Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Diagrama de flujo de resolución de problemas

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona un diagrama de flujo de solución de problemas para la prueba de loopback de conector duro para líneas E1. Para ver más información sobre los siguientes comandos, consulte Pruebas de Loopback de Conector de Hardware para Líneas E1.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos previos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Diagrama de flujo de resolución de problemas

Información Relacionada

- Resolución de problemas de E1

- Resolución de problemas de la capa 1 de E1

- Resolución de problemas de la alarma E1

- Resolución de problemas de eventos de error E1

- Resolución de problemas de PRI de E1

- Páginas de soporte de la tecnología de acceso

- Soporte Técnico - Cisco Systems