Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

¿Qué es el Opus?

Dispositivos de Cisco compatibles con OPUS

Configuración para habilitar Opus.

Defectos asociados

Introducción

Este documento describe el soporte del códec Configuration to Enable Opus que se agregó como parte de Cisco Unified Communications Manager Release 11.0(1) y la lista de Dispositivos que soportan Opus.

Colaborado por Akash Sethi Cisco TAC Engineer.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco Unified Communication Manager.

- Protocolo de voz sobre Internet (VoIP)

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) versión 11 y posterior.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

¿Qué es el Opus?

El códec Opus es un códec de voz y audio interactivo diseñado para manejar una amplia gama de aplicaciones de audio interactivas como VoIP, videoconferencias, chat en el juego y rendimiento de música distribuida en directo.

El códec Opus escala de 6 kbit/s de voz monocelular de banda estrecha a 510 kbit/s de música estéreo de banda completa. Puede alternar sin problemas entre todos sus diversos modos operativos, lo que le ofrece una gran flexibilidad para adaptarse a las diferentes condiciones de contenido y de red sin renegociar la sesión actual.

El Opus es compatible con los dispositivos SIP. El parámetro de servicio del códec Opus Opus Codec Enabled se establece en Enabled for All Devices de forma predeterminada. Los otros valores posibles para este parámetro pueden ser habilitar el códec Opus para todos los dispositivos sin grabación o Desactivado para todos los dispositivos.

Dispositivos de Cisco compatibles con OPUS

Dispositivo

Protocolo

Requisito de firmware mínimo

7811/78221/7841/7861

SIP

78xx.11-5-1-18

8865/8845

SIP

8845_65-sip.11-5-1-18

8841/8841/8851/8861

SIP

88xx-sip.11-5-1-18

Cisco Jabber

SIP

11.0

Configuración para habilitar Opus.

- Habilitar el parámetro de servicio para el códec Opus

- Habilitar el parámetro de empresa para el códec G.722 de anuncio

Paso 1. Para habilitar el inicio de sesión de soporte OPUS en la página de administración de Cisco Unified CM, navegue hasta System > Service Parameters.

Paso 2. En el menú desplegable Elija el servidor como su Call Manager y servicio como Call Manager Service.

Paso 3. Busque el parámetro Opus Codec Enabled y establézcalo en Enabled for All Devices para habilitar el Opus para todos los dispositivos. Guarde la configuración.

Nota: Todos los dispositivos no significan que el códec esté habilitado para todos los dispositivos registrados en CUCM. Estaría habilitado para todos los dispositivos que admiten Opus. No todos los dispositivos de Cisco admiten Opus. Para ver la lista de dispositivos compatibles con OPUS, consulte la sección "Dispositivos de Cisco que admiten OPUS".

Paso 4. Vaya a System > Enterprise Parameter en la página de administración de Cisco Unified CM.

Paso 5. Habilite el parámetro de códec G.722 de anuncio.

Nota: Si el parámetro de códec de anuncio G.722 se establece en Disabled (Desactivado), los dispositivos no usarían OPUS incluso si el parámetro de códec de OPUS habilitado en el parámetro de servicio se establece en Enabled (Activado).

Una vez realizados los cambios, deberá hacer clic en los botones "Aplicar configuración" y "Restablecer" para que los cambios surtan efecto.

Nota: Un parámetro Reset Command for Enterprise restablecería todos los dispositivos registrados en CUCM.

Defectos asociados

- CSCva48193