Contenido

Introducción

¿Cómo ejecuto un syslog en un dispositivo SPA?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

P. ¿Cómo ejecuto un syslog en un dispositivo SPA?

A.

Paso 1:

Para configurar el SPA para capturar mensajes SIP, complete estos pasos:

Los socios de Linksys pueden descargar una herramienta de servidor syslog (slogsrv.exe) desde la conexión de socios de Linksys.

Para llegar a los VAR:

i. Consulte las Utilidades del Producto.

ii. Haga clic en Linksys Voice System.

iii. Haga clic en SPA Utilities.

iv. Haga clic en el servidor Syslog para dispositivos SPA.

Ahora, para ir a los SP:

- Consulte las herramientas técnicas

- Haga clic en las Utilidades SPA

- Por último, haga clic en el servidor Syslog para dispositivos SPA.

- Guarde este archivo en su equipo y, a continuación, ejecútelo.

- Aparecerá una pantalla similar a una ventana DOS prompt.

- Deje esta pantalla abierta y vaya al siguiente paso.

Paso 2:

Acceda a la página de configuración basada en web del SPA2002. Para obtener instrucciones, haga clic en Enlace de respuesta.

Paso 3:

Haga clic en Admin Login y luego haga clic en System. En Configuración de red opcional, complete estos campos:

- Servidor Syslog: (Dirección IP del equipo que ejecuta la aplicación syslog)

- Servidor de depuración: (Dirección IP del equipo que ejecuta la aplicación syslog)

- Nivel de depuración: 3

Paso 4:

A continuación, haga clic en Línea 1 o Línea 2 (dependiendo de la línea que esté utilizando) y, en Opción de depuración Sip, seleccione Completa.

Paso 5:

Haga clic .

Paso 6:

Ahora debería ver el tráfico.

Paso 7:

Para capturar el error, mantenga el syslog en ejecución y simplemente vuelva a crear el escenario hasta el punto en que sepa que el problema está ocurriendo. Cuando haya terminado de capturar todos los mensajes sip, cierre la ventana.

Paso 8:

Vaya a la ubicación donde se guarda la aplicación syslog. Debe haber un archivo (notepad) que contenga los mensajes de syslog que acaba de ejecutar syslog514.log

Paso 9:

Después de guardar el archivo syslog en el equipo, acceda a él a través del mensaje dos y luego ejecute el comando con el puerto deseado, la sintaxis debe verse de la siguiente manera:

C:\Documents and Settings\>slogsrv -p 515

Uso: slogsrv [-p port] [-o filename] [-t] [-h]

Where:

-p port especifica el puerto de escucha, valor predeterminado "514"

-o filename especifique el nombre del archivo de salida, valor predeterminado syslog.port.log

-para activar la marca de tiempo local y analizar el encabezado syslog

-h esta ayuda

Nota: Con esta opción, será posible ejecutar varios syslog en un único equipo para monitorear varios dispositivos SPA.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems