Contenu

Introduction

Avant de commencer

Conventions

Conditions préalables

Components Used

Configuration

Procédures de gestion du circuit virtuel permanent FRF.8

Exemple d'utilisation d'un commutateur Catalyst 8540 MSR comme commutateur IWF

Exemple d'utilisation d'un routeur Cisco 7200 comme IWF

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Dans l’accord de mise en oeuvre FRF.8, le Broadband Forum (anciennement Frame Relay Forum) définit la communication entre un point d’extrémité Frame Relay et un point d’extrémité ATM par le biais d’un routeur ou d’un commutateur qui interagit ou connecte les deux protocoles de couche 2. Ce document décrit les procédures de gestion des circuits virtuels permanents (PVC) sur une connexion IWF.8 et fournit un exemple de configuration à l'aide d'un routeur et d'un commutateur.

Avant de commencer

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Conditions préalables

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Procédures de gestion du circuit virtuel permanent FRF.8

La section 5.2 de FRF.8 décrit les procédures de gestion des circuits virtuels permanents ATM et Frame Relay. Du côté ATM, ces procédures utilisent des cellules OAM (opérations, administration et maintenance) F5 et des variables MIB (Interior Local Management Interface). Les informations d’état ATM sont ensuite mappées aux indicateurs d’état Frame Relay correspondants par le périphérique d’interconnexion.

Le côté Frame Relay utilise le protocole LMI (Local Management Interface) pour communiquer les informations d’état. L’en-tête Frame Relay standard de 2 octets n’inclut aucun champ indiquant l’état d’un circuit virtuel (VC) au point d’extrémité. Le protocole LMI augmente donc le relais de trames avec un mécanisme qui informe le point de terminaison lorsqu’un circuit virtuel permanent (PVC) a été ajouté, supprimé ou modifié. Il fournit également un mécanisme d’interrogation qui vérifie que la liaison reste opérationnelle. Il envoie des trames LMI sur un identificateur de connexion de liaison de données (DLCI) différent du DLCI utilisé pour le trafic de données.

Le champ de type de message de la trame LMI est composé de huit bits et comprend des messages d’état et de recherche d’état. Toutes les quelques secondes, le point de terminaison Frame Relay (utilisateur) envoie un message de demande d’état au réseau ; ce message vérifie l'intégrité de la liaison. Le réseau répond par un message d’état contenant les informations demandées. Après un nombre défini de demandes d’état, le point de terminaison Frame Relay demande une réponse d’état complet. Le réseau répond par un message d’état qui contient un élément d’information (IE) pour chaque circuit virtuel permanent configuré sur cette liaison.

L'IE d'état PVC est de cinq octets. Outre le DLCI du circuit virtuel permanent signalé, l’IE contient deux bits d’état importants :

- Nouveau bit : défini par le réseau lorsqu'un circuit virtuel permanent est ajouté à un commutateur. Le réseau continue de définir le nouveau bit sur un dans le message d'état complet jusqu'à ce qu'il reçoive un message de demande d'état du point de terminaison Frame Relay (utilisateur) qui contient un numéro de séquence de réception égal au numéro de séquence d'envoi actuel du réseau.

- Bit actif : défini lorsque le réseau est convaincu qu'il existe un chemin complet vers une destination et que le circuit virtuel permanent est entièrement établi de bout en bout.

Le mécanisme d’état de Frame Relay comporte une mise en garde : il ne s’agit pas d’un processus en temps réel et doit attendre l’envoi des messages d’état planifiés. Dans certains cas, des problèmes de synchronisation peuvent survenir si, une fois que le circuit virtuel permanent est disponible sur le réseau, les deux points d’extrémité Frame Relay reçoivent un message d’état complet avec le bit actif défini sur un à des moments différents. Un point d'extrémité envoie des trames de données sur le circuit virtuel permanent avant que l'autre point d'extrémité (la destination) n'ait reçu un message d'état actif.

Le protocole LMI surmonte cette faiblesse avec le type de rapport d'état asynchrone IE. Un message asynchrone consiste en des messages de demande d'état et d'état envoyés immédiatement après une modification de l'état du circuit virtuel permanent et sans attendre l'expiration des compteurs de messages. Les procédures pour le message d'état asynchrone ne sont pas prises en charge sur les routeurs Cisco effectuant l'interconnexion.

En fonction des bits d’état, un circuit virtuel permanent se voit attribuer l’une des quatre valeurs d’état du côté Frame Relay. Le commutateur ou le routeur Cisco exécutant le circuit virtuel commuté utilise un ensemble de critères pour déterminer l’état à attribuer au circuit virtuel.

Status (état)

Indications et critères correspondants

Ajouté

Le réseau Frame Relay définit le nouveau bit dans un rapport d’état complet à l’IWF.

Supprimé

IWF signale cet état au réseau Frame Relay dans un rapport d’état complet.

Inactif

IWF utilise les critères suivants pour déterminer l'état inactif :

- Une cellule OAM F5 AIS (signal d'indication d'alarme) ou RDI (Remote Defect Indicator) indique explicitement que le circuit virtuel permanent ATM se trouve quelque part le long du chemin de bout en bout.

- La MIB ILMI signale localDown ou end2EndDown dans la variable atmfVccOperStatus.

IWF envoie un rapport d'état complet avec le bit actif défini sur zéro.

Actif

IWF utilise les critères suivants pour déterminer l'état actif :

- Il n’existe aucune cellule OAM AIS et aucune cellule OAM RDI du réseau ATM pendant un intervalle de temps tel que défini dans la spécification OAM, ITU-I.610

- La MIB ILMI ne signale pas localDown ou end2EndDown dans la variable atmfVccOperStatus.

IWF place le circuit virtuel en état actif côté Frame Relay lorsque les deux critères sont remplis (si les deux sont utilisés) et lorsqu’aucune alarme physique n’est détectée par le circuit virtuel du côté ATM. L’IWF envoie un rapport d’état complet avec le bit actif défini sur 1 au réseau Frame Relay.

Exemple d'utilisation d'un commutateur Catalyst 8540 MSR comme commutateur IWF

L'exemple ci-dessous montre un Catalyst 8540 MSR comme commutateur IWF.

Diagramme du réseau

La topologie apparaît comme suit :

Remarque : le routeur ATM est un routeur 7500 utilisant un PA-A3-OC3MM dans un VIP2-50 et exécutant 12.1(13)E. Le routeur FR est un routeur 7200 exécutant 12.1(17). Le commutateur ATM/FR-IWF est un commutateur Catalyst 8540MSR exécutant 12.1(12c)EY.

Configurations

Routeur FR

controller E1 4/0

channel-group 0 timeslots 1-31

!

interface Serial4/0:0

ip address 12.12.12.2 255.255.255.0

encapsulation frame-relay IETF

no fair-queue

frame-relay map ip 12.12.12.1 123 broadcast

Commutateur ATM-FR/IWF

controller E1 10/0/0

channel-group 1  timeslots 1-31

!

interface Serial10/0/0:1

no ip address

encapsulation frame-relay IETF

no arp frame-relay

frame-relay intf-type dce

frame-relay pvc 123 service translation  interface  ATM9/1/2 0 123

atm oam interface  ATM9/1/2 0 123

routeur ATM

interface ATM2/1/0.1 point-to-point

ip address 12.12.12.1 255.255.255.0

pvc 0/123

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

Commandes show

ATM-router#show atm pvc 0/123

ATM2/1/0.1: VCD: 2, VPI: 0, VCI: 123

UBR, PeakRate: 149760

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s), OAM retry frequen

cy: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Received

OAM VC state: Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minutes(s)

Transmit priority 4

InPkts: 5, OutPkts: 8, InBytes: 540, OutBytes: 624

InPRoc: 5, OutPRoc: 5

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 3

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

OAM cells received: 124713

F5 InEndloop: 74872, F5 InSegloop: 49841, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 124756

F5 OutEndloop: 74915, F5 OutSegloop: 49841, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: UP

FR-router#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial4/0:0 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          1            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 123, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial4/0:0

input pkts 8             output pkts 5            in bytes 1633

out bytes 520            dropped pkts 0           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0          out bcast bytes 0

pvc create time 00:02:44, last time pvc status changed 00:02:44

ATM-FR/IWF-switch#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial10/0/0:1 (Frame Relay DCE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          0            0            0            0

Switched       1            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 123, DLCI USAGE = SWITCHED, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial10/0/0:1

input pkts 5             output pkts 6            in bytes 520

out bytes 550            dropped pkts 0           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 4151       out bcast bytes 1494481      Num Pkts Switched 0

pvc create time 2d21h, last time pvc status changed 2d21h

ATM-FR/IWF-switch#show atm vc interface atm 9/1/2 0 123

Interface: ATM9/1/2, Type: oc3suni

VPI = 0  VCI = 123

Status: UP

Time-since-last-status-change: 2d21h

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 32

OAM-configuration: Seg-loopback-on End-to-end-loopback-on Ais-on Rdi-on

OAM-states:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Cross-connect-interface: ATM-P10/0/0, Type: ATM-PSEUDO

Cross-connect-VPI = 1

Cross-connect-VCI = 155

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: Ais-on

Cross-connect OAM-state:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 16, Tx cells: 15

Tx Clp0:15,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:16,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:9, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 100

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 81

Rx scr-clp0 : 81

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 50

Tx connection-traffic-table-index: 100

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 81

Tx scr-clp0 : 81

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 50

Scénario 1

À l’aide de la configuration décrite ci-dessus, voyons comment les deux routeurs réagissent aux pannes au sein du réseau. Dans ce premier scénario, nous allons arrêter l’interface ATM du routeur ATM et voir l’impact de cette panne sur le circuit virtuel permanent du routeur FR.

1. Arrêtez la sous-interface ATM sur le routeur ATM :

ATM-router#config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ATM-router(config)#interface atm 2/1/0.1

ATM-router(config-subif)#shut

2. Vérifiez l'état du circuit virtuel permanent sur le commutateur ATM-FR/IWF :

ATM-FR/IWF-switch#show atm vc interface atm 9/1/2 0 123

Interface: ATM9/1/2, Type: oc3suni

VPI = 0  VCI = 123

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:00:44

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 32

OAM-configuration: Seg-loopback-on End-to-end-loopback-on Ais-on Rdi-on

OAM-states:  OAM-Up Segment-loopback-failed End-to-end-loopback-failed

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Cross-connect-interface: ATM-P10/0/0, Type: ATM-PSEUDO

Cross-connect-VPI = 1

Cross-connect-VCI = 155

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: Ais-on

Cross-connect OAM-state:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 1, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:1,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 100

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 81

Rx scr-clp0 : 81

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 50

Tx connection-traffic-table-index: 100

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 81

Tx scr-clp0 : 81

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 50

3. Vérifiez l'état du circuit virtuel permanent sur le routeur FR :

FR-router#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial4/0:0 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          0            1            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 123, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = INACTIVE, INTERFACE = Serial4/0:0

input pkts 18            output pkts 5            in bytes 4320

out bytes 520            dropped pkts 5           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0          out bcast bytes 0

pvc create time 00:15:21, last time pvc status changed 00:03:50

Comme vous pouvez le voir dans les résultats ci-dessus, une défaillance du côté ATM se reflète du côté FR. En effet, le circuit virtuel permanent FR passe à l'état INACTIVE.

Scénario deux

Maintenant, voyons ce qui se passe du côté ATM lorsqu'une défaillance se produit dans le nuage FR. Pour simuler ce type de défaillance, arrêtons l’interface série sur le routeur FR et voyons comment le routeur ATM réagit.

1. Arrêtez l’interface série sur le routeur FR et voyez comment le routeur ATM réagit :

FR-router#config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

FR-router(config)#int serial 4/0:0

FR-router(config-if)#shut

2. debug atm oam est activé sur le routeur ATM. Nous pouvons constater qu’après détection de la défaillance, le commutateur ATM-FR/IWF envoie un signal AIS au routeur ATM :

3d12h: atm_oam_ais(ATM2/1/0): AIS signal, failure=0x6A, VC 0/123

3d12h: atm_oam_setstate - VCD#3, VC 0/123: newstate = AIS/RDI

3d12h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM2/1/0.1, changed state    to down

3d12h: atm_oam_ais_inline(ATM2/1/0): AIS signal, failure=0x6A, VC 0/123

Si nous vérifions l’état du circuit virtuel permanent sur le routeur ATM, nous pouvons voir que le circuit virtuel permanent est hors service :

ATM-router#show atm pvc 0/123

ATM2/1/0.1: VCD: 3, VPI: 0, VCI: 123

UBR, PeakRate: 149760

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Received

OAM VC state: AIS/RDI

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minutes(s)

Transmit priority 4

InPkts: 0, OutPkts: 4, InBytes: 0, OutBytes: 112

InPRoc: 0, OutPRoc: 0

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 4

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

OAM cells received: 304

F5 InEndloop: 114, F5 InSegloop: 69, F5 InAIS: 121, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 310

F5 OutEndloop: 120, F5 OutSegloop: 69, F5 OutRDI: 121

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: DOWN, State: NOT_VERIFIED

3. Vérifiez l'état du commutateur ATM-FR/IWF :

ATM-FR/IWF-switch#show atm vc interface atm 9/1/2 0 123

Interface: ATM9/1/2, Type: oc3suni

VPI = 0  VCI = 123

Status: DOWN

Time-since-last-status-change: 00:03:04

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 32

OAM-configuration: Seg-loopback-on End-to-end-loopback-on Ais-on Rdi-on

OAM-states:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Cross-connect-interface: ATM-P10/0/0, Type: ATM-PSEUDO

Cross-connect-VPI = 1

Cross-connect-VCI = 155

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: Ais-on

Cross-connect OAM-state:  OAM-Down

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 3, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:3,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 100

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 81

Rx scr-clp0 : 81

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 50

Tx connection-traffic-table-index: 100

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 81

Tx scr-clp0 : 81

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 50

Ainsi, nous pouvons voir que, grâce à OAM, le routeur ATM réagira à une panne dans le nuage FR en déconnectant le circuit virtuel permanent ATM correspondant.

Caveats connus

- CSCdu78168 (en double de CSCdt04356) : La gestion OAM ne fonctionne pas sur MSR avec FR à ATM IWF

Exemple d'utilisation d'un routeur Cisco 7200 comme IWF

Diagramme du réseau

Configurations

3620

interface Serial1/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

encapsulation frame-relay IETF

frame-relay interface-dlci 50

frame-relay lmi-type ansi

7206

frame-relay switching

!

interface Serial4/3

no ip address

encapsulation frame-relay IETF

frame-relay interface-dlci 50 switched

frame-relay lmi-type ansi

frame-relay intf-type dce

clockrate 115200

!

interface ATM5/0

no ip address

atm clock INTERNAL

no atm ilmi-keepalive

pvc 5/50

vbr-nrt 100 75

oam-pvc manage

encapsulation aal5mux fr-atm-srv

!

connect SIVA Serial4/3 50 ATM5/0 5/50 service-interworking

7500

interface atm 4/0/0.50 multi

ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

pvc 5/50

vbr-nrt 100 75 30

protocol ip 10.10.10.1

Scénario 1

Le scénario suivant suppose que nous avons configuré le point de terminaison ATM et l'interface ATM sur le IWF à l'aide de la commande oam-pvc manage. Nous allons supprimer l'instruction de configuration PVC du point de terminaison ATM. Lorsque le circuit virtuel permanent ATM tombe en panne, le circuit virtuel permanent Frame Relay devient inactif.

1. Activez debug atm oam et effacez les compteurs

1d09h: ATM OAM(ATM4/0/0.50): Timer: VCD#5 VC 5/50 Status:2 CTag:8586 Tries:0

1d09h: ATM OAM LOOP(ATM4/0/0.50) O: VCD#5 VC 5/50 CTag:218B

1d09h: ATM OAM LOOP(ATM4/0/0) I: VCD#5 VC 5/50 LoopInd:0 CTag:218B

1d09h: ATM OAM LOOP(ATM4/0/0) I: VCD#5 VC 5/50 LoopInd:1 CTag:4850

1d09h: ATM OAM LOOP(ATM4/0/0.50) O: VCD#5 VC 5/50 CTag:4850

2. Supprimez le circuit virtuel permanent du point de terminaison ATM avec la forme « no » de la commande new-style pvc.

7500#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

7500(config)#interface atm 4/0/0.50

7500(config-subif)#no pvc 5/50

3. Exécutez la commande show atm vc et vérifiez que l'état du circuit virtuel est DOWN sur le IWF 7200.

7200#show atm vc

VCD /                                Peak Avg/Min Burst

Interface  Name  VPI   VCI   Type  Encaps   SC  Kbps Kbps    Cells   Sts

5/0.200    test   2    20    PVC   SNAP     UBR 149760                UP

5/0.100     2     3    300   PVC   SNAP     UBR 149760                UP

5/0         1     5    50    PVC   FRATMSRV VBR 100     75     95    DOWN

4. Exécutez la commande show atm pvc {vpi/vci} et confirmez l'état du circuit virtuel OAM : Non vérifié.

7200#show atm pvc 5/50

ATM5/0: VCD: 1, VPI: 5, VCI: 50

VBR-NRT, PeakRate: 100, Average Rate: 75, Burst Cells: 95

AAL5-FRATMSRV, etype:0x15, Flags: 0x23, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s),    OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Sent

OAM VC state: Not Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP DISABLED

Transmit priority 2

InPkts: 0, OutPkts: 0, InBytes: 0, OutBytes: 0

InPRoc: 0, OutPRoc: 0, Broadcasts: 0

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0, LengthViolation: 0, CPIErrors: 0

Out CLP=1 Pkts: 0

OAM cells received: 19

F5 InEndloop: 19, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 82

F5 OutEndloop: 82, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: DOWN, State: NOT_VERIFIED

5. Activez le paquet debug frame-relay sur le point de terminaison Frame Relay. Observez la séquence des messages StEnq (Status and Status Query) échangés entre l’utilisateur et les extrémités réseau de la connexion Frame Relay. Vérifiez que l'état du circuit virtuel passe de 0x2 (actif) à 0x0 (inactif).

*Apr 7 01:53:18.407: Serial1/0(in): Status, myseq 69

*Apr 7 01:53:18.407: RT IE 1, length 1, type 0

*Apr 7 01:53:18.407: KA IE 3, length 2, yourseq 67, myseq 69

*Apr 7 01:53:18.407: PVC IE 0x7 , length 0x3 , dlci 50, status 0x2

! -- A value of 0x2 indicates active status.

*Apr 7 01:53:28.403: Serial1/0(out): StEnq, myseq 70, yourseen 67, DTE up

*Apr 7 01:53:28.403: datagramstart = 0x3D53954, datagramsize = 14

*Apr 7 01:53:28.403: FR encap = 0x00010308

*Apr 7 01:53:28.403: 00 75 95 01 01 01 03 02 46 43

*Apr 7 01:53:28.403:

*Apr 7 01:53:28.407: Serial1/0(in): Status, myseq 70

*Apr 7 01:53:28.407: RT IE 1, length 1, type 1

*Apr 7 01:53:28.407: KA IE 3, length 2, yourseq 68, myseq 70

*Apr 7 01:53:38.403: Serial1/0(out): StEnq, myseq 71, yourseen 68, DTE up

*Apr 7 01:53:38.403: datagramstart = 0x3D53954, datagramsize = 14

*Apr 7 01:53:38.403: FR encap = 0x00010308

*Apr 7 01:53:38.403: 00 75 95 01 01 01 03 02 47 44

*Apr 7 01:53:38.403:

*Apr 7 01:53:38.407: Serial1/0(in): Status, myseq 71

*Apr 7 01:53:38.407: RT IE 1, length 1, type 0

*Apr 7 01:53:38.407: KA IE 3, length 2, yourseq 69, myseq 71

*Apr 7 01:53:38.407: PVC IE 0x7 , length 0x3 , dlci 50, status 0x0

! -- A value of 0x0 indicates inactive status.

Les valeurs possibles du champ d’état sont expliquées ci-dessous :

- 0x0 - Ajout et inactif. L’identificateur DLCI est programmé dans le commutateur, mais il n’est pas utilisable. Une raison potentielle est que l'autre extrémité du circuit virtuel permanent est en panne.

- 0x2 - Ajouté et actif. Le DLCI est programmé dans le commutateur et le circuit virtuel permanent est opérationnel.

- 0x3 : combine l'état actif (0x2) et le récepteur non prêt (RNR) (ou le bit r) défini (0x1). Une valeur de 0x03 signifie que le commutateur ou une file d’attente particulière sur le commutateur pour ce circuit virtuel permanent est sauvegardé, de sorte que l’interface Frame Relay cesse de transmettre pour éviter les trames perdues.

- 0x4 - Supprimé. L’identificateur DLCI n’est pas programmé dans le commutateur, mais il l’était précédemment. Vous pouvez également supprimer un état en raison de l’inversion des DLCI sur le routeur ou de la suppression du circuit virtuel permanent par l’opérateur téléphonique dans le nuage Frame Relay. La configuration d’un DLCI sur un point d’extrémité Frame Relay sans valeur correspondante sur le commutateur conduit à une valeur d’état 0x4 pour le circuit virtuel.

6. Si vous ne pouvez pas exécuter debug frame-relay packet sur un routeur de production, exécutez simplement show frame pvc et vérifiez que le point de terminaison Frame Relay répertorie au moins un circuit virtuel permanent local inactif.

3620#show frame pvc

PVC Statistics for interface Serial1/0 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive     Deleted     Static

Local         0           1            0           0

Switched      0           0            0           0

Unused        0           0            0           0

DLCI = 50, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = INACTIVE, INTERFACE = Serial1/0

input pkts 0             output pkts 0            in bytes 0

out bytes 0              dropped pkts 0           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0 out      BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0         out bcast bytes 0

pvc create time 3d04h, last time pvc status changed 00:05:04

Scénario deux

Le scénario suivant suppose que nous supprimons simplement la commande oam-pvc manage de l'IWF 7200. Le circuit virtuel ATM reste en état UP et reste actif du côté Frame Relay.

1. Supprimez la commande oam-pvc manage sur l'interface ATM de l'IWF 7200.

7200(config)#int atm 5/0

7200(config-if)#pvc 5/50

7200(config-if-atm-vc)#no oam-pvc manage

7200(config-if-atm-vc)#end

7200#show atm vc

*May 31 01:20:01.499: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM5/0,    changed state to up

VCD /                                    Peak   Avg/Min Burst

Interface Name   VPI   VCI   Type   Encaps   SC    Kbps   Kbps    Cells   Sts

5/0.100     2     3     300  PVC    SNAP      UBR  149760                  UP

5/0         1     5     50   PVC    FRATMSRV  VBR  100     75       95     UP

2. Utilisez la forme « no » de la commande pvc pour supprimer le circuit virtuel permanent sur le terminal ATM.

7500(config)#int atm 4/0/0.50

7500(config-subif)#no pvc 5/50

7500(config-subif)#end

3. La commande show atm pvc vpi/vci confirme que l'état reste ACTIF côté ATM.

7200-2.4#show atm pvc 5/50

ATM5/0: VCD: 1, VPI: 5, VCI: 50

VBR-NRT, PeakRate: 100, Average Rate: 75, Burst Cells: 95

AAL5-FRATMSRV, etype:0x15, Flags: 0x23, VCmode: 0x0

OAM frequency: 0 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s),    OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Disabled

OAM VC state: Not Managed

ILMI VC state: Not Managed

InARP DISABLED

Transmit priority 2

InPkts: 15, OutPkts: 19, InBytes: 1680, OutBytes: 1332

InPRoc: 0, OutPRoc: 0, Broadcasts: 0

InFast: 15, OutFast: 19, InAS: 0, OutAS: 0

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0, LengthViolation: 0, CPIErrors: 0

Out CLP=1 Pkts: 0

OAM cells received: 157

F5 InEndloop: 157, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 214

F5 OutEndloop: 214, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: UP

4. L’état du circuit virtuel permanent du côté Frame Relay reste également actif.

*Apr 7 02:25:08.407: Serial1/0(in): Status, myseq 5

*Apr 7 02:25:08.407: RT IE 1, length 1, type 0

*Apr 7 02:25:08.407: KA IE 3, length 2, yourseq 3 , myseq 5

*Apr 7 02:25:08.407: PVC IE 0x7 , length 0x3 , dlci 50, status 0x2

! -- The Frame Relay PVC retains an active status (0x2).

*Apr 7 02:25:18.403: Serial1/0(out): StEnq, myseq 6, yourseen 3, DTE up

*Apr 7 02:25:18.403: datagramstart = 0x3D53094, datagramsize = 14

*Apr 7 02:25:18.403: FR encap = 0x00010308

*Apr 7 02:25:18.403: 00 75 95 01 01 00 03 02 06 03

5. La commande show frame pvc confirme l'état actif du circuit virtuel permanent sur le point d'extrémité Frame Relay.

3620#show frame pvc

PVC Statistics for interface Serial1/0 (Frame Relay DTE)

Active Inactive Deleted Static

Local      1      0       0        0

Switched   0      0       0        0

Unused     0      0       0        0

DLCI = 50, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial1/0

input pkts 0        output pkts 0         in bytes 0

out bytes 0         dropped pkts 0        in FECN pkts 0

in BECN pkts 0      out FECN pkts 0 out   BECN pkts 0

in DE pkts 0        out DE pkts 0

out bcast pkts 0    out bcast bytes 0

pvc create time 3d04h, last time pvc status changed 00:02:45

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Prise en charge de la technologie d’interconnexion ATM-Frame Relay

- Forum haut débit

- Pages d'assistance technique ATM

- Support et documentation techniques - Cisco Systems