Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Compatibilidad con la función MAG - PMIPv6 en WLC - (versión 7.3)

Aprovisionamiento de PMIPv6 en el simulador de LMA

Aprovisionamiento de MAG-PMIPv6 en GUI de WLC

Monitoreo y verificación de la conectividad del cliente PMIPv6 en el WLC

CLI adicional e información de depuración

Los comandos show de MAG-PMIPv6 están disponibles a través de WLC CLI

Comandos de depuración MAG - PMIPv6 disponibles en WLC

Información Relacionada

Introducción

¿Por qué Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6)?

PMIPv6/S2a es un modo estándar de integrar redes de acceso de confianza no 3GPP con un Evolved Packet Core (EPC) 3GPP estándar. En este caso, "redes de acceso no 3GPP de confianza" = SP WiFi.

PMIPv6 permite la movilidad IP para un host sin que sea necesaria su participación en ninguna señalización relacionada con la movilidad. La red es responsable de administrar la movilidad IP en nombre del host. Las entidades de movilidad de la red son responsables de realizar un seguimiento de los movimientos del organizador e iniciar la señalización de movilidad necesaria en su nombre.

PMIPv6 se utiliza para transferencias entre sistemas y entre proveedores entre tecnologías de acceso de radio 3GPP y no 3GPP, como WiMAX, 3GPP, 3GPP2 y WLAN.

PMIPv6 facilita la movilidad de IP al mantener estos parámetros de movilidad constantes en todo el dominio PMIPv6:

- Dirección IP de MN

- Dirección IP de la puerta de enlace de MN

- MAC de gateway de MN

- Dirección del servidor DHCP

Terminologías PMIPv6:

- Dominio IPv6 móvil proxy: red en la que se gestiona la gestión de la movilidad de un nodo móvil mediante el protocolo PMIPv6. El dominio consta de entidades de red, como MAG y LMA, entre las que se puede mantener el enlace de proxy en nombre de los nodos móviles.

- Anclaje de movilidad local (LMA): LMA es el agente interno para el nodo móvil en un dominio PMIPv6. Es el punto de anclaje topológico para el prefijo de red doméstica del nodo móvil y es la entidad que administra el estado de enlace del nodo móvil.

- Gateway de acceso móvil (MAG): MAG es una función de un router de acceso que gestiona la señalización relacionada con la movilidad de un nodo móvil que está conectado a su enlace de acceso. Es responsable de realizar el seguimiento de los movimientos del nodo móvil desde y hacia el enlace de acceso.

- Nodo móvil (MN): router o host IP con movilidad gestionado por la red. El MN puede ser un nodo solo de IPv4, un nodo solo de IPv6 o un nodo de doble pila y no es necesario participar en ninguna señalización relacionada con la movilidad IP para lograr la movilidad para una dirección IP que se obtiene en ese dominio PMIPv6.

- Identificador de acceso a la red (NAI): NAI es la identidad de usuario enviada por el cliente durante la autenticación de acceso a la red. En itinerancia, el propósito de la NAI es identificar al usuario y ayudar en el ruteo de la solicitud de autenticación. La sintaxis estándar es "user@realm", o como se define en rfc 4282.

- Identificador de nodo móvil: la identidad de un nodo móvil en el dominio PMIPv6. Se trata del identificador estable y suele ser un identificador, como una dirección NAI o MAC (del inglés Media Access Control, control de acceso a medios).

- Identificador de capa de link de nodo móvil: un identificador que identifica la interfaz conectada de un MN, por ejemplo, una dirección MAC.

- Actualización de enlace de proxy (PBU): mensaje de solicitud enviado por MAG a LMA para establecer un enlace entre el prefijo de red doméstica del MN y el MAG al que está conectado el MN.

- Reconocimiento de enlace de proxy (PBA): mensaje de respuesta enviado por LMA en respuesta a un mensaje de PBU que recibió de un MAG.

Prerequisites

Requirements

Para tener una prueba completa de extremo a extremo de la prueba MAG-PMIPv6 en el WLC, debe haber un LMA (ASR5k, ASR1k o simulador) presente en la configuración.

Estos parámetros deben conocerse para proveer la función MAG - PMIPv6 en el WLC:

- El dominio PMIPv6 del que formará parte el WLC-MAG.

- Nombre y dirección IP del LMA con el que el WLC se comunicará.

- Perfil de servicio del nombre del punto de acceso (APN) al que se enlazará el perfil PMIPv6 en el WLC. El APN se definirá en el LMA.

- Network Access Identifier (NAI) que se utilizará en el perfil PMIPv6 en el WLC.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- MAG PMIPv6 en WLC 5508

- Software WLC 7.3

- Catalyst Switch

- Simulador de LMA (ASR5k)

- AP3600

- Dispositivos cliente (portátil, iPhone y iPad)

- Servidor DHCP

Topología:

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Compatibilidad con la función MAG - PMIPv6 en WLC - (versión 7.3)

- La función MAG - PMIPv6 es compatible con las plataformas WLC 5508, WSIM2 y WLC 8500.

- WLC para admitir la conectividad con hasta 10 LMA.

- WLC para admitir el mismo número de clientes PMIPv6 que admite un tipo de WLC base en sesiones WLC 5508 - 7K, sesiones WSIM2 - 15K y sesiones WLC 8510 - 40K.

- WLC para admitir WLAN "IP simple"* o PMIPv6 (actualmente se admite IP simple, como clientes IPv4 o IPv6 en una WLAN).

- La WLAN PMIPv6 admite clientes IPv4 solo en la versión 7.3.

- WLC para admitir túneles GRE IPv4 PMIPv6 solo para LMA en la versión 7.3. Un túnel estático por LMA (IP de gestión a IP de LMA)

Aprovisionamiento de PMIPv6 en el simulador de LMA

Todas las pruebas de WLC (PMIPv6 - MAG) a LMA se realizaron en un simulador ASR5k - LMA utilizando estos parámetros:

Aprovisionamiento de MAG-PMIPv6 en GUI de WLC

Una vez que se conocen todos los parámetros de arriba, el aprovisionamiento del MAG - PMIPv6 se puede hacer usando la interfaz GUI en el WLC.

Complete estos pasos para guiarle a través de los pasos de aprovisionamiento en la GUI del WLC:

1. Defina el dominio de la movilidad que este WLC- MAG será una parte de.

2. Nombre de LMA y dirección IP de aprovisionamiento:

Una vez que se hace lo anterior, el túnel GRE PMIPv6 estático entre el WLC-MAG y el LMA estará activo.

3. Para verificar, inicie sesión en el WLC y ejecute este comando:

debugfastpath dump tun4db

Este comando muestra el estado del túnel GRE para el WLC-MAG y el LMA.

El resultado debe aparecer como:

4. Defina el perfil PMIPv6 que se asociará a una WLAN en el WLC.

Estos parámetros son obligatorios:

- NAI

- APN, perfil al que se asociará en LMA

- LMA a utilizar

5. Asigne el perfil PMIPv6 definido anteriormente a una WLAN en la que desee permitir la movilidad basada en PMIPv6.

Una vez que una WLAN se asocia con un perfil PMIPv6, la asignación de IP de todos los clientes se maneja a través de la señalización WLC - MAG al LMA. El MAG actuará como proxy para el cliente.

La configuración de APN de PMIPv6 en LMA invalidará la configuración de la interfaz dinámica WLAN (si existe).

Monitoreo y verificación de la conectividad del cliente PMIPv6 en el WLC

Una vez que se hayan realizado las configuraciones anteriores, cualquier cliente que se conecte a una WLAN asociada a un perfil PMIPv6 ahora formará parte del dominio de movilidad PMIPv6.

Para verificar los parámetros del cliente, vaya a Monitor\Client en el WLC:

Seleccione Cliente para ver más detalles.

Nota: Aunque el cliente esté asociado a una interfaz dinámica con una subred VLAN 16, el cliente está obteniendo la IP del conjunto definido bajo el APN en el LMA.

CLI adicional e información de depuración

Para configurar MAG - PMIPv6 a través de la CLI del WLC, utilice estos comandos:

Comandos de configuración:

configpmipv6 ?

domain         Configure Domain

addAdd to domain

deletedelete an entity

mag            Proxy mobility MAG configuration

configpmipv6 domain D1

configMAG - PMIPv6 ? ipv4-address ?

configpmipv6 add profile ?

Los comandos show de MAG-PMIPv6 están disponibles a través de WLC CLI

comandos show:

- (WiSM-slot6-1) >show MAG - PMIPv6 bindings: este comando se utiliza para verificar las vinculaciones MN(Client) en el LMA en MAG.

- (WiSM-slot6-1) >show MAG - PMIPv6 globals: este comando muestra los valores de configuración global y los LMA configurados.

- (WiSM-slot6-1) >show pmipv6 profile summary: este comando muestra los perfiles creados y a qué WLAN se asigna.

- (WiSM-slot6-1) >show pmipv6 domain D1 profile PMIP: este comando muestra los detalles de cada perfil.

- (WiSM-slot6-1) >debug fastpath dump tun4db: este comando muestra el estado del túnel GRE para WLC-MAG y LMA.

Comandos de depuración MAG - PMIPv6 disponibles en WLC

Estos comandos debug están disponibles para la depuración MAG-PMIPv6 en el WLC:

Nota: Dependiendo de la necesidad de los logs, puede habilitar diferentes entidades de depuración.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems