Contenido

Introducción

¿Cómo restablezco el router VOIP de Linksys a los valores predeterminados de fábrica?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

P. ¿Cómo restablezco el router VOIP de Linksys a los valores predeterminados de fábrica?

A.

El router se puede establecer en los valores predeterminados de fábrica pulsando el botón Reset (Reinicio) del router y restableciéndolo a través de la página de configuración basada en web del router.

Restablecimiento del router mediante el botón Reset (Reinicio)

Si pulsa el botón Reset de la parte posterior del router durante 30 segundos, el router se restablecerá a los parámetros predeterminados de fábrica. Se borrarán todos los parámetros del router y la dirección IP del router pasará a ser "192.168.15.1" y el nombre de usuario y la contraseña serán "admin" después de restablecerse.

Nota: Tenga en cuenta los parámetros actuales del dispositivo antes de restablecerlos.

Para restablecer el router a través de la página de configuración basada en web, siga los pasos que se indican a continuación.

Restablecimiento del router mediante la página de configuración basada en Web

Paso 1:

Acceda a la página de configuración web del router. Para obtener instrucciones, consulte Acceso a la página de configuración basada en Web del router VoIP.

Paso 2:

Cuando aparezca la página de configuración basada en web del router, haga clic en Administration luego Factory Defaults.

Paso 3:

Seleccione Yes en la opción Restore Router Factory Defaults.

Paso 4:

Haga clic en Save Settings.