Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Abreviaturas

Problema

Troubleshoot

Solución

Introducción

Este documento describe cómo resolver el problema que ocurre cuando se produce la degradación del indicador clave de rendimiento (KPI) de la tasa de éxito de la adhesión 4G cuando aumenta la razón de desconexión mme-hss-user-unknown.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Conocimiento de hardware de 5000/5500

- StarOS

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment.

All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Abreviaturas

ASR

Asociar índice de éxito

KPI

Indicador de rendimiento clave

AIR

Solicitud de información de autenticación

AIA

Respuesta de información de autenticación

CER

Solicitud de intercambio de capacidades

CEA

Respuesta de intercambio de capacidades

MME

Entidad de gestión de movilidad

HSS

Home Subscriber Server

DPC

Tarjeta de procesamiento de datos

RFC

Solicitud de comentarios

AVP

Par valor de atributo

Problema

El proveedor de servicios informó de la degradación del ASR 4G en un MME y la razón de desconexión 'mme-hss-user-unknown' aumentó.

"mme-hss-user-unknown(375)", la razón de desconexión describe el número total de sesiones desconectadas porque se desconoce el usuario de MME HSS.

Un seguimiento de falla que se capturó informó que HSS estaba rechazando la autenticación como DIAMETER_MISSING_AVP (5005) en el mensaje AIA.

MME constantemente recibió "DIAMETER_MISSING_AVP (5005)" de HSS y así es como se ve el mensaje AIA de falla:

INBOUND>>>>>  From diamproxy:52 oxy_conn_mgmt.c:3406 (Callid 4c0ea07a) 08:42:11:109 Eventid:81991(5)

Diameter message from 10.5.40.X:6000 to 10.0.231.Y:49417

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x000110    (272)

Command Flags:      0x40        (64)  PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Answer

Application ID:     0x01000023  (16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadb40545  (2914256197)

End2End-ID:         0x2cafadd5  (749710805)

AVP Information:

[M]  Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000069   (105)

Data: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1276027002;2496613;5c204e8b-16502

[M]  Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]  Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000033   (51)

Data: hss101.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000029  (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Result-Code

Code:      0x0000010c (268) Result-Code

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: DIAMETER_MISSING_AVP (5005) >> DIAMETER_MISSING_AVP(5005)received from HSS

[M]  Failed-AVP

Code:      0x00000117 (279) Failed-AVP

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000018   (24)

[V] [M]  Visited-PLMN-Id

Code:      0x0000057f (1407) Visited-PLMN-Id

Flags:     0xc0       (192) [V]  [M]

Length:    0x00000d   (13)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0x00

Troubleshoot

Esta sección proporciona información que puede utilizar para resolver el problema de degradación de ASR KPI debido a un aumento en la razón de desconexión mme-hss-user-unknown.

El "mon sub" recolectado es rastreado y comparado con el escenario de éxito y fracaso. El AVP de funciones admitidas no se encuentra en el AIR de MME al servidor HSS.

Los mensajes AIR y AIA exitosos se capturan de la subtraza mon. Este es el mensaje AIR que se envía de MME a HSS:

Monday December 24 2018

<<<<OUTBOUND  From diamproxy:49 diamproxy_rlf.c:553 (Callid 62adced4) 08:42:39:580 Eventid:81990(5)

Diameter message from 10.0.231.Y:48273 to 10.5.40.X:6000

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x0001c4   (452)

Command Flags:      0xc0        (192) REQ PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Request

Application ID:     0x01000023(16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadbdf12a  (2914906410)

End2End-ID:         0x60bd9382  (1623036802)

AVP Information:

[M]Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000069  (105)

Data: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1655557844;4204805;5c204ea7-30502

[M]Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00000c  (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00004f  (79)

Data: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

[M]Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00002d  (45)

Data: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]Destination-Realm

Code:      0x0000011b (283) Destination-Realm

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000029  (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]User-Name

Code:      0x00000001 (1) User-Name

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000017  (23)

Data: 404XY0000011111

[V]Supported-Features

Code:      0x00000274 (628) Supported-Features

Flags:    0x80       (128) [V]

Length:    0x000038  (56)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

[M]Vendor-Id

Code:      0x0000010a (266) Vendor-Id

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00000c  (12)

Data: 10415

[V]Feature-List-ID

Code:      0x00000275 (629) Feature-List-ID

Flags:     0x80      (128) [V]

Length:    0x000010  (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 1

[V]Feature-List

Code:      0x00000276 (630) Feature-List

Flags:     0x80      (128) [V]

Length:    0x000010  (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 469763591

[V] [M]Requested-EUTRAN-Authentication-Info

Code:      0x00000580 (1408) Requested-EUTRAN-Authentication-Info

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x00002c  (44)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

[V] [M]  Number-Of-Requested-Vectors

Code:      0x00000582 (1410) Number-Of-Requested-Vectors

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x000010  (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 1

[V] [M]  Immediate-Response-Preferred

Code:      0x00000584 (1412) Immediate-Response-Preferred

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:   0x000010   (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 1

[V] [M]Visited-PLMN-Id

Code:      0x0000057f (1407) Visited-PLMN-Id

Flags:    0xc0       (192) [V]  [M]

Length:    0x00000f  (15)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0x04f4YX

El mensaje AIA que se envía de HSS a MME es:

INBOUND>>>>>  From diamproxy:49 oxy_conn_mgmt.c:3406 (Callid 62adced4) 08:42:39:601 Eventid:81991(5)

Diameter message from 10.5.40.X:6000 to 10.0.231.Y:48273

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x000198   (408)

Command Flags:      0x40        (64)PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Answer

Application ID:     0x01000023(16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadbdf12a  (2914906410)

End2End-ID:         0x60bd9382  (1623036802)

AVP Information:

[M]Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000069  (105)

Data: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1655557844;4204805;5c204ea7-30502

[M]Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00000c  (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000029  (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000033  (51)

Data: hss304.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[V] [M]Authentication-Info

Code:      0x00000585 (1413) Authentication-Info

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x0000a0  (160)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

[V] [M]  EUTRAN-Vector

Code:      0x00000586 (1414) EUTRAN-Vector

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x000094  (148)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

[V] [M]  Item-Number

Code:      0x0000058b (1419) Item-Number

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x000010  (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 1

[V] [M]  RAND

Code:      0x000005a7 (1447) RAND

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x00001c  (28)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0xc8d8ecce3d684b36ee5aa7aaadaf2658

[V] [M]  XRES

Code:      0x000005a8 (1448) XRES

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x000014  (20)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0x7a74729d5a811ac9

[V] [M]  AUTN

Code:      0x000005a9 (1449) AUTN

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x00001c  (28)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0xddc5adb739e6800088e9c8135c3099d4

[V] [M]  KASME

Code:      0x000005aa (1450) KASME

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x00002c  (44)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0xbf4c4f11f05d9c8c1e39d1066c6cdb92080760e40d0273b015cfffd4a20325fc

[M]Result-Code

Code:      0x0000010c (268) Result-Code

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00000c  (12)

Data: DIAMETER_SUCCESS (2001)

Los mensajes AIR y AIA de falla se capturan de la subtraza mon.

El mensaje AIR que se envía de MME a HSS es:

<<<<OUTBOUND  From diamproxy:52 diamproxy_rlf.c:553 (Callid 4c0ea07a) 08:42:11:089 Eventid:81990(5)

Diameter message from 10.0.231.Y:49417 to 10.5.40.X:6000

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x000150    (336)

Command Flags:      0xc0        (192) REQ PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Request

Application ID:     0x01000023  (16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadb40545  (2914256197)

End2End-ID:         0x2cafadd5  (749710805)

AVP Information:

[M]  Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000069   (105)

Data: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1276027002;2496613;5c204e8b-16502

[M]  Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]  Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00004f   (79)

Data: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

[M]  Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00002d   (45)

Data: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Destination-Realm

Code:      0x0000011b (283) Destination-Realm

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000029   (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  User-Name

Code:      0x00000001 (1) User-Name

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000017   (23)

Data: 404XY0000022222

El mensaje AIA que se envía de HSS a MME es:

INBOUND>>>>>  From diamproxy:52 oxy_conn_mgmt.c:3406 (Callid 4c0ea07a) 08:42:11:109 Eventid:81991(5)

Diameter message from 10.5.40.X:6000 to 10.0.231.Y:49417

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x000110    (272)

Command Flags:      0x40        (64)  PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Answer

Application ID:     0x01000023  (16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadb40545  (2914256197)

End2End-ID:         0x2cafadd5  (749710805)

AVP Information:

[M]  Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000069   (105)

Data: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1276027002;2496613;5c204e8b-16502

[M]  Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]  Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000033   (51)

Data: hss101.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000029   (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Result-Code

Code:      0x0000010c (268) Result-Code

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: DIAMETER_MISSING_AVP (5005)              >>DIAMETER_MISSING_AVP(5005)received from HSS

[M]  Failed-AVP

Code:      0x00000117 (279) Failed-AVP

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000018   (24)

[V] [M]  Visited-PLMN-Id

Code:      0x0000057f (1407) Visited-PLMN-Id

Flags:     0xc0       (192) [V]  [M]

Length:    0x00000d   (13)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0x00

Según el comando mon sub trace, se recibe el error "DIAMETER_MISSING_AVP (5005)" para 0004-diamproxy, que está asociado solamente con la tarjeta DPC 2.

[local]SGSN-MME-03# show diameter  peers full endpoint DRA1 | grep -i -E "CPU|LOCAL HOST"

Monday December 24 11:34:47 IST 2018

Local Hostname: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 8/1                                Task: diamproxy-49

Local Hostname: 0002-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 9/1                                Task: diamproxy-50

Local Hostname: 0003-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 3/1                                Task: diamproxy-51

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 2/1                                Task: diamproxy-52

Local Hostname: 0005-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 4/1                                Task: diamproxy-53

Local Hostname: 0006-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 7/1                                Task: diamproxy-54

Local Hostname: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 8/1                                Task: diamproxy-49

Local Hostname: 0002-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 9/1                                Task: diamproxy-50

Local Hostname: 0003-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 3/1                                Task: diamproxy-51

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 2/1                                Task: diamproxy-52

Local Hostname: 0005-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 4/1                                Task: diamproxy-53

Local Hostname: 0006-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 7/1                                Task: diamproxy-54

[local]SGSN-MME-03#

Parece ser que la razón de desconexión de ' mme-hss-user-unknown' aumenta para aquellas instancias de sessmgr que se asocian solamente con la tarjeta DPC 2.

******** show task resources *******

task   cputime        memory     files     sessions

cpu facility      instused  allc   usedalloc used allc  used  allc S status

----------------------- ----------- ------------- --------- ------------- ------

..

2/1 sessmgr        749 3.07%  100% 355.0M 900.0M  173500   881 12000 I   good

2/1 sessmgr        762 2.86%  100% 353.3M 900.0M  171500   881 12000 I   good

<additional outputs supressed>

Disconnect reason for smgr-instance 749:

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 749|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:17 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          788     8.97597

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 749|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:19 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          790     8.99158

-------------------- -

Disconnect reason for smgr-instance 762:

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 762|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:26 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          743     8.16125

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 762|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:31 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          744     8.16147

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 762|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:32 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          749     8.20732

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 762|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:34 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          750     8.20659

Cuando se marca más, las ID de proveedor admitidas han sido 'none' para el par HSS con la tarjeta DPC 2.

[local]SGSN-MME-03# show diameter peers full peer-host dra01.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

-------------------------------------------------------------------------------

Context: s6a                             Endpoint: HSS_DRA01

-------------------------------------------------------------------------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/1                                Task: sessmgr-4

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

-----------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/2                                Task: sessmgr-8

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/0                                Task: sessmgr-15

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/0                                Task: sessmgr-20

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/1                                Task: sessmgr-27

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

Solución

Parece que el AVP "ID de proveedor admitido" no se negocia con la tarjeta DPC 2 y por lo tanto se observa la falla sólo para esa tarjeta.

Según el RFC 3588,

AVP con ID de proveedor admitido - Esto se utiliza en los mensajes CER y CEA para informar al par de que el remitente admite (un subconjunto de) los AVP específicos del proveedor definidos por el proveedor identificado en este AVP.

AVP de ID de proveedor - En combinación con el AVP de ID de proveedor admitido, esto podría usarse para saber qué atributos específicos del proveedor pueden enviarse al par.

Para intercambiar las capacidades entre el par de diámetro y el cliente, este plan de acción se sugiere al proveedor de servicio.

El plan de acción es migrar la tarjeta DPC 2 con la tarjeta DPC 10 en espera.

[local]SGSN-MME-03# card migrate from 2 to 10

Are you sure? [Yes|No]: yes

El proveedor de servicios realizó la migración de la tarjeta DPC 2 con la tarjeta DPC en espera 10.

La actividad posterior, las ID de proveedor admitidas (10415) parecían estar bien para la tarjeta 10 con el hss-peer respectivo y el ASR KPI parecía estar bien también.

[local]SGSN-MME-03# show diameter peers full peer-host dra01.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

-------------------------------------------------------------------------------

Context: s6a                             Endpoint: HSS_DRA01

-------------------------------------------------------------------------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 10/1                               Task: sessmgr-4

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: 10415                          >> Supported Vendor IDs: 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 10/0                               Task: sessmgr-15

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: 10415                          >> Supported Vendor IDs: 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 10/1                               Task: sessmgr-27

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: 10415                          >> Supported Vendor IDs: 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 10/2                               Task: sessmgr-29

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: 10415                          >> Supported Vendor IDs: 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

<additional outputs supressed>

Los ID de proveedor soportados deben tener el valor '10415' cuando se establece la conexión de par de diámetro entre MME y HSS para intercambiar los mensajes de diámetro operativo.