande clear counters.

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Sid

Numéro SID en amont associé à ce SID.

Requête Sondages Émis

Nombre d'opportunités de demande de bande passante monodiffusion dirigées vers ce SID, dans le cas où ce SID utilise un type de planification de type RTPS, NRTPS ou UGS-AD.

BWReqs

Nombre de demandes de bande passante en amont reçues par le CMTS à partir de ce SID :

- Suite : nombre de demandes reçues dans le cadre d'une opportunité de demande de bande passante de diffusion ou de multidiffusion basée sur le conflit.

- Pigg : nombre de demandes reçues en intégrant la demande dans une trame de données en amont.

- RPoll : nombre de demandes reçues pendant les opportunités de demande de bande passante monodiffusion.

- Autre : nombre de demandes de bande passante reçues par le CMTS dans d'autres circonstances.

Aucune demande BW de renforcement de subvention ne sera abandonnée

Nombre de demandes de données en amont pour ce SID qui ne peuvent pas recevoir d'allocations de données en raison de problèmes de planification ou de conflits.

Débit dépassé des abandons de demande BW

Nombre de demandes de données en amont pour ce SID qui ne peuvent pas recevoir d'allocations de données, car le SID dépasse la limite de débit en amont qui lui est appliquée.

Subventions émises

Nombre d'allocations de données en amont qui sont données par ce CMTS au SID.

Paquets reçus

Nombre de paquets de données reçus par le CMTS de ce SID.

Octets reçus

Nombre d'octets reçus par le CMTS de ce SID pour le trafic de données.

Réassemblage de fragments terminé

Nombre de trames fragmentées qui sont correctement reçues par le CMTS à partir de ce SID.

Réassemblage de fragments incomplet

Nombre de trames fragmentées qui ne sont pas correctement reçues par le CMTS à partir de ce SID.

Paquets concaténés reçus

Nombre de trames qui contiennent des paquets concaténés qui sont correctement reçus par le CMTS à partir de ce SID.

Statistiques de bit d'indicateur de file d'attente.

Nombre de fois où le bit d'indicateur de file d'attente a été défini par ce SID, suivi du nombre de fois où le CMTS a pu accorder plus de bande passante au modem câble. Le bit d'indicateur de file d'attente est généralement défini par un SID avec un type de planification UGS ou UGS-AD, lorsque le modem câble tente de transmettre des données un peu plus fréquemment que le CMTS ne le permet.

show interface cable <slot>/<port> sid qos

Dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.0, émettez la commande show cable modem, obtenez le numéro de profil QoS approprié, puis émettez la commande show cable qos profile, pour afficher les paramètres de classe de service associés au numéro de profil QoS :

uBR7246VXR_1.0# show cable modem 10.1.1.35

Interface   Prim Online    Timing Rec    QoS CPE IP address   MAC address

Sid  State     Offset Power

Cable3/0/U1 1    online(pt) 2799    0.75 5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

uBR7246VXR_1.0# show cable qos profile 5

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

5   0    200000    0         1500000    1600  0x0  0x0   cm      yes   no

Dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1, la commande show interface cable slot/port sid qos vous permet d'afficher les principaux paramètres QoS associés aux SID, sans devoir émettre deux commandes :

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 sid qos

Sid  Pr MaxSusRate MinRsvRate Sched  Grant Grant  GPI Poll   Thrput

Type   Size  Intvl      Intvl

1    0  200000     0          BE     100   100000 1   100000 848

2    0  200000     0          BE     100   100000 1   100000 0

3    0  64000      0          BE     0     0      0   0      0

4    0  128000     0          BE     100   100000 1   100000 0

5    0  500000     0          BE     100   100000 1   100000 0

6    0  200000     0          BE     100   100000 1   100000 848

7    0  128000     0          BE     100   100000 1   100000 0

8    0  0          0          UGS_AD 500   10000  1   10000  3468

9    0  100000     0          BE     100   100000 1   100000 0

10   0  200000     0          BE     100   100000 1   100000 848

11   0  200000     0          BE     100   100000 1   100000 848

12   0  0          0          UGS    150   100000 1   100000 0

13   0  7000       0          BE     100   100000 1   100000 0

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Sid

Numéro SID en amont associé à ce SID.

Pr

Priorité associée à ce SID, de 0 (le plus faible) à 7 (le plus élevé).

MaxSusRate

Débit ou débit maximal soutenu (en bits/s) pour ce SID.

MinRsvRate

Débit minimal réservé ou débit garanti (en bits/s) pour ce SID.

Type de segment

Type de planification associé à ce flux de service.

Taille de la subvention

La taille (en octets) des subventions de données individuelles fournies pour ce SID, s'il utilise un type de planification de type UGS ou UGS-AD.

Grant Intvl

Durée (en microsecondes) entre les subventions de données non sollicitées successives pour ce SID, s'il utilise un type de planification de type UGS ou UGS-AD.

GPI

Nombre d'allocations de données accordées à ce SID par intervalle de subvention, s'il utilise un type de planification de type UGS ou UGS-AD.

Intervalle de sondage

Période (en microsecondes) entre les opportunités de demande successives pour ce SID, s'il utilise un type de planification de type RTPS, NRTPS ou UGS-AD.

Débit

Débit actuel (en bits/s) pour ce SID.

show interface cable <slot>/<port> sid <numéro-sid> qos verbose

La commande show interface cable slot/port sid sid-number qos verbose affiche des informations plus détaillées que celles de la commande show interface cable slot/port sid qos de base :

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 sid 1 qos verbose

Sid                                     : 1

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained Rate                  : 200000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1600 bytes

Minimum Reserved Rate                   : 0 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 64 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Concatenated Burst              : 1600 bytes

Scheduling Type                         : Best Effort

Nominal Grant Interval                  : 100000 usecs

Tolerated Grant Jitter                  : 2000 usecs

Nominal Polling Interval                : 100000 usecs

Tolerated Polling Jitter                : 2000 usecs

Unsolicited Grant Size                  : 100 bytes

Grants per Interval                     : 1

Request/Transmission Policy             : 0x0

IP ToS Overwrite [AND-mask, OR-mask]    : 0xFF, 0x0

Current Throughput                      : 863 bits/sec, 0 packets/sec

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

Sid

Numéro SID en amont associé à ce SID.

Priorité du trafic

Priorité associée à ce SID, de 0 (le plus faible) à 7 (le plus élevé).

Débit maximal soutenu

Débit ou débit maximal soutenu (en bits/s) pour ce SID.

rafale maximale

Taille de rafale maximale du trafic (en octets), utilisée par l'algorithme de limitation du débit de groupement de jetons, pour ce SID. Contrairement au champ Maximum Upstream Transmit Burst, également appelé dans les systèmes DOCSIS 1.0, la valeur de ce champ n'indique pas nécessairement la taille de trame maximale pouvant être transmise dans le chemin d'amont.

Taux minimal réservé

Débit minimal réservé ou débit garanti (en bits/s) pour ce SID.

Taille minimale du paquet

Taille minimale de paquet (en octets), utilisée pour calculer le débit minimal réservé, pour ce SID.

Délai d'attente QoS autorisé

Durée (en secondes) après laquelle ce SID, s'il est à l'état Admis, est retiré de l'état Admis si aucune activité n'est vue sur le SID. Si ce champ est défini sur 0, le SID dispose d'un délai d'attente QoS admis infini.

Délai d'attente QoS actif

Durée (en secondes) après laquelle ce SID, s'il est à l'état Actif, est retiré de l'état Actif et Admis si aucune donnée ne circule sur le SID. Si ce champ est défini sur 0, le SID a un délai d'attente QoS actif infini.

rafale concaténée maximale

Longueur maximale (en octets) d'une rafale de trames concaténées pouvant être envoyées via ce SID.

Type de planification

Type de planification associé à ce flux de service.

Intervalle de subvention nominal

Durée (en microsecondes) entre les subventions de données non sollicitées successives pour ce SID, s'il utilise un type de planification de type UGS ou UGS-AD.

Perte tolérée de subvention

Engagement de service requis pour la gigue maximale ou la variation maximale (en microsecondes) par rapport aux subventions de données non sollicitées parfaitement périodiques pour ce SID, s'il utilise un type de planification de type UGS ou UGS-AD.

Intervalle d'interrogation nominal

Période (en microsecondes) entre les opportunités de demande successives pour ce SID, s'il utilise un type de planification de type RTPS, NRTPS ou UGS-AD.

Perte d'interrogation tolérée

Engagement de service requis pour la gigue maximale ou la variation maximale (en microsecondes) des intervalles d'interrogation parfaitement périodiques pour ce SID, s'il utilise un type de planification de type RTPS, NRTPS ou UGS-AD.

Taille de subvention non sollicitée

La taille (en octets) des autorisations de données individuelles fournies pour ce SID, s'il utilise un type de planification de type UGS ou UGS-AD.

Subventions par intervalle

Nombre d'allocations de données accordées à ce SID, s'il utilise un type de planification de type UGS ou UGS-AD.

Stratégie de requête/transmission

Valeur définie par une combinaison de bits. Chaque bit représente des informations sur les circonstances dans lesquelles ce SID est autorisé à transmettre des données au CMTS ou à demander de la bande passante au CMTS. Consultez la section Stratégie de transmission de demande pour plus de détails.

Remplacement de ToS IP

Ce champ indique comment le CMTS modifie le champ IP Type of Service Header pour les paquets IP entrants reçus de ce SID. Le premier octet est un masque au niveau du bit ET par le CMTS avec le champ IP Type of Service du paquet entrant. Le second octet est un masque au format binaire OU, avec le résultat de l’opération AND, pour produire le nouveau champ IP Type of Service à appliquer au paquet IP.

Débit actuel

Débit actuel (en bits/s) pour ce SID.

show interface cable <slot>/<port> sid verbose

Au moment où ce document est écrit, cette commande a la même sortie que la commande show interface cable slot/port sid.

show interface cable <slot>/<port> en amont <numéro-port-amont>

Dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.0, la commande show interface cable slot/port amont port-numéro affiche des statistiques sur les paquets reçus et les erreurs sur un port amont. Il affiche également des détails sur la planification, la mise en file d'attente et l'utilisation en amont :

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 upstream 0

Cable3/0: Upstream 0 is administratively down

Received 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 unicasts

0 discards, 0 errors, 0 unknown protocol

0 packets input, 0 uncorrectable

0 noise, 0 microreflections

Total Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)

Default MAC scheduler

Queue[Rng Polls]  0/64, fifo queueing, 0 drops

Queue[Cont Mslots]  0/104, fifo queueing, 0 drops

Queue[CIR Grants]  0/64, fair queueing, 0 drops

Queue[BE Grants]  0/64, fair queueing, 0 drops

Queue[Grant Shpr]   0/64, calendar queueing, 0 drops

Reserved slot table currently has 0 CBR entries

Req IEs 0, Req/Data IEs 0

Init Mtn IEs 0, Stn Mtn IEs 0

Long Grant IEs 0, Short Grant IEs 0

Avg upstream channel utilization : 0%

Avg percent contention slots : 0%

Avg percent initial ranging slots : 0%

Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%

Total channel bw reserved 0 bps

CIR admission control not enforced

Admission requests rejected 0

Current minislot count   : 2865362    Flag: 0

Scheduled minislot count : 2865402    Flag: 0

Dans le logiciel Cisco IOS compatible DOCSIS 1.1, la commande show interface cable slot/port amont port-number affiche uniquement les statistiques sur les erreurs et les paquets de port en amont. (La commande show interface cable slot/port mac-Scheduler affiche maintenant les autres statistiques en amont.)

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 upstream 1

Cable3/0: Upstream 1 is up

Received 1130 broadcasts, 5 multicasts, 163861 unicasts

0 discards, 112199 errors, 0 unknown protocol

164996 packets input, 1 uncorrectable

10 noise, 0 microreflections

Total Modems On This Upstream Channel : 8 (8 active)

Remarque : Tous les champs de cette commande sont réinitialisés lorsque vous émettez une commande clear counters.

Ce tableau décrit chaque champ dans le résultat de cette commande :

Champ

Description

diffusions

Nombre de paquets de diffusion reçus sur ce port en amont.

multicast

Nombre de paquets de multidiffusion reçus sur ce port en amont.

monodiffusion

Nombre de paquets de monodiffusion reçus sur ce port en amont.

rejet

Nombre de paquets reçus sur ce port en amont qui ont été reçus correctement mais rejetés. Toujours 0.

erreurs

Une indication que des signaux erronés sont reçus par le port en amont du CMTS.
Remarque : Si ce compteur s'incrémente rapidement, il peut ne pas toujours être le signe de problèmes RF. Utilisez le compteur non corrigible pour une meilleure évaluation des problèmes d'interférence RF.

protocole inconnu

Nombre de paquets reçus sur ce port en amont avec un type de protocole inconnu. Toujours 0.

entrée de paquets

Nombre total de paquets d'entrée reçus sur ce port en amont. Cette valeur doit être égale au nombre de diffusions, de multidiffusions et de monodiffusions.

incorrigible

Nombre de paquets avec des erreurs non correctes qui sont reçus sur ce port en amont.

bruit

Une indication de la quantité de bruit reçue par le CMTS sur ce port en amont pendant les périodes de demande de bande passante et de portée.

microréflexion

Nombre de microréflexions reçues sur ce port en amont. Pour la version actuelle du logiciel Cisco IOS 12.2(4)BC1a, au moment de l'écriture de ce document, il s'agit toujours de 0.

Nombre total de modems sur ce canal en amont

Nombre total de modems câble associés à ce câble en amont, suivi du nombre de ces modems câble actuellement actifs.

Conclusion

Pour déployer avec succès des services multimédias IP avancés avec une infrastructure de données sur câble, il est important de s'assurer que les composants fondamentaux du réseau de données sur câble sont opérationnels et stables. Une fois que la stabilité du réseau a été démontrée pour les applications existantes, des applications plus récentes et plus sophistiquées peuvent être activées.

Ce document décrit comment passer d'un système DOCSIS 1.0 à un système DOCSIS 1.1, sans avoir à mettre en oeuvre de nouvelles fonctionnalités avancées. En s'assurant qu'un nouveau système DOCSIS 1.1 peut prendre en charge les mêmes fonctionnalités qu'un ancien système DOCSIS 1.0, un fournisseur de services câblés peut tirer parti de cette stabilité et aller de l'avant pour déployer des services IP avancés tels que VoIP et MPEG Video over IP.

Informations connexes

- Téléchargement du certificat de l'autorité de certification racine DOCSIS Verising

- Page d'accueil NET-SNMP

- DOCS-CABLE-DEVICE-MIB

- Caractéristiques du modem câble/DOCSIS de CableLabs

- Support et documentation techniques - Cisco Systems