Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Dépannage des commandes

Résumé

Informations connexes

Introduction

Cet exemple de configuration résout un problème de communication qui se produit sur un circuit virtuel permanent (PVC). La connectivité réseau est perdue (aucun trafic), mais le circuit virtuel permanent reste actif sur les périphériques finaux. Il en résulte que les entrées de routage qui pointent vers le circuit virtuel permanent restent dans la table de routage, et donc que les paquets sont perdus. La solution consiste à utiliser la fonctionnalité Opération, administration et maintenance (OAM) pour détecter de telles défaillances et permettre au circuit virtuel permanent de s'arrêter en cas d'interruption sur son chemin. Ce document présente deux configurations de routeur avec et sans OAM.

Remarque : Ce document fournit un exemple de configuration initiale pour OAM. Référez-vous à Dépannage des pannes PVC lors de l'utilisation des cellules OAM et de la gestion PVC pour plus d'informations sur OAM.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Logiciel Cisco IOS® version 12.0 et ultérieure. La prise en charge du logiciel Cisco IOS version 11.1CC est limitée. Cependant, une mise à niveau vers la version 12.0 ou ultérieure du logiciel Cisco IOS est recommandée.

- Une carte telle que 7200+PA-A1. Il s'agit de la carte utilisée pour tester cet exemple de configuration avec le logiciel Cisco IOS® Version 12.0. Cependant, le type de carte n'est pas important dans cet exemple de configuration. Si vous utilisez un PA-A3, par exemple, la commande show atm pvc donne plus d'informations, mais aucune de ces informations n'est pertinente pour cette fonctionnalité.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Pour ce document, ces instructions s'appliquent :

- 1/116 est l'identificateur de chemin virtuel/identificateur de canal virtuel (VPI/VCI) attribué au circuit virtuel permanent des deux côtés du commutateur ATM.

- Le 1/116 est commuté en 1/116 par le commutateur ATM.

- L’encapsulation LLC (Logical Link Control) est utilisée dans l’exemple de configuration. Ceci est configuré à l'aide d'aal5snap.

Configurations

Sans OAM

Sans OAM, les configurations des routeurs des deux côtés du commutateur ressemblent aux résultats présentés dans les tableaux suivants :

Tueur

interface ATM1/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.1 broadcast

encapsulation aal5snap

Bernard

interface ATM2/0/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.2 broadcast

encapsulation aal5snap

Si le circuit virtuel permanent de Guilder tombe en panne, il reste actif sur Bernard, comme le montrent les tableaux suivants :

Tueur

Guilder(config)#interface ATM1/0.116 multipoint

Guilder(config-subif)#shutdown

Guilder#show interface atm 1/0.116

ATM1/0.116 is administratively down, line protocol is down

[snip]

Bernard

Bernard#show interface atm 2/0/0.116

ATM2/0/0.116 is up, line protocol is up

[snip]

Bernard#show atm vc interface atm 2/0/0.116

VCD /                                     Peak Avg/Min Burst

Interface      Name         VPI   VCI  Type   Encaps     Kbps   Kbps  Cells Sts

2/0/0.116      4              1   116   PVC    SNAP     149760                UP

Bernard#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

Gateway of last resort is not set

R    100.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:07, ATM2/0/0.116

C    10.0.0.0/8 is directly connected, ATM2/0/0.116C

C    40.0.0.0/8 is directly connected, BVI2

11.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets

C       11.200.8.0 is directly connected, Ethernet0/0/0

Avec OAM

Ces tableaux indiquent à quoi ressemblent les configurations de routeur lorsque la gestion OAM et PVC est activée :

Guilder avec gestion OAM et PVC

interface ATM1/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.1 broadcast

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

Bernard avec gestion OAM et PVC

interface ATM2/0/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.2 broadcast

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

Si le circuit virtuel permanent de Guilder tombe en panne, le circuit virtuel permanent tombe en panne sur Bernard, comme le montrent les tableaux suivants :

Guilder avec gestion OAM et PVC

Guilder#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Guilder(config)#interface atm 1/0.116

Guilder(config-subif)#shutdown

Guilder#show interfaces atm 1/0.116

ATM1/0.116 is administratively down, line protocol is down

[snip]

Guilder#show atm vc

VCD /                                      Peak  Avg/Min Burst

Interface   Name       VPI   VCI  Type   Encaps   SC   Kbps   Kbps   Cells  Sts

1/0.116    3            1   116   PVC    SNAP     UBR  155000              INAC

Bernard avec gestion OAM et PVC

Bernard#show atm vc

VCD /                                     Peak Avg/Min Burst

Interface      Name         VPI   VCI  Type   Encaps     Kbps   Kbps  Cells Sts

2/0/0.116      4              1   116   PVC    SNAP     155000              DOWN

Bernard#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o - ODR

T - traffic engineered route

Gateway of last resort is not set

C    40.0.0.0/8 is directly connected, BVI2

11.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets

C       11.200.8.0 is directly connected, Ethernet0/0/0

Bernard#show interfaces atm 2/0/0.116

ATM2/0/0.116 is down, line protocol is down

[snip]

Bernard#show atm pvc 1/116

ATM2/0/0.116: VCD: 4, VPI: 1, VCI: 116

UBR, PeakRate: 155000

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Sent

OAM VC state: Not Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minutes(s)

InPkts: 39, OutPkts: 53, InBytes: 3504, OutBytes: 5636

InPRoc: 36, OutPRoc: 21, Broadcasts: 33

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 3, OutAS: 0

OAM cells received: 345

F5 InEndloop: 194, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 151, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 477

F5 OutEndloop: 326, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 151

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: DOWN, State: NOT_VERIFIED

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Dépannage des commandes

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

Note : Reportez-vous à Informations importantes sur les commandes de débogage avant d'émettre des commandes de débogage.

- debug atm oam : affiche les cellules OAM et les informations générales sur OAM.

- show interfaces atm : affiche des informations sur l'interface ATM.

- show atm pvc - Affiche tous les circuits virtuels permanents (PVC) ATM et les informations de trafic. Fonctionne uniquement dans le logiciel Cisco IOS Version 11.3T et ultérieure.

- show atm vc - Affiche tous les circuits virtuels ATM et les informations de trafic. Fournit moins d'informations que show atm pvc, mais est disponible dans les versions logicielles antérieures à la version 11.3T du logiciel Cisco IOS.

- show ip route : affiche la table de routage IP.

Pour la gestion OAM et PVC, vous pouvez également utiliser la commande oam retry <count 1> <count 2> <count 3> :

- <count 1> est le nombre de tentatives OAM avant de déclarer un circuit virtuel actif.

- <count 2> est le nombre de tentatives OAM avant qu'un circuit virtuel ne soit déclaré hors service.

- <count 3> est la fréquence d'interrogation de nouvelle tentative OAM.

Résumé

- Avec OAM désactivé :

- L’état d’un circuit virtuel permanent dépend de l’état de l’interface physique correspondante. Par la suite, les circuits virtuels permanents situés sous les interfaces qui sont désactivées ou en panne s'affichent comme inactifs, tandis que les circuits virtuels permanents situés sous une interface connectée s'affichent.

- Lorsque oam-pvc manage est activé :

- L'état d'un circuit virtuel permanent dépend de la réception des réponses d'écho de bouclage OAM.

- Le circuit virtuel permanent est déclaré désactivé si :

- Cinq cellules de bouclage F5 consécutives (par défaut) ne sont pas reçues avec un indicateur de bouclage de 1.

- Des cellules AIS (Alarm Indication Signal) ou RDI (Remote Defect Indicator) sont reçues qui indiquent une défaillance le long du chemin du circuit virtuel.

- Avec oam-pvc <0-600> configuré sans le mot clé manage :

- Le routeur envoie des cellules de bouclage F5 OAM, mais ne désactive pas le circuit virtuel permanent de la sous-interface si elles ne sont pas reçues avec un indicateur de bouclage de 1. Il s'agit d'un outil pertinent pour le dépannage dans un environnement de réseau en direct.

Informations connexes

- Amélioration des opérations, de l'administration et de la maintenance (OAM)

- Support et documentation techniques - Cisco Systems