Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Diagrama de flujo

Información Relacionada

Introducción

Este documento muestra el diagrama de flujo de Troubleshooting de E1 PRI.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Diagrama de flujo

Para ver más información, haga clic en los cuadros de comandos. Haga clic en la información en rojo para ir al diagrama de flujo siguiente.

Información Relacionada

- Resolución de problemas de E1

- Resolución de problemas de la capa 1 de E1

- Resolución de problemas de la alarma E1

- Resolución de problemas de eventos de error E1

- Prueba de loopback del conector de hardware para líneas E1

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems