Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configuración de Microsoft NetMeeting para VoIP

Diagrama de la red

Step-by-Step Instructions

Configuración de la gateway

Verificación

Troubleshoot

Inicio de una llamada por medio de Microsoft NetMeeting

Información Relacionada

Introducción

Microsoft NetMeeting es una aplicación basada en Windows que permite la interacción y colaboración entre varios usuarios desde un único PC a través de Internet o una intranet. Los clientes o gateways pueden conectarse directamente entre sí, si se puede alcanzar la dirección IP de destino del otro cliente o gateway.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco AS5300 con tarjeta controlador T1 PRI

- Cisco IOS® Software Release 12.1 y posterior con IP Plus

- Microsoft NetMeeting versión 3.01

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Configuración de Microsoft NetMeeting para VoIP

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Step-by-Step Instructions

Para configurar Microsoft NetMeeting para que funcione con el gateway VoIP, utilice este procedimiento:

1. Abra Microsoft NetMeeting y elija Tools > Options.

2. Haga clic en la ficha General e introduzca su nombre, apellido y dirección de correo electrónico.

3. En la ficha Audio, haga clic en Advanced.

4. Marque Manually Configure settings y seleccione CCITT u-Law, 8.000kHz, 8 Bit, Mono en la lista desplegable Preferred codec for audio compression . Haga clic en Aceptar en ambos cuadros de diálogo.

5. En el menú NetMeeting Tools, elija Options > General > Advance calling.

6. En el área Configuración de la puerta de enlace, marque Utilizar una puerta de enlace para llamar a teléfonos y sistemas de videoconferencia e introduzca 172.16.13.48 en el campo Puerta de enlace.

Configuración de la gateway

Para configurar VoIP para admitir Microsoft NetMeeting, cree un par VoIP que contenga esta información:

- Destino de sesión: dirección IP o nombre del sistema de nombres de dominio (DNS) del PC que ejecuta NetMeeting

- CODEC: g711ulaw, g711alaw o g723r63

Verificación

Esta sección proporciona información que puede utilizar para confirmar si su configuración funciona correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- show run: ejecute este comando para verificar la dirección IP de origen del gateway.

AS5300 (San José)

zshaikh# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

service internal

!

hostname zshaikh

enable password cisco

!

username 3006 password 0 1234

isdn switch-type primary-ni

interface Ethernet0

ip address 172.16.13.48 255.255.255.224

no ip route-cache

no ip mroute-cache

!

interface Serial0:23

no ip address

isdn switch-type primary-ni

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 1

clock source internal

!

voice service voip

!--- Enters voice service configuration mode and specifies a voice encapsulation !--- type as VoIP encapsulation. Voice service configuration mode is used for !--- packet Telephony service commands that affect the gateway globally.

h323

!--- Used to enable the H.323 voice service configuration commands.

h245 caps mode restricted

!--- The h245 caps mode restricted prevents Dual Tone Multifrequency (DTMF) !--- Named Telephone Events (NTEs) as well as T.38 capability indication in the !--- H.245 Terminal Capability Set packet. When these options are present, it !--- can prevent the H.245 negotiation from completing with some devices, !--- specifically with NetMeeting. Without the h245 caps mode restricted !--- command, calls in either direction will fail.

h245 tunnel disable

!--- By default, H.245 tunneling is enabled. This H.323 feature allows any H.245 !--- message to use the existing H.225 TCP session instead of bringing up a !--- second TCP session for H.245. Issue the h245 tunnel disable command to !--- disable this feature.

dial-peer voice 1 voip

!--- Configure Microsoft NetMeeting for Voice over IP.

destination-pattern 1000

codec g711ulaw

!--- CODEC: g711ulaw, g711alaw, or g723r63

session target ipv4:172.16.13.49

!--- Session Target: IP address or DNS name of the PC that is running NetMeeting

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern .T

direct-inward-dial

port 0:D

Troubleshoot

Para obtener información sobre la resolución de problemas, refiérase a Resolución de Problemas de Fallas de Llamadas ISDN Originadas en NetMeeting o Dispositivos H.323 Similares de Terceros.

Nota: Si está ejecutando Cisco IOS Software Release 12.2(11)T y H.323 versión 4 se está ejecutando en su router, es posible que tenga problemas con NetMeeting. Consulte Cisco bug ID CSCdw49975 (sólo clientes registrados) .

Inicio de una llamada por medio de Microsoft NetMeeting

Para iniciar una llamada con Microsoft NetMeeting, utilice este procedimiento:

1. En la aplicación Microsoft NetMeeting, haga clic en el icono Llamar (teléfono) para abrir el cuadro de diálogo de llamada de NetMeeting.

2. En el cuadro de diálogo de llamada de NetMeeting, elija Llamada > gateway H.323.

3. En el cuadro de diálogo Realizar una llamada, ingrese el número de teléfono en el campo Para y haga clic en Llamar para iniciar una llamada al Cisco AS5300 Series Router desde Microsoft NetMeeting.

Información Relacionada

- Introducción de los pares de marcado y tramos del llamada en las plataformas del IOS de Cisco

- Introducción a los Pares de marcado entrantes y salientes en plataformas del IOS de Cisco

- Introducción a Marcado de entrada directo (DID) en interfaces digitales de voz IOS (T1/E1)

- Diferencias entre llamadas de módem y voz en gateways AS5xxx de Cisco

- Soporte de tecnología de voz

- Soporte de Productos de Voice and Unified Communications

- Troubleshooting de Cisco IP Telephony

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems