Contenido

Introducción

Cuadro 1 - Versiones de software con - Soporte del dominio AP B

Nota especial con respecto al AP802

Introducción

Comenzando el 1 de mayo, 2016, el Federal Communications Commission (FCC) restringieron la distribución de nuevo - los Puntos de acceso de un dominio en los Estados Unidos.  Un nuevo - El dominio B se ha introducido para cumplir con las nuevas regulaciones FCC.  Cisco ha liberado nuevo AP SKUs para - dominio B - las demostraciones de la tabla siguiente en las cuales las versiones de software - se introduce el soporte del dominio B.

Para más información sobre el cambio FCC, vea el nuevo - boletín de productos del dominio B.

Cuadro 1 - Versiones de software con - Soporte del dominio AP B

Serie AP

7.4.150.0

(15.2(2)JB6)

8.0.132.0

(15.3(3)JA7)

8.2.110.0

(15.3(3)JC1)

8.3.102.0

(15.3(3)JD)

IOS-XE

3.6.5

IOS-XE

3.7.4

IOS-XE

3.8.2

IOS-XE

3.9.0

Estrella polar

16.1.3

Estrella polar 16.2.2

Estrella polar

16.3.1

AP-3700i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-2700i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1700i

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-3700p

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-3600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-2600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-700i/w

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1532i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1572

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1552 (IoT)

✓

✓

✓

✓

IW-3702

✓

✓

✓

AP803 (en IR829)

✓

✓

ASA55xx (AP702 integrado)

✓

✓

Nota especial con respecto al AP802

El AP802 (integrado en las diversas 800 Series el ISR modela) no está disponible en a - B SKU.  800 Series ISR con - SKU AP802s vendido después del 1 de mayo, 2016, es obediente con las regulaciones FCC (y soporte solamente UNII-1 y las bandas UNII-3.)