Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Comandos para resolución de problemas

Información Relacionada

Introducción

Este documento presenta una configuración de ejemplo en la que un host remoto se conecta a X.25 a través de una red de protocolo de control de transmisión (TCP) en una línea de acceso telefónico de red pública conmutada (PSTN). El host no envía ni recibe paquetes X.25. Sin embargo, el router remoto al que se conecta actúa como un ensamblador/desensamblador de paquetes X.25 (PAD) y encapsula y desencapsula paquetes X.25 para el host.

Nota: Esto se denomina "bloc inverso", ya que la llamada X25 sólo se puede establecer desde el dispositivo X25 (servidor) al host asincrónico, no viceversa. El teclado de reenvío requiere una configuración diferente.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Las mejoras en la funcionalidad relacionada con PAD que podemos utilizar en los servicios de traducción de protocolo se introdujeron en la versión 11.2 del software del IOS® de Cisco.

Las siguientes plataformas admiten las mejoras de PAD:

- Cisco 2500 Series Routers

- Cisco 26xx Series Routers

- Cisco 36xx Series Routers

- Routers Cisco 4000

- Routers Cisco 4500

- Routers Cisco 4700

- Routers de la serie AS5200 de Cisco

- Cisco 7000 Series Routers

- Cisco 7200 Series Routers

- Cisco 7500 Series Routers

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Antecedentes

PAD sobre X.25 a través de TCP (XOT) habilita las llamadas PAD a destinos a los que no se puede acceder a través de interfaces X.25 físicas, pero a través de túneles TCP. Esta función habilita las llamadas PAD que se originan desde un router en un link IP para alcanzar un dispositivo X.25. PAD sobre XOT también permite que las conexiones XOT entrantes de un link IP sean aceptadas como conexiones de traducción de protocolo o PAD en el router local.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

Router Remoto

Current configuration:

!

version 12.0

service pad from-xot

!---used for allowing incoming xot to pad connection

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

!OPTIONAL

x29 profile default 2:0, 4:1, 15:0, 7:21

!---apply customized x29 profile as default to all incoming connections

!

hostname Remote

!

memory-size iomem 25

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

x25 routing

!

interface Serial0

ip address 10.10.100.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Serial1

ip address 10.10.175.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0

ip address 10.10.10.42 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

ip classless

no ip http server

!

x25 route ^100 xot 10.10.100.1

x25 host remote 250

!---map the x25 address of 25099 to the router's

hostname

!

line con 0

no exec

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

!---to async host

no exec

modem InOut

rotary 99

!---enable reverse PAD

transport input pad

flowcontrol hardware

line vty 0 4

login local

!

Router Principal

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Main

!

!

memory-size iomem 25

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

x25 routing

!

!

!

interface Serial0

ip address 10.10.100.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

clockrate 800000

!

interface Serial1

no ip directed-broadcast

encapsulation x25 dce

x25 address 150

clockrate 56000

!

interface FastEthernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

ip classless

no ip http server

!

x25 route ^250 xot 10.10.100.2

x25 route ^100 interface Serial1

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login local

!

no scheduler allocate

end

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

Comandos para resolución de problemas

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

Nota: Antes de ejecutar un comando debug, consulte Información Importante sobre Comandos Debug.

- debug x25 events: muestra información sobre todo el tráfico X.25 o una clase de servicio X.25 específica.

- debug pad—Muestra mensajes de depuración para todas las conexiones PAD.

Se muestra el siguiente resultado de depuración para una llamada X.25 exitosa del servidor al host. Ejecutamos estos comandos de depuración en el router remoto.

Remote#debug x25 events

Remote#debug pad

WORKING CALL

2d01h: pad_ctxt_up: id 808D6F18, reason 80742B9C (event 0, impetus 10)

2d01h: [10.10.100.1,11042/10.10.100.2,1998]: XOT I P/Inactive Call (20) 8

lci 1

2d01h:   From (5): 10006 To (5): 25099

2d01h:   Facilities: (6)

2d01h:     Packet sizes: 128 128

2d01h:     Window sizes: 2 2

2d01h:   Call User Data (4): 0x01000000 (pad)

2d01h: PAD: incoming call to 25099 on line 5 CUD length 4

2d01h: PAD: Creating TTY daemon on tty5 for vc 1

2d01h: [10.10.100.1,11042/10.10.100.2,1998]: XOT O P3 Call Confirm (5) 8

lci 1

2d01h:   From (0):  To (0):

2d01h:   Facilities: (0)

2d01h: PAD5: Call completed

2d01h: PAD5: Output X29 packet type 4 (Read X.3 param) len 1

2d01h: PAD5: Control packet received.

2d01h: PAD5: Input X29 packet type 0 (Parameter indication) len 45

1:1, 2:1, 3:2, 4:0, 5:0, 6:5, 7:2,

8:0, 9:0, 10:0, 11:14, 12:1, 13:4, 14:0, 15:1,

16:8, 17:24, 18:18, 19:2, 20:255, 21:7, 22:0,

2d01h: PAD5: Setting ParamsIn, length 44

2d01h: PAD5: Output X29 packet type 6 (Set and Read) len 9 2:0, 4:1,

15:0,7:21,

2d01h: PAD5: Control packet received.

2d01h: PAD5: Input X29 packet type 0 (Parameter indication) len 9 2:0,

4:1, 15:0, 7:21,

Información Relacionada

- Consejos técnicos sobre X.25

- Soporte Técnico - Cisco Systems