Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Resumen de la configuración

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una configuración de ejemplo para una conexión adosada PPP. Con esta configuración, se puede verificar que la conexión y el hardware estén funcionando correctamente e incluso utilizar IP Routing para algunas pruebas.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Esta configuración se aplica a todas las versiones del software Cisco IOS®.

- El lado DCE se conecta a un cable de DCE WAN.

- El lado DTE está conectado con un cable WAN de DTE.

Para obtener más información sobre los cables DCE o DTE de WAN, consulte la documentación Cables seriales.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Resumen de la configuración

En esta configuración, el Router1 utiliza un cable V35-MT (la referencia de Cisco es CAB-V35MT) y el Router2 utiliza un cable V35-FC (la referencia de Cisco es CAB-V35FC). Esto significa que el reloj lo proporciona el Router 2. Se utiliza una velocidad de reloj de 64000 bps ejecutando el comando clock rate 64000 bajo la interfaz serial 0.

Nota: Una vez que se configura este comando, aparece en la configuración como clock rate 64000. Los dos cables ahora están conectados entre sí.

Las interfaces Ethernet se configuran ejecutando el comando no keepalive. De esta manera, no es necesario conectarlos a la red LAN para ponerlos en marcha. El uso de una ruta fija en cada router le permite determinar la dirección IP de la interfaz Ethernet del Router2, utilizando la dirección IP de la interfaz Ethernet del Router1 (o cualquier otra vía cercana). Por supuesto, esto es útil en un entorno de prueba.

Diagrama de la red

Este documento se basa en la siguiente configuración:

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- Router 1

- Router 2

Router1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router1

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.0.1 255.255.255.0

no keepalive

!

interface Serial0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

!

ip classless

ip route 10.2.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2

ip http server

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

no login

!

end

Router2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router2

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.2.0.1 255.255.255.0

no keepalive

!

interface Serial0

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

no fair-queue

clock rate 64000

!

ip classless

ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 10.0.0.1

ip http server

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

no login

!

end

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- Ejecute el comando show controllers para verificar el cable y la velocidad del reloj:

El siguiente es el resultado del comando show controllers:

Router1#show controllers serial 0 | i V.35

buffer size 1524  HD unit 0, V.35 DTE cable

Router1#

- Ejecute el comando show interfaces serial 0 para verificar que los paquetes se envían y reciben (consulte entrada de paquetes, salida de paquetes, velocidad de entrada de 5 minutos y velocidad de salida de 5 minutos). Para obtener información sobre la encapsulación utilizada, vea Encapsulation PPP.

El siguiente resultado corresponde al comando show interface serial 0:

Router1#show interfaces serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 10.0.0.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LCP Open

Open: IPCP, CDPCP

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:07:53

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/5/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 1158 kilobits/sec

5 minute input rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec

5 minute output rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec

155 packets input, 55066 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

168 packets output, 60037 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up

Router1#

- Para generar un ping al 10.2.0.2 utilizando la dirección IP 10.2.0.1, puede emitir el comando ping:

A continuación se muestra la salida del comando ping:

Router1#ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 10.2.0.1

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]: y

Source address or interface: 10.1.0.1

Type of service [0]:

Set DF bit in IP header? [no]:

Validate reply data? [no]:

Data pattern [0xABCD]:

Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.0.1, timeout is 2 seconds: Packet sent with a source address of 10.1.0.1 !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/32/32 ms Router1#

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- show controllers: muestra el cable y la velocidad del reloj.

- show interfaces serial 0: verifica que los paquetes se envían y reciben.

- ping: se utiliza para probar la conexión de dispositivos.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Más consejos técnicos sobre WAN

- Soporte Técnico - Cisco Systems