Contenido

Introducción

Antes de comenzar

Convenciones

Prerequisites

Componentes Utilizados

Configurar

Requisitos generales para la configuración de puerta de enlace a control

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Comandos para resolución de problemas

Información Relacionada

Introducción

Este documento estudia una red VoIP con una topología de dos zonas manejada por dos Cisco Gatekeepers con una Cisco Gateway en cada zona. El objetivo de este documento es suministrar una configuración básica que permita al usuario evitar algunos problemas conocidos y crear una base confiable para la red orientada a Gatekeeper. Este documento comprende información técnica previa sobre las funciones configuradas, pautas de diseño y estrategias básicas de verificación y resolución de problemas.

Es importante tomar en cuenta que, en la configuración a continuación, los cuatro routers están ubicados en la misma LAN. No obstante, en su topología real todos los dispositivos pueden estar en diferentes partes de la red.

Antes de comenzar

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Prerequisites

No hay requisitos previos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Estas configuraciones se probaron con este equipo:

- Cuatro Cisco 2600 con Cisco IOS® Software Release 12.2.8.5 ENTERPRISE PLUS/H323 MCM

La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un ambiente de laboratorio específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de ejecutarlo.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Requisitos generales para la configuración de puerta de enlace a control

Hay varias condiciones que deben cumplirse antes de que la puerta de enlace pueda obtener una resolución de dirección correcta del control de acceso.

Hay dos aspectos importantes que deben verificarse, a saber:

- Todos los gateways deben estar registrados en los Gatekeepers correspondientes.

- Todos los Gatekeepers deben tener el plan de marcado correcto.

Registro

El registro correcto es el primer paso obligatorio. Estos factores adicionales deben tenerse en cuenta:

- Si la puerta de enlace tiene interfaces Foreign Exchange Station (FXS), en los pares de marcado POTS (del inglés Plain Old Telephone Service, Servicio telefónico sencillo antiguo), agregue el comando no register e164. Esto evita el problema con el registro de la puerta de enlace descrito en el Id. de error de Cisco CSCdw60626 (sólo clientes registrados) . En lugar de registrar directamente el puerto FXS con números e164, es posible agregar un prefijo de zona para la puerta de enlace y basar las decisiones de ruteo en los prefijos de zona.

- Normalmente, es preferible definir un prefijo tecnológico para la puerta de enlace. Aunque la presencia de los prefijos tecnológicos afecta predominantemente al ruteo de llamadas, también es deseable para un registro confiable.

Para obtener más información sobre los problemas de registro de puerta de enlace a control, consulte Resolución de problemas de registro de control de acceso.

Routing de llamadas

- Para un enrutamiento de llamadas fiable, todos los gateways deben registrarse con un cierto prefijo tecnológico. El propósito del prefijo de tecnología es distinguir entre los diferentes tipos de llamadas y los correspondientes tipos de puertas de enlace. Por lo tanto, aunque es posible utilizar el prefijo de tecnología para las decisiones de ruteo, la mejor práctica es utilizar el prefijo de tecnología para distinguir el tipo de llamada y ruta basándose en los prefijos de zona.Con este enfoque, todas las gateways VoIP se pueden configurar con el mismo prefijo de tecnología (por ejemplo, 1#*, como en el ejemplo presentado en este documento).

- Es preferible configurar explícitamente la puerta de enlace principal para el prefijo de zona.

- Vincule la señalización H.323 a una dirección IP específica en la gateway o router de Cisco IOS. Cuando la puerta de enlace de Cisco IOS tiene varias interfaces IP activas, algunos de los mensajes H.323 pueden originarse en una dirección IP y otras partes de ella pueden hacer referencia a una dirección de origen diferente. El comando h323-gateway voip bind srcaddr es necesario si la interfaz de loopback se utiliza para identificar la puerta de enlace, o si hay un firewall y servidores de contabilidad en la red. Este comando se introdujo en la versión 12.1.2T del software del IOS de Cisco y se documenta en Configuración del Soporte H.323 para Interfaces Virtuales.

Para obtener más información sobre el ruteo de llamadas de Gatekeeper, refiérase a Comprensión del Ruteo de Llamadas de Cisco IOS H.323 Gatekeeper.

Diagrama de la red

Este documento utiliza la instalación de red que se muestra en el siguiente diagrama.

Configuraciones

Este documento usa estas configuraciones.

La verificación de las configuraciones del control de acceso y la puerta de enlace es una parte importante de la solución de problemas de puerta de enlace a control. Para simplificar la comprensión de las configuraciones, se han eliminado todos los comandos de configuración no relacionados.

- GW_1 - ECV-2600-17

- GW_2 - ECV-2600-16

- GK_1 ECV-2600-15

- GK_2 ECV-2600-14

GW_1 - ECV-2600-17

IOS (tm) C2600 Software (C2600-JSX-M), Version 12.2(7a),

RELEASE SOFTWARE (fc1)

!

hostname ECV-2610-17

!

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.52.218.49 255.255.255.0

h323-gateway voip interface

!---- This command enables VoIP GW functions on the interface.

h323-gateway voip id gk-zone1.test.com ipaddr 10.52.218.47

1718

!---- This command defines the GK this GW works with.

h323-gateway voip h323-id gw_1

!---- This command defines the GW alias for the GK.

h323-gateway voip tech-prefix 1#

!---- It is desirable to have tech prefix on the GW for !---- reliable registration and call routing.

h323-gateway voip bind srcaddr 10.52.218.49

!---- This command is not necessary in this simple topology, !---- but for complex networks, it is recommended to use it.

??

!

voice-port 1/1/0

!

voice-port 1/1/1

!

!

dial-peer voice 1 voip

destination-pattern 16..

session target ras

!---- All IP addresses for the destination pattern 16.. should !---- be resolved through the requests to the GK.

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern 1711

port 1/1/1

no register e164

!---- This command prevents registration of this number with !---- the GK. The GW is registered with the GK with this alias only.

!

gateway

!

end

GW_2 - ECV-2600-16

!

hostname ECV-2610-16

!

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.52.218.48 255.255.255.0

h323-gateway voip interface

h323-gateway voip id gk-zone2.test.com ipaddr 10.52.218.46 1718

h323-gateway voip h323-id gw_2

h323-gateway voip tech-prefix 1#

h323-gateway voip bind srcaddr 10.52.218.48

!

!

voice-port 1/1/0

!

voice-port 1/1/1

!

dial-peer voice 1 voip

destination-pattern 17..

session target ras

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern 1611

port 1/1/1

no register e164

!

gateway

!

!

end

GK_1 ECV-2600-15

!

hostname ECV-2610-15

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.52.218.47 255.255.255.0

!

gatekeeper

zone local gk-zone1.test.com test.com 10.52.218.47

!---- This command defines the local zone. The GK name and !---- zone name have the same meaning.

zone remote gk-zone2.test.com test.com 10.52.218.46 1719

!---- This command defines the name of the remote GK (zone).

zone prefix gk-zone2.test.com 16..

!---- This command explicitly defines the number length with !---- the number of dots.

zone prefix gk-zone1.test.com 17.. gw-priority 10 gw_1

!---- This command explicitly defines which GW handles !---- calls for 17.. numbers that could be done for the !---- local zones only.

gw-type-prefix 1#* default-technology

!---- This command defines the default technology prefix !---- that is necessary for routing decisions.

no shutdown

!--- This command turns the service up.

!

end

GK_2 ECV-2600-14

!

hostname ECV-2610-14

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.52.218.46 255.255.255.0

!

gatekeeper zone local gk-zone2.test.com test.com 10.52.218.46

zone remote gk-zone1.test.com test.com 10.52.218.47 1719

zone prefix gk-zone2.test.com 16.. gw-priority 10 gw_2

zone prefix gk-zone1.test.com 17..

gw-type-prefix 1#* default-technology

no shutdown

!

end

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para comprobar que su configuración funcione correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

Nota: Antes de intentar cualquier comando debug, consulte Información Importante sobre Comandos Debug. Para obtener más información sobre los siguientes comandos, vea la sección Comandos de Troubleshooting de este documento.

- show gateway: muestra el estado de registro de la puerta de enlace.

- show gatekeeper endpoints—Muestra todas las puertas de enlace registradas en el Gatekeeper.

- show gatekeeper zone prefix—Muestra todos los prefijos de zona configurados en el Gatekeeper.

- show gatekeeper call: muestra las llamadas activas procesadas por el Gatekeeper.

- debug h225 asn1 —Muestra mensajes H225 (Registro, Admisión y Estado [RAS] y configuración de llamada Q931).

- debug cch323 h225—Muestra mensajes de configuración de llamadas H225.

- Técnicas básicas para resolver problemas y depurar llamadas VoIP

- Comandos de depuración de VoIP

- Referencia de Comandos de Fax, Video y Voz de Cisco IOS, versión 12.2

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

Comandos para resolución de problemas

Para resolver problemas, verifique varios puntos vitales:

- Todos los gateways se registrarán con los Gatekeepers correspondientes.

- Las puertas de enlace deben tener el plan de marcación correcto (pares de marcado configurados).

- Los gatekeepers deben tener el plan de marcado correcto (los prefijos de zona configurados).

Los pasos descritos en Troubleshooting y Debugging de VoIP Call Basics complementan la salida de los comandos debug y show relacionados con la interacción de Gateway a Gatekeeper y se deben utilizar para resaltar los problemas de voz relacionados con otros subsistemas Cisco IOS. Los resultados de ejemplo de los comandos show resaltan los pasos anteriores, y la salida debug muestra la secuencia de mensajes RAS y H225 en los cuatro routers.

Nota: El comando debug h225 asn1 genera una salida muy grande, por lo que se debe utilizar con sumo cuidado. Se ha eliminado parte de la salida innecesaria de los comandos debug a continuación.

Nota: Antes de ejecutar comandos debug, consulte Información Importante sobre Comandos Debug.

!--- Check the GW registration on the GW.

ECV-2610-17#show gateway

Gateway gw_1 is registered to Gatekeeper gk-zone1.test.com

??

Alias list (CLI configured)

H323-ID gw_1

Alias list (last RCF)

H323-ID gw_1

??

H323 resource thresholding is DisabledECV-2610-17#

------------------------------------------------------------

!--- And on the corresponding GK.

??

ECV-2610-15#show gatek en

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr Port RASSignalAddrPort Zone Name Type F

--------------- ----- -------------- ----- --------- ---- --

10.52.218.49 1720 10.52.218.4951194 gk-zone1.test.com VOIP-GW

H323-ID: gw_1

Total number of active registrations = 1

ECV-2610-15#

------------------------------------------------------------

??

!--- The same for the second GW.

ECV-2610-16#show gateway

Gateway gw_2 is registered to Gatekeeper gk-zone2.test.com ??

Alias list (CLI configured)

H323-ID gw_2

Alias list (last RCF)

H323-ID gw_2

?? H323 resource thresholding is Disabled

ECV-2610-16#

------------------------------------------------------------??

!--- And the second corresponding GK.

ECV-2610-14#show gatek en

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr Port RASSignalAddr Port Zone Name Type F

--------------- ----- --------------- ----- --------- ---- --

10.52.218.48 1720 10.52.218.48 52080 gk-zone2.test.com VOIP-GW

H323-ID:

gw_2

Total number of active registrations = 1 ??

ECV-2610-14#

------------------------------------------------------------

!--- To check the dial plan on the GKs:

??

ECV-2610-15#show gatek zone pr

ZONE PREFIX TABLE

=================

GK-NAME  E164-PREFIX

-------  -----------

gk-zone2.test.com 16..

gk-zone1.test.com 17..??

ECV-2610-15#

ECV-2610-15#

!--- All configured prefixes should be seen in the zone list.

------------------------------------------------------------??

!--- To check the dial plan on the GKs:

ECV-2610-14#

ECV-2610-14#show gatek zone pr

ZONE PREFIX TABLE

=================

GK-NAME E164-PREFIX

------- -----------

gk-zone2.test.com 16..

gk-zone1.test.com 17..??

ECV-2610-14#

------------------------------------------------------------??

ECV-2610-15#show gatekeeper call

Total number of active calls = 1.

GATEKEEPER CALL INFO

====================

LocalCallIDAge(secs) BW

5-0 1 64(Kbps)

Endpt(s): Alias E.164Addr CallSignalAddr Port RASSignalAddr Port

src EP: gw_2 1611 10.52.218.48 1720 10.52.218.48 59067

dst EP: gw_1 1711 10.52.218.49 1720 10.52.218.49 58841??

ECV-2610-15#

-----------------------------------------------------------------??

!--- The conversation between the GW and the GK consists of !--- exchange RAS messages. Here are two messages that show !--- successful registration of the GW to the GK.

ECV-2610-17#

ECV-2610-17#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

ECV-2610-17#

*Mar 2 07:45:53: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GW sends a RAS registration request message to the GK.

value RasMessage ::= registrationRequest :

{

requestSeqNum 93

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

discoveryComplete FALSE

callSignalAddress

{

}

rasAddress

{

ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 57733

}

}

terminalType

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

gatekeeperIdentifier {"gk-zone1.test.com"}

endpointVendor

{

vendor

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

}

timeToLive 60

keepAlive TRUE

endpointIdentifier {"8215266C0000000F"}

willSupplyUUIEs FALSE

}

*Mar 2 07:45:53:

*Mar 2 07:45:53: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK accepts the registration request and replies with !--- a confirmation.

value RasMessage ::= registrationConfirm :

{

requestSeqNum 93

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

callSignalAddress

{

}

gatekeeperIdentifier {"gk-zone1.test.com"}

endpointIdentifier {"8215266C0000000F"}

timeToLive 60

willRespondToIRR FALSE

}??

----------------------------------------------------------------??

!--- The incoming H225 call setup message from the remote GW. !--- The example is the debug cch323 h225 command.

ECV-2610-17# debug cch323 h225

*Mar 2 07:46:03: cch323_h225_receiver: received msg of type

SETUPIND_CHOSEN

*Mar  2 07:46:03: cch323_h225_setup_ind: callingNumber[]

calledNumber[1711]

*Mar 2 07:46:03: cch323_h225_setup_ind--calling IE NOT present

*Mar 2 07:46:03:======= PI in cch323_h225_setup_ind = 0??

*Mar 2 07:46:03: Receive: infoXCap 0??

*Mar 2 07:46:03: Receive infoXCap ccb 0??

*Mar 2 07:46:03: src address = 10.52.218.49 of SETUPIND_CHOSEN

*Mar 2 07:46:03: dest address = 10.52.218.47 of SETUPIND_CHOSEN??

*Mar 2 07:46:03: cch323_run_h225_sm: received event

H225_EVENT_FAST_SETUP_IND while

at state H225_IDLE??

*Mar 2 07:46:03: cch323_run_h225_sm: Setup ccb 0x821FCE98 callID

0xFFFFFFFF

*Mar 2 07:46:03: cch323_h225_act_fastStartSetupInd: codec match = 1

*Mar 2 07:46:03: cch323_rtp_set_non_rtp_call: Non-RTP call end

*Mar 2 07:46:03: H.225 SM: changing from H225_IDLE state to

H225_REQ_WAIT_FOR_ARQ

state for callID FFFFFFFF??

-------------------------------------------------------------------

!--- Now the example of the debug h225 asn1 !--- command from all four routers. !--- The messages are sent from the originating GW.

ECV-2610-16#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

ECV-2610-16#

!--- The GW_2 initiates a call to 1711 phone located on GW_1. !--- Here is the messages that show the process on GW_2:??

*Mar 2 14:28:08.824: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_2 asks gk-zone2 to resolve the e164 number 1711 to IP !--- address.

value RasMessage ::= admissionRequest  :

{

requestSeqNum 3091

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"8217FB5000000001"}

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

srcInfo

{

e164 : "1611",

h323-ID : {"gw_2"}

}

bandWidth 640

callReferenceValue 8

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '80000008200A1046585320312F312F31'H

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

activeMC FALSE

answerCall FALSE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}

??

*Mar 2 14:28:08.960: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The gk-zone2 notifies GW_2 that the request is in progress as it !--- is forwarded to the other gk-zone1 and is not processed locally.

??

value RasMessage ::= requestInProgress :

{

!--- Note the sequence numbers in the request equal the number in !--- the reply.

requestSeqNum 3091

delay 9000

}

??

*Mar 2 14:28:09.169: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The gk-zone2 grants permission to start call and resolves the !--- e164 number 1711 to IP address of GW_1.

value RasMessage ::= admissionConfirm :

{

!--- The sequence numbers in the request equal the number in the reply.

requestSeqNum 3091

bandWidth 640

callModel direct : NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

!--- The IP address 10.52.218.49 of GW_1.

port 1720

}

irrFrequency 240

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

*Mar 2 14:28:09.193: H225 NONSTD OUTGOING PDU ::=

value H323_UU_NonStdInfo ::=

{

version 0

progIndParam progIndIEinfo :

{

progIndIE '00000003'H

}

}

*Mar 2 14:28:09.197: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_2 now can place H323 (q931) call setup message directly !--- to GW_1.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body setup :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

sourceAddress

{

h323-ID : {"gw_2"}

}

sourceInfo

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{??

{

prefix e164 : "1#"

}

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

destinationAddress

{

e164 : "1711"

}

activeMC FALSE

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

conferenceGoal create : NULL

callType pointToPoint : NULL

sourceCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA30'H

port 11001

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

fastStart

{

'0000000D4001800A040001000A34DA3043F3'H,

'400000060401004D40018011140001000A34DA30...'H

}

mediaWaitForConnect FALSE

canOverlapSend FALSE

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{??

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data 'C00100028006000400000003'H

}

}

}

}

*Mar 2 14:28:09.573: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The GW_1 replies with an H323 (q931) callProceeding message.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body callProceeding :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

fastStart

{

'0000000D40018011140001000A34DA314942000A...'H,

'400000060401004D40018011140001000A34DA30...'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

*Mar 2 14:28:09.766: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The GW_1 sends an H323 (q931) call Progress message.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body progress :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{

??{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '60011000011E041E028188'H

}

}

}

}

????

*Mar 2 14:28:11.801: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The GW_1 sends an H323 (q931) call CONNECT message. The call is !--- now active.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body connect :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{

??{

prefix e164 : "1#"

}

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{??

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data 'C00100028006000400000002'H

}

}

}

}

*Mar 2 14:28:11.909: show call active voice

Total call-legs: 2

??GENERIC:

SetupTime=13848499 ms

Index=1

PeerAddress=1611

PeerSubAddress=

PeerId=2

PeerIfIndex=11

LogicalIfIndex=8

ConnectTime=13849192

CallDuration=00:00:19

CallState=4

!--- This means the call is active.

CallOrigin=2

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=442

TransmitBytes=8840

ReceivePackets=1104

ReceiveBytes=22080

!--- This shows that there is two-way voice for this call leg. !--- 0 values a problem.

TELE:

!--- The call is outgoing and started from the PSTN. That is why !--- TELE: is first in the output.

ConnectionId=[0xF748749F 0x163011CC 0x801CC5F8 0xEEB46E69]

IncomingConnectionId=[0xF748749F 0x163011CC 0x801CC5F8

0xEEB46E69]

TxDuration=22100 ms

VoiceTxDuration=2209 ms

FaxTxDuration=0 ms

CoderTypeRate=g729r8

NoiseLevel=-48

ACOMLevel=2

OutSignalLevel=-57

InSignalLevel=-53

InfoActivity=2

ERLLevel=16

SessionTarget=

ImgPages=0

GENERIC:

SetupTime=13848887 ms

Index=1

PeerAddress=1711

PeerSubAddress=

PeerId=1PeerIf

Index=13

LogicalIfIndex=0

ConnectTime=13849185

CallDuration=00:00:20

CallState=4

CallOrigin=1

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=1038

TransmitBytes=20760

ReceivePackets=488

ReceiveBytes=9760

VOIP:

ConnectionId[0xF748749F 0x163011CC 0x801CC5F8 0xEEB46E69]

IncomingConnectionId[0xF748749F 0x163011CC 0x801CC5F8

0xEEB46E69]

RemoteIPAddress=10.52.218.49RemoteUDPPort=18754

!--- The signaling and RTP stream IP addresses.

RemoteSignallingIPAddress=10.52.218.49

RemoteSignallingPort=1720

RemoteMediaIPAddress=10.52.218.49

RemoteMediaPort=18754

RoundTripDelay=5 ms

SelectedQoS=best-effort

tx_DtmfRelay=inband-voice

FastConnect=TRUE

Separate H245 Connection=FALSE

H245 Tunneling=FALSE

SessionProtocol=cisco

SessionTarget=ras

OnTimeRvPlayout=6630

GapFillWithSilence=0 ms

GapFillWithPrediction=0 ms

GapFillWithInterpolation=0 ms

GapFillWithRedundancy=0 ms

HiWaterPlayoutDelay=70 ms

LoWaterPlayoutDelay=50 ms

ReceiveDelay=50 ms

LostPackets=0

EarlyPackets=0

LatePackets=0

!--- The DSP statistics.

VAD = enabled

CoderTypeRate=g729r8

CodecBytes=20Total call-legs: 2

ECV-2610-16#

ECV-2610-16#

u all

All possible debugging has been turned off

!--- The following messages shows the call disconnect !--- process at the GW_2.

ECV-2610-16#deb h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on:

*Mar 2 14:29:52.017: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The GW_1 sends H323 (q931) Release complete message.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body releaseComplete :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

*Mar 2 14:29:52.025: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_2 replies with the H323 (q931) releaseComplete !--- message.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body releaseComplete :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

*Mar 2 14:29:52.041: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_2 notifies GK-2 that the call is complete.

value RasMessage ::= disengageRequest :

{

requestSeqNum 3095

endpointIdentifier {"8217FB5000000001"}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callReferenceValue 8

disengageReason normalDrop : NULL

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

answeredCall FALSE

}

*Mar 2 14:29:52.090: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK-2 confirms the message.

value RasMessage ::= disengageConfirm :

{

requestSeqNum 3095

}

u all

All possible debugging has been turned off

------------------------------------------------------------

!--- The debug output from the GK-2.

ECV-2610-14#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

ECV-2610-14#

Mar 2 14:28:20.952:

Mar  2 14:28:20.952: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GW_2 asks permission to place the call. !--- Now it is incoming RAS PDU as it is on the GK-2, but the !--- same sequence number.

value RasMessage ::= admissionRequest :

{

requestSeqNum 3091

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"8217FB5000000001"}

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

srcInfo

{

e164 : "1611",

h323-ID: {"gw_2"}

}

bandWidth 640

callReferenceValue 8

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '80000008200A1046585320312F312F31'H

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

activeMC FALSE

answerCall FALSE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}??

Mar 2 14:28:20.992: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GK-2 asks GK-1 to resolve the Number for the remote !--- zone.

value RasMessage ::= locationRequest :

{

requestSeqNum 1026

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '8284901100F748749F163011CC801DC5F8EEB46E...'H

}

replyAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA2E'H

port 1719

}

sourceInfo

{

h323-ID : {"gk-zone2.test.com"}

}

canMapAlias TRUE

}

Mar 2 14:28:21.024: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GK-2 notifies GW_2 that the call is processing.

value RasMessage ::= requestInProgress :

{

requestSeqNum 3091

delay 9000

}

Mar 2 14:28:21.157:

Mar 2 14:28:21.157: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK-1 replies to GK-2 with the permission.

value RasMessage ::= locationConfirm :

{

requestSeqNum 1026

callSignalAddress ipAddress :

{

ip'0A34DA31'H

port 1720

}

rasAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 55679

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '0001400300670077005F0031200067006B002D00...'H

}

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

destinationType

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

}

Mar 2 14:28:21.209: RAS OUTGOING PDU::=

!--- The GK-2 replies to GW_2 with the permission to place !--- the call.

value RasMessage ::= admissionConfirm :

{

requestSeqNum 3091

bandWidth 640

callModel direct : NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 1720

}

irrFrequency 240

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

ECV-2610-14#u all

All possible debugging has been turned off

ECV-2610-14#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

Mar 2 14:30:04.145: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK-2 gets notification from GW_2 that the call !--- has ended.

value RasMessage ::= disengageRequest :

{

requestSeqNum 3095

endpointIdentifier {"8217FB5000000001"}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callReferenceValue 8

disengageReason normalDrop : NULL

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

answeredCall FALSE

}

Mar 2 14:30:04.157: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= disengageConfirm :

{

requestSeqNum 3095

}

ECV-2610-14#u all

All possible debugging has been turned off

ECV-2610-14#

---------------------------------------------------------

!--- The debug output from the GK-2.

ECV-2610-15#ECV-2610-15#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

*Mar 2 14:28:14.690:

*Mar 2 14:28:14.694:

RAS INCOMING PDU ::=

!--- The request from the GK-2.

value RasMessage ::= locationRequest :

{

requestSeqNum 1026

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard:

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '8284901100F748749F163011CC801DC5F8EEB46E...'H

}

replyAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA2E'H

port 1719

}

sourceInfo

{

h323-ID : {"gk-zone2.test.com"}

}

canMapAlias TRUE

}

*Mar 2 14:28:14.754: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The reply from the GK-1 to GK-2.

value RasMessage::= locationConfirm :

{

requestSeqNum 1026

callSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 1720

}

rasAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 55679

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '0001400300670077005F0031200067006B002D00...'H

}

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

destinationType

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

}

*Mar 2 14:28:15.159: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GW_1 asks GK-1 for permission to accept the call.

value RasMessage ::= admissionRequest :

{

requestSeqNum 101

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"8261828000000003"}

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

srcInfo

{

e164 : "1611",

h323-ID: {"gw_2"}

}

srcCallSignalAddress ipAddress:

{

ip '0A34DA30'H

port 1100

}

bandWidth 640

callReferenceValue 7

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '80000008200A1046585320312F312F31'H

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

activeMC FALSE

answerCall TRUE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}

*Mar 2 14:28:15.191: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The permission is granted.

value RasMessage ::= admissionConfirm :

{

requestSeqNum 101

bandWidth 640

callModel direct : NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 1720

}

irrFrequency 240

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

ECV-2610-15#

ECV-2610-15#show gatek call

Total number of active calls = 1.

GATEKEEPER CALL INFO

====================

LocalCallID Age(secs) BW

7-63391                            33 64(Kbps)

Endpt(s): Alias E.164Addr CallSignalAddr  Port RASSignalAddr Port

src EP: gw_2 1611  10.52.218.48 1720 10.52.218.48 59067

dst EP: gw_1         1711 10.52.218.49 1720 10.52.218.49 58841

ECV-2610-15#ECV-2610-15#u all

All possible debugging has been turned off

ECV-2610-15#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

*Mar 2 14:29:57.767: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK-1 gets notification from GW_1 that the call has ended.

value RasMessage ::= disengageRequest :

{

requestSeqNum 105

endpointIdentifier {"8261828000000003"}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callReferenceValue 7

disengageReason normalDrop : NULL

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

answeredCall TRUE

}

*Mar 2 14:29:57.779: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GK-1 confirms the message.

value RasMessage ::= disengageConfirm :

{

requestSeqNum 105

}

ECV-2610-15#u all

All possible debugging has been turned off

!--- The debugs must always be turned off when the collection !--- is completed.

-------------------------------------------------------------

!--- The debugs at the terminating gateway GW_1.

ECV-2610-17#

ECV-2610-17#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

*Mar 1 11:02:27:

*Mar 1 11:02:27: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The first message is the H225 call setup from GW_2.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body setup :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

sourceAddress

{

h323-ID : {"gw_2"}

}

sourceInfo

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{??

{

prefix e164 : "1#"

}

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

destinationAddress

{

e164 : "1711"

}

activeMC FALSE

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

conferenceGoal create : NULL

callType pointToPoint : NULL

sourceCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA30'H

port 11001

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

fastStart

{

'0000000D4001800A040001000A34DA3043F3'H,

'400000060401004D40018011140001000A34DA30...'H

}

mediaWaitForConnect FALSE

canOverlapSend FALSE

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{

??

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data 'C00100028006000400000003'H

}

}

}

}

*Mar 1 11:02:27: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_1 asks GK-1 for permission to accept the call.

value RasMessage::= admissionRequest :

{

requestSeqNum 101

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"8261828000000003"}

destinationInfo

{

e164: "1711"

}

srcInfo

{

e164 : "1611",

h323-ID : {"gw_2"}

}

srcCallSignalAddress ipAddress:

{

ip '0A34DA30'H

port 11001

}

bandWidth 640

callReferenceValue 7

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '80000008200A1046585320312F312F31'H

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

activeMC FALSE

answerCall TRUE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}

*Mar 1 11:02:27: *Mar 1 11:02:27: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The permission is granted.

value RasMessage ::= admissionConfirm:

{

requestSeqNum 101

bandWidth 640

callModel direct: NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 1720

}

irrFrequency 240

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

*Mar 1 11:02:27: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_1 replies to the GW-2 with the callProceeding message.

value H323_UserInformation::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body callProceeding:

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

fastStart

{

'0000000D40018011140001000A34DA314942000A...'H,

'400000060401004D40018011140001000A34DA30...'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

*Mar 1 11:02:27: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The call Progress follows.

value H323_UserInformation::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body progress:

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{

??

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '60011000011E041E028188'H

}

}

}

}

??

*Mar 1 11:02:29: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_1 accepts the call.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body connect :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{??

{

prefix e164 : "1#"

}

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{

??{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data 'C00100028006000400000002'H

}

}

}

}

ECV-2610-17#u all

All possible debugging has been turned off

ECV-2610-17#

ECV-2610-17#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

ECV-2610-17#

*Mar 1 11:04:10: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_1 drops the call.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body releaseComplete :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

??*Mar 1 11:04:10: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_1 notifies GK-1 that the call has ended.

value RasMessage ::= disengageRequest :

{

requestSeqNum 105

endpointIdentifier {"8261828000000003"}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callReferenceValue 7

disengageReason normalDrop : NULL

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

answeredCall TRUE

}

*Mar 1 11:04:10: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The GW_2 drops the call from its side.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body releaseComplete :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

*Mar 1 11:04:10: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK-1 confirms the message.

value RasMessage ::= disengageConfirm :

{

requestSeqNum 105

}

u all

All possible debugging has been turned off

!--- The debugs must always be turned off when the collection !--- is completed.

Información Relacionada

- Introducción de Gatekeepers para H.323

- Resolución de problemas relacionados al registro del Gatekeeper

- Información sobre el ruteo de llamadas de H.323 Gatekeeper de Cisco IOS

- Gatekeeper de alto rendimiento de Cisco

- Configuración de gateways H.323

- Configuración de los controles de acceso de H.323

- Resolución de problemas e introducción a la administración del ancho de banda del Gatekeeper del Cisco

- Configuración del soporte H.323 para interfaces virtuales

- Soporte de tecnología de voz

- Soporte de Productos de Voice and Unified Communications

- Troubleshooting de Cisco IP Telephony

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems