Contenido

Introducción

¿Cómo cambio la dirección IP de mi router VoIP Cisco Small Business?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

P. ¿Cómo cambio la dirección IP de mi router VoIP Cisco Small Business?

A.

A veces es necesario cambiar la dirección IP de LAN del router para evitar un conflicto de dirección IP entre el router VoIP y otros dispositivos de red. Para obtener instrucciones, complete los pasos de este documento.

Cambiar la dirección IP de LAN del router

Complete estos pasos para cambiar la dirección IP LAN del router:

Paso 1:

Acceda a la página de configuración web del router. Para obtener instrucciones, haga clic aquí.

Paso 2:

Cuando aparezca la página de configuración basada en web del router, busque Local IP Address y cámbiela a "192.168.2.1" para evitar un conflicto de direcciones IP.

Paso 3:

Haga clic en .

Paso 4:

Renueve la dirección IP del ordenador.

Nota: El router se reiniciará después de aplicar los parámetros. Acceda a la página de configuración del router mediante "192.168.2.1" (es decir, la nueva dirección IP del router VoIP).

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems