Contenido

Introducción

Antecedentes

Problema

Solución

Ejemplo de salida para contenedores

Ejemplo de resultado para VM

SSH en el host UCS

Introducción

Este documento describe cómo identificar un Unified Computing System (UCS) y comprobar las entradas con errores en él en la plataforma de implementación nativa en la nube (CNDP).

Antecedentes

Las alertas relacionadas con el hardware se notifican en el entorno de ejecución común (CEE) del administrador de clúster (CM) de la infraestructura de microservicios de núcleo de ultra nube (SMI). La información de Kubernetes (K8s), docker, etc. se informa en la IP virtual (VIP) de CM.

Precaución: Consulte el cuestionario de diseño de red e información del cliente (CIQ) para verificar las IP.

Problema

El error "Alarma del equipo" se informa en show alert.

- Inicie sesión en CM-CEE, ejecute el comando show alertas active detail y show alertas history summary para mostrar todas las alertas activas y del historial.

- Observe la IP del servidor informada en la alerta.

[lab-deployer/labceec01] cee# show alerts active detail

alerts active detail server-alert 9c367ce5ee48

severity    major

type        "Equipment Alarm"

startsAt    2021-10-27T17:10:37.025Z

source      10.10.10.10

summary     "DDR4_P1_C1_ECC: DIMM 5 is inoperable : Check or replace DIMM"

labels      [ "alertname: server-alert" "cluster: cr-chr-deployer" "description: DDR4_P1_C1_ECC: DIMM 5 is inoperable : Check or replace DIMM" "fault_id: sys/rack-unit-1/board/memarray-1/mem-5/fault-F0185" "id: 134219020" "monitor: prometheus" "replica: cr-chr-deployer" "server: 10.10.10.10" "severity: major" ]

annotations [ "dn: cr-chr-deployer/10.10.10.10/sys/rack-unit-1/board/memarray-1/mem-5/fault-F0185/134219020" "summary: DDR4_P1_C1_ECC: DIMM 5 is inoperable : Check or replace DIMM" "type: Equipment Alarm" ]

[lab-deployer/labceec01] cee# show alerts history summary

NAME      UID           SEVERITY  STARTS AT       DURATION  SOURCE       SUMMARY

---------------------------------------------------------------------------------------------

vm-alive  f6a65030b593  minor     09-02T10:28:28  1m40s     10-192-0-13  labd0123 is alive.

vm-error  3a6d840e3eda  major     09-02T10:27:18  1m        10-192-0-13  labd0123 is down.

vm-alive  49b2c1941dc6  minor     09-02T10:25:38  1m40s     10-192-0-14  labd0123 is alive.

Solución

Identifique los servicios (contenedores) y/o la máquina virtual (VM) o la máquina virtual basada en el núcleo (KVM) alojada en el servidor en SMI CM, ejecute el comando show running-config y busque la configuración para la IP del servidor.

1. Inicie sesión en CM VIP (nombre de usuario: usuario de nube)

2. Obtenga la IP del OPS Center para el espacio de nombres smi-cm

3. Inicie sesión en el OPS Center y verifique la configuración del clúster

4. Identificar nodos y VM que se ejecutan en el servidor

cloud-user@lab-deployer-cm-primary:~$ kubectl get svc -n smi-cm

NAME                                          TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP      PORT(S)                                                 AGE

cluster-files-offline-smi-cluster-deployer    ClusterIP   10.102.200.178   <none>           8080/TCP                                                98d

iso-host-cluster-files-smi-cluster-deployer   ClusterIP   10.102.100.208     192.168.1.102    80/TCP                                                  98d

iso-host-ops-center-smi-cluster-deployer      ClusterIP   10.102.200.73    192.168.1.102    3001/TCP                                                98d

netconf-ops-center-smi-cluster-deployer       ClusterIP   10.102.100.207   192.168.184.193   3022/TCP,22/TCP                                         98d

ops-center-smi-cluster-deployer               ClusterIP   10.10.20.20     <none>           8008/TCP,2024/TCP,2022/TCP,7681/TCP,3000/TCP,3001/TCP   98d

squid-proxy-node-port                         NodePort    10.102.60.114    <none>           3128:32261/TCP                                          98d

cloud-user@lab-deployer-cm-primary:~$ ssh -p 2024 admin@10.10.20.20

admin@10.10.20.20's password:

Welcome to the Cisco SMI Cluster Deployer on lab-deployer-cm-primary

Copyright © 2016-2020, Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.

admin connected from 192.168.1.100 using ssh on ops-center-smi-cluster-deployer-7848c69844-xzdw6

[lab-deployer-cm-primary] SMI Cluster Deployer# show running-config clusters

Ejemplo de salida para contenedores

En este ejemplo, el nodo primario-1 utiliza el servidor.

[lab-deployer-cm-primary] SMI Cluster Deployer# show running-config clusters lab01-smf nodes primary-1

clusters lab01-smf

nodes primary-1

maintenance false

k8s node-type       primary

k8s ssh-ip          10.192.10.22

k8s sshd-bind-to-ssh-ip true

k8s node-ip         10.192.10.22

k8s node-labels smi.cisco.com/node-type oam

exit

k8s node-labels smi.cisco.com/node-type-1 proto

exit

ucs-server cimc user admin

ucs-server cimc ip-address 10.10.10.10

Ejemplo de resultado para VM

El servidor se puede utilizar para la VM basada en KVM.

En este ejemplo, el servidor tiene User Plane Functions (UPF) - upf1 y upf2.

[lab-deployer-cm-primary] SMI Cluster Deployer# show running-config clusters lab01-upf nodes labupf

clusters lab01-upf

nodes labupf

maintenance false

ssh-ip      10.192.30.7

type        kvm

vms upf1

upf software lab...

...

type upf

exit

vms upf2

upf software lab...

...

type upf

exit

ucs-server cimc user admin

...

ucs-server cimc ip-address 10.10.10.10

...

exit

SSH en el host UCS

Conéctese al host UCS y verifique las entradas de error con error de alcance, mostrar entradas de error y mostrar historial de fallas.

labucs111-cmp1-11 /fault # show fault-entries

Time Severity Description ------------------------- ------------- ---------------------------------------

2021-03-26T10:10:10 major "DDR4_P1_C1_ECC: DIMM 19 is inoperable : Check or replace DIMM"

LABCP0222-Server22-02 /fault # show fault-history

Time                Severity      Source          Cause                     Description

------------------- ------------- --------------- ------------------------- ----------------------------------------

2021 Dec 10 02:02:02 UTC info          %CIMC           EQUIPMENT_INOPERABLE      "[F0174][cleared][equipment-inoperable][sys/rack-unit-1/board] IERR: A catastrophic fault has occurred on one of the processors: Cleared "

2021 Dec 1 01:01:01 UTC critical      %CIMC           EQUIPMENT_INOPERABLE      "[F0174][critical][equipment-inoperable][sys/rack-unit-1/board] IERR: A catastrophic fault has occurred on one of the processors: Please check the processor's status. "