Contenu

Introduction

Avant de commencer

Conventions

Conditions préalables

Components Used

Formats de BPDU

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit les formats DEC et Bpdu (Bridge Protocol Data Unit) IEEE 802.1d.

Avant de commencer

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Conditions préalables

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Formats de BPDU

Un Bpdu DEC a le format suivant :

DEC code:     E1

bpdu type:    19 hello, 02 topology change notice

version:      01

bit field:    1 byte

1 : topology change notice

2 : topology change notice ack

3 : unused    0

4 : unused    0

5 : unused    0

6 : unused    0

7 : unused    0

8 : use short timers

root priority:   2 bytes

root id:         6 bytes

root path cost:  2 bytes

bridge priority: 2 bytes

bridge id:       6 bytes

port id:         1 byte

message age:     1 byte

hello time:      1 byte

max age:         1 byte

forward delay:   1 byte

Le format d'une Bpdu IEEE 802.1d est le suivant :

protocol id:   0000 IEEE 802.1d

version id:    00

bpdu type:     00 config bpdu, 80 tcn bpdu

bit field:     1 byte

1 : topology change flag

2 : unused    0

3 : unused    0

4 : unused    0

5 : unused    0

6 : unused    0

7 : unused    0

8 : topology change ack

root priority    2 bytes

root id:         6 bytes

root path cost:  4 bytes

bridge priority: 2 bytes

bridge id:       6 bytes

port id:         2 bytes

message age:     2 bytes in 1/256 secs

max age:         2 bytes in 1/256 secs

hello time:      2 bytes in 1/256 secs

forward delay:   2 bytes in 1/256 secs

Informations connexes

- Support technique - Cisco Systems