Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Procedimiento de copia de seguridad

Procedimiento de restauración

Artículos relacionados

Introducción

Este documento describe un proceso para utilizar el sistema de recuperación ante desastres (DRS) para las operaciones de copia de seguridad y restauración en Cisco Unified Communications Manager (CUCM) con la interfaz de línea de comandos (CLI).

Creado por Joy Pal, editado por Alexander Levichev y Deepak kumar

Prerequisites

No hay requisitos previos para este documento.

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Antecedentes

Los administradores suelen realizar operaciones de copia de seguridad y restauración a través de la interfaz gráfica de usuario (GUI) web del sistema de recuperación ante desastres (DRS).

Hay muchos casos en los que un administrador no tiene la posibilidad de iniciar sesión en la página web del Sistema de recuperación ante desastres (DRS) debido a un problema de red o cuando el servicio Tomcat de Cisco no se está ejecutando.

En estos casos, el administrador puede realizar operaciones de copia de seguridad o restauración con los comandos Disaster Recovery System(DRS) ,Command Line Interface (CLI).

Procedimiento de copia de seguridad

1. Agregue un dispositivo de copia de seguridad.

Sintaxis:

utils Disaster_recovery device add network <nombre del dispositivo de respaldo> <ruta> <dirección ip del servidor remoto> <nombre de usuario> [número de copias de seguridad]

Ejemplo:

admin:utils disaster_recovery device add network linuxbox ./ 10.48.53.123 ccmadmin

Please enter password to connect to network server 10.48.53.123:****

drfCliMsg: Backup Device has been saved successfully.

2. Verifique el dispositivo agregado.

Sintaxis:

lista de dispositivos de recuperación ante desastres de utils

Ejemplo:

admin:utils disaster_recovery device list

Device Name             Device Type             Device Path

--------------------------------------------------------------

linuxbox                NETWORK                 ./

3. Realice una copia de seguridad.

Sintaxis:

utils Disaster_recovery backup network <featurelist> <backup device name>

Lista de funciones: lista de funciones separadas por comas para realizar copias de seguridad. Utilice utils Disaster_recovery show_registration <servername> para mostrar la lista de funciones registradas.

Ejemplo:

admin:utils disaster_recovery backup network UCM,CDR_CAR,PLM linuxbox

drfCliMsg: Backup initiated successfully. Please run 'utils disaster_recovery status backup' command to see the status

<p style="background-image: url('http://www.cisco.com/en/US/i/templates/warn.gif'); background-repeat: no-repeat; background- position: 2px 4px;

height: auto; width: auto; padding: 10px 5px 10px 35px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; border-top: 1px solid #ccc; border-bottom: 1px

solid #ccc; overflow-x: hidden;"><strong>Warning</strong>: {The DRS Backup archive encryption depends on the current security password (Provided at the time of install). During a restore, you could be prompted to enter this security password if this password has been changed.}</p>

4. Compruebe el estado de una copia de seguridad.

Sintaxis:

utils Disaster_Recovery Status Backup

Ejemplo:

admin:utils disaster_recovery status backup

Status: SUCCESS :Backup Completed...

Tar Filename: 2017-08-18-12-17-19.tar

Storage Location: NETWORK

Operation: backup

Percentage Complete: 100

PLM CUCM160 ELM-AGENT SUCCESS Fri Aug 18 12:17:19 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_plm_elm-agent.log

PLM CUCM160 ELM-SERVER SUCCESS Fri Aug 18 12:17:21 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_plm_elm-server.log

CDR_CAR CUCM160 CAR SUCCESS Fri Aug 18 12:17:27 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_cdr_car_car.log

UCM CUCM160 BAT SUCCESS Fri Aug 18 12:19:23 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_ucm_bat.log

UCM CUCM160 CCMPREFS SUCCESS Fri Aug 18 12:19:25 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_ucm_ccmprefs.log

UCM CUCM160 PLATFORM SUCCESS Fri Aug 18 12:19:30 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_ucm_platform.log

UCM CUCM160 TCT SUCCESS Fri Aug 18 12:19:34 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_ucm_tct.log

UCM CUCM160 SYSLOGAGT SUCCESS Fri Aug 18 12:19:35 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_ucm_syslogagt.log

UCM CUCM160 CDPAGT SUCCESS Fri Aug 18 12:19:36 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_ucm_cdpagt.log

UCM CUCM160 CLM SUCCESS Fri Aug 18 12:19:37 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_ucm_clm.log

UCM CUCM160 CCMDB SUCCESS Fri Aug 18 12:19:37 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_ucm_ccmdb.log

UCM CUCM160 TFTP SUCCESS Fri Aug 18 12:20:15 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_ucm_tftp.log

UCM CUCM160 ANN SUCCESS Fri Aug 18 12:21:33 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_ucm_ann.log

UCM CUCM160 MOH SUCCESS Fri Aug 18 12:21:34 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_ucm_moh.log

Procedimiento de restauración

1. Verifique los archivos de respaldo presentes en un servidor sftp remoto.

Sintaxis:

utils Disaster_recovery show_backupfiles <nombre del dispositivo de respaldo>

Ejemplo:

admin:utils Disaster_recovery show_backupfiles linux123

2017-08-18-14-45-38

2017-08-18-12-17-19

2.Restaure el sistema desde la copia de seguridad

Elija un archivo de copia de seguridad de la salida anterior.

Sintaxis:

utils Disaster_recovery restore network <ip-address of remote server> <tarfilename> <backup device name>

Ejemplo:

admin:utils disaster_recovery restore network 10.48.53.160 2017-08-18-14-45-38 linux123

drfCliMsg: WARNING! There are nodes in current production cluster but NOT present in the backup. These nodes will be removed if you restore the Publisher. If you want to keep these nodes, you will need to manually re-add them after the restore.

Do you want DRS to perform a SHA-1 File Integrity Check of your backup archives y/n ?(n) : y

Please enter the comma seperated features you wish to restore. Valid features for server CUCM160 are PLM,CDR_CAR,UCM:PLM,CDR_CAR,UCM

Do you want to restore database from the subscriber y/n ?(n) : n

drfCliMsg: Restore initiated successfully. Please run 'utils disaster_recovery status restore' command to see the status

ALERT: Please restart the server(s) before performing the next restore for changes to take effect. In case of a cluster, restart the entire cluster.

<p style="background-image: url('http://www.cisco.com/en/US/i/templates/note.gif'); background-repeat: no-repeat; background- position: 2px 4px;

height: auto; width: auto; padding: 10px 5px 10px 35px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; border-top: 1px solid #ccc; border-bottom: 1px

solid #ccc; overflow-x: hidden;"><strong>Note</strong>: {If you are restoring the system to be in FIPS mode, please note that it will be enabled during this restore, but will not take effect until the next reboot..}</p>

3. Comprobar el estado de restauración

Un procedimiento de restauración puede tardar en depender del tamaño de la base de datos.

Sintaxis:

utils Disaster_Recovery Status Restore

Ejemplo:

admin:utils disaster_recovery status restore

Status: SUCCESS :Restore Completed...

Tar Filename: 2017-08-18-14-45-38.tar

Storage Location: NETWORK

Operation: restore

Percentage Complete: 100

CDR_CAR   CUCM160   CAR   SUCCESS   Fri Aug 18 15:20:15 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_cdr_car_car.log

PLM   CUCM160   ELM-AGENT   SUCCESS   Fri Aug 18 15:24:34 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_plm_elm-agent.log

PLM   CUCM160   ELM-SERVER   SUCCESS   Fri Aug 18 15:24:34 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_plm_elm-server.log

UCM   CUCM160   BAT   SUCCESS   Fri Aug 18 15:27:06 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_ucm_bat.log

UCM   CUCM160   CCMPREFS   SUCCESS   Fri Aug 18 15:27:06 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_ucm_ccmprefs.log

UCM   CUCM160   PLATFORM   SUCCESS   Fri Aug 18 15:27:13 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_ucm_platform.log

UCM   CUCM160   TCT   SUCCESS   Fri Aug 18 15:32:15 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_ucm_tct.log

UCM   CUCM160   SYSLOGAGT   SUCCESS   Fri Aug 18 15:34:39 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_ucm_syslogagt.log

UCM   CUCM160   CDPAGT   SUCCESS   Fri Aug 18 15:34:39 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_ucm_cdpagt.log

UCM   CUCM160   CLM   SUCCESS   Fri Aug 18 15:37:03 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_ucm_clm.log

UCM   CUCM160   CCMDB   SUCCESS   Fri Aug 18 15:37:05 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_ucm_ccmdb.log

UCM   CUCM160   TFTP   SUCCESS   Fri Aug 18 15:45:12 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_ucm_tftp.log

UCM   CUCM160   ANN   SUCCESS   Fri Aug 18 15:46:38 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_ucm_ann.log

UCM   CUCM160   MOH   SUCCESS   Fri Aug 18 15:46:39 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_ucm_moh.log

Artículos relacionados

Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos para las soluciones Cisco Unified Communications

Guía de administración del sistema de recuperación ante desastres para Cisco Unified Communications Manager y servicio de IM & Presence