Contenido

Introducción

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe una nueva CLI, que realiza un seguimiento de la presencia de una sesión de Point-to-Point Protocol (PPP) sobre una interfaz de marcador.

Problema

La interfaz del marcador se utiliza ampliamente en el mundo de la línea de suscriptor digital (DSL), en diferentes tipos de implementaciones, como el protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE), el protocolo punto a punto sobre el modo de transferencia asíncrona (PPPoA), etc. La interfaz del marcador siempre permanece activa independientemente de que la sesión PPP sobre ella esté activa o inactiva. Un problema conocido con este comportamiento es que puede causar un agujero negro en el ruteo en los casos en los que tiene varias conexiones salientes, a menos que utilice algunas funciones adicionales como el seguimiento del Acuerdo de nivel de servicio del protocolo de Internet (IP SLA) para verificar el alcance a través de la interfaz del marcador.

Solución

Una nueva CLI dialer down-with-vInterface se ha introducido en las versiones recientes de IOS hace que la interfaz del marcador se desactive cuando la sesión PPP se desactiva.

Un fragmento de configuración de un router DSL:

interface Dialer1

ip address negotiated

encapsulation ppp

dialer pool 1

ppp chap hostname cisco@cisco.com

ppp chap password 0 cisco

La interfaz del marcador está en estado activo, aunque la sesión PPPoE esté inactiva.

Router#show pppoe session

1 client session

Uniq ID  PPPoE  RemMAC          Port                    VT  VA         State

SID  LocMAC                                      VA-st      Type

N/A     58  00c1.64d5.41d1  Gi0/1                   Di1 N/A        PADISNT

0006.f657.67b1

Router#show interface dialer1

Dialer1 is up, line protocol is up (spoofing)

Hardware is Unknown

Internet address will be negotiated using IPCP

MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit/sec, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, LCP Closed, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

DTR is pulsed for 1 seconds on reset

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:49:48

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes

538 packets output, 7524 bytes

CLIENT(config-if)

Puede agregar la nueva CLI en la configuración de la interfaz del marcador como se muestra a continuación:

Router(config)#int dialer1

Router(config-if)# dialer down-with-vInterface

Una vez que se ingresa la CLI dialer down-with-vInterface, la interfaz del marcador se desplazó al estado inactivo ya que la sesión PPP está en estado inactivo, como se muestra en el ejemplo:

Router#show interface dialer1

Dialer1 is down, line protocol is down (spoofing)

Hardware is Unknown

Internet address will be negotiated using IPCP

MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit/sec, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, LCP Closed, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

DTR is pulsed for 1 seconds on reset

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:50:36

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes

538 packets output, 7524 bytes

Esto ayuda a evitar la necesidad de configuración adicional como IP SLA, seguimiento, etc. para que el failover de ruteo funcione mientras se utilizan las interfaces del marcador.

Información Relacionada

- Guía de Configuración de PPPoE