Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Routeur 1

Commutateur ATM

Dépannage

Informations connexes

Introduction

La fonction d’interconnexion de services Frame Relay (FR) à ATM permet la communication entre un utilisateur final FR et un utilisateur final ATM. Il est basé sur l’accord de mise en oeuvre Frame Relay Forum (FRF.8) , qui spécifie qu’une station d’extrémité FR peut communiquer avec une station d’extrémité ATM à condition qu’un routeur remplisse les spécifications indiquées dans le FRF.8 dans le logiciel entre les deux stations d’extrémité.

Ce document présente un exemple de configuration de l'interconnexion de services FR vers ATM à l'aide de FRF.8 (mode de traduction) sur le LightStream 1010. Cette configuration fonctionne également sur les commutateurs Catalyst 8510 MSR ou 8540 MSR.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Cisco IOS® version 12.0(3c)W5(9).

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Les paramètres de formatage du trafic FR utilisés dans cet exemple de configuration du routeur 1 sont les suivants :

- Taux d'informations garanti (CIR) = 64 Kbits/s

- Débit garanti en rafale (Bc) = 8 000

- Débit excédentaire (Be) = 8 000

Remarque : Pour obtenir une explication détaillée sur le dépannage des connexions de formatage de trafic Frame Relay, reportez-vous à show Commands for Frame Relay Traffic Shaping.

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Routeur 1

- Commutateur ATM

- Routeur 2

Remarque : ces configurations contiennent des informations pertinentes uniquement pour l'interconnexion de services Frame Relay à ATM.

Routeur 1

controller E1 5/0

channel-group 30 timeslots 1-31

!

interface Serial5/0:30

ip address 12.12.12.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

!--- The FR encapsulation used is IETF. It should match the switch.

no fair-queue

frame-relay traffic-shaping

!--- Enabling FR traffic shaping on this interface.

frame-relay class test-iwf

frame-relay map ip 12.12.12.1 123 broadcast

!

map-class frame-relay test-iwf

no frame-relay adaptive-shaping

!--- Traffic shaping parameters configured.

frame-relay cir 64000

frame-relay bc 8000

frame-relay be 8000

Commutateur ATM

frame-relay connection-traffic-table-row index 123 64000

8000 128000 8000 vbr-nrt 123

!

controller E1 4/0/0

clock source free-running

channel-group 30  timeslots 1-31

!

interface Serial4/0/0:30

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

!--- The FR encapsulation used is IETF.

no arp frame-relay

frame-relay intf-type dce

!--- Interface type is dce, because it is providing clocking.

frame-relay pvc 123 rx-cttr 123 tx-cttr 123 service translation

interface  ATM0/0/0 0 123

!--- This command makes the translation from !--- Frame Relay to ATM PVC 123.

Routeur 2

interface ATM2/0.123 point-to-point

ip address 12.12.12.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

pvc 0/123

!--- Configured ATM PVC 0/123 with traffic shaping and !--- oam-pvc management enabled.

vbr-nrt 163 81 49

broadcast

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

Les paramètres de formatage du trafic sur le routeur 2 peuvent être obtenus à partir de la table de trafic de connexion Frame Relay sur le commutateur ATM (voir la section).

Vérification

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- show frame-relay lmi

- show frame-relay map

- show frame-relay pvc

- show atm vc interface atm 0/0/0

- show frame-relay connection-traffic-table-row

- show atm connection-traffic-table

- show frame-relay interface resource serial 4/0/0:30 all-information

Le résultat ci-dessous est le résultat de la saisie des commandes ci-dessus sur les périphériques indiqués dans le schéma de réseau. Ce résultat montre que le réseau fonctionne correctement.

Routeur 1

Remarque : lors de la connexion d'un routeur Cisco à une connexion tierce, il est préférable d'utiliser l'interface LMI (Local Management Interface) de l'IETF (Internet Engineering Task Force). Notez que l’interface LMI est Cisco et que le relais de trames est ETTD lors de la réception de la synchronisation du commutateur.

Router1# show frame-relay lmi

LMI Statistics for interface Serial5/0:30 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = CISCO

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Sent 1222             Num Status msgs Rcvd 1222

Num Update Status Rcvd 0              Num Status Timeouts 2

Pour vérifier que le dlci est actif et mappé à l'adresse IP correspondante, utilisez la commande show frame-relay map.

Router1# show frame-relay map

Serial5/0:30 (up): ip 12.12.12.1 dlci 123(0x7B,0x1CB0), static,

broadcast,

IETF, status defined, active

Pour vérifier l'état du protocole Frame Relay pvc, utilisez la commande show frame-relay pvc. Dans le résultat ci-dessous, nous pouvons voir qu'il est actif.

Router1# show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial5/0:30 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          1            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 123, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial5/0:30

input pkts 786           output pkts 549          in bytes 742312

out bytes 684503         dropped pkts 6           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 1          out bcast bytes 608

pvc create time 03:25:16, last time pvc status changed 03:09:30

Commutateur ATM

Remarque : Le terme ATM-PX/Y/Z fait référence à une pseudo-interface.

ATMswitch# show atm vc interface atm 0/0/0

Interface         VPI  VCI   Type   X-Interface      X-VPI X-VCI Encap  Status

ATM0/0/0          0    5     PVC    ATM2/0/0          0    43    QSAAL  UP

ATM0/0/0          0    16    PVC    ATM2/0/0          0    35    ILMI   UP

ATM0/0/0          0    101   PVC    ATM0/1/0          0    101          UP

ATM0/0/0          0    102   PVC    ATM0/1/0          0    102          UP

ATM0/0/0          0    123   PVC    ATM-P4/0/0        30   155          UP

Pour afficher les connexions Frame Relay à ATM dans le commutateur, utilisez la commande show frame-relay connection-traffic-table-row, comme indiqué ci-dessous :

ATMswitch# show frame-relay connection-traffic-table-row

Row            cir      bc     be      pir      fr-atm Service-category    ATM Row

100           64000   32768   32768   64000            vbr-nrt              100

123           64000   8000    8000    128000           vbr-nrt              123

ATMswitch# show atm connection-traffic-table

Row      Service-category    pcr        scr/mcr       mbs         cdvt

1            ubr          7113539        none                     none

2            cbr              424                                 none

3            vbr-rt           424         424          50         none

4            vbr-nrt          424         424          50         none

5            abr              424           0                     none

6            ubr              424        none                     none

10           cbr            50000                                 none

11           cbr             1000                                 none

12           cbr            11700                                 none

100          vbr-nrt           81          81-0        50         none

123          vbr-nrt          163          81-0        49         none

<-- (*)

2147483645*  ubr                0        none                     none

2147483646*  ubr                1        none                     none

2147483647*  ubr          7113539        none                     none

(*) Lorsque vous créez la ligne de table de trafic de connexion Frame Relay, vous associez un index de ligne de table ATM où les paramètres de formatage de trafic ATM sont automatiquement calculés à l'aide de la spécification B-ICI (Broadband Inter-Carrier Interface), V2.0 (voir formules).

ATMswitch# show frame-relay interface resource serial 4/0/0:30 all-information

Encapsulation: FRAME-RELAY

Resource Management configuration:

Input queues (PAM to switch fabric):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Output queues (PAM to line):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Overflow servicing for VBR: enabled

Available bit rates (in bps):

1920000 vbr-nrt RX, 1920000 vbr-nrt TX

1920000 abr RX,     1920000 abr TX

1920000 ubr RX,     1920000 ubr TX

Overbooking: disabled

Resource Management state:  Allocated bit rates (in bps):

64000 vbr-nrt RX, 64000 vbr-nrt TX

0 abr RX,     0 abr TX

0 ubr RX,     0 ubr TX

Actual allocated bit rates (in bps):

64000 vbr-nrt RX, 64000 vbr-nrt TX

0 abr RX,     0 abr TX

0 ubr RX,     0 ubr TX

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Prise en charge de la technologie d’interconnexion ATM-Frame Relay

- Support technologique ATM