Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Referencias

Introducción

Este documento describe cómo configurar las licencias Offline (Air Gapped) en el controlador de LAN inalámbrica (WLC) Catalyst 9800.

Prerequisites

Requirements

Conocimiento recomendado del funcionamiento básico del portal 9800 WLC y CSSM (Cisco Smart Software Manager).

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en estas versiones de software y hardware, pero se aplica a todas las versiones posteriores a la 17.3:

- Virtual 9800-CL WLC versión 17.9.5

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

En el WLC:

Paso 1. Establezca el modo de conexión de licencias en "Air Gap" y la función AirGap en "Enabled":

The CLI equivalent is :

9800-17-09-05(config)#license smart transport off

Paso 2. Exporte el informe RUM desde el WLC. Esto permite guardar el consumo de licencia actual en un archivo:

9800-17-09-05#license smart save usage all file bootflash:rum.txt

En el CSSM:

Paso 1. Inicie sesión en su cuenta CSSM.

Paso 2. Vaya a la ficha "Informes" > "Archivos de datos de uso". Haga clic en "Archivos de datos de uso":

Paso 3. Haga clic en "Browse" >> seleccione el informe de RUM que se obtuvo del WLC >> haga clic en "Upload Data":

Paso 4. Una vez que el informe RUM se carga en el CSSM, aparece el botón "Descargar" debajo de la columna "Reconocimiento". Haga clic en "Descargar":

En el WLC:

Paso 4. Importe el ACK en el WLC:

9800-17-09-05#license smart import bootflash:ACK_rum.txt

Import Data Successful

Verificación

Después de aplicar los pasos de configuración anteriores, el WLC aparece en el CSSM bajo Inventario > Instancias de producto.

Si se registró un WLC activo del par de HA, los WLC activos y en espera se muestran como se ve en la pestaña de instancias de producto en CSSM.

Ejemplo de un resultado de un WLC configurado correctamente:

------------------ show license status ------------------

Utility:

Status: DISABLED

Smart Licensing Using Policy:

Status: ENABLED

Account Information:

Smart Account:

As of Feb 29 15:24:40 2024 UTC Virtual Account:

Data Privacy: Sending Hostname: yes Callhome hostname privacy: DISABLED Smart Licensing hostname privacy: DISABLED Version privacy: DISABLED Transport: Type: Transport Off Policy: Policy in use: Merged from multiple sources. Reporting ACK required: yes (CISCO default) Unenforced/Non-Export Perpetual Attributes: First report requirement (days): 365 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 90 (CISCO default) Unenforced/Non-Export Subscription Attributes: First report requirement (days): 90 (CISCO default) Reporting frequency (days): 90 (CISCO default) Report on change (days): 90 (CISCO default) Enforced (Perpetual/Subscription) License Attributes: First report requirement (days): 0 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 0 (CISCO default) Export (Perpetual/Subscription) License Attributes: First report requirement (days): 0 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 0 (CISCO default) Miscellaneous: Custom Id:

Usage Reporting: Last ACK received: Feb 29 15:27:53 2024 UTC Next ACK deadline: May 29 15:27:54 2024 UTC Reporting push interval: 30 days Next ACK push check:

Next report push: Mar 30 15:27:54 2024 UTC Last report push: Feb 29 15:27:54 2024 UTC Last report file write:

Trust Code Installed: Active: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC Standby: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC

Troubleshoot

Si la carga de RUM al portal CSSM falla, puede ser porque su WLC ya está registrado a través de la conexión directa en el portal. Elimine el dispositivo del inventario de CSSM y, a continuación, podrá cargar el informe RUM.

Referencias

Configuración de licencias con SLUP