Contenido

Introducción

prerrequisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Background

Restricciones

Configurar

Verificación

Troubleshooting

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo realizar el paseo del Simple Network Management Protocol (SNMP) en el Switches de Cisco MGX con un grupo del usuario configurado SNMP.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted cumple este requisito antes de que usted intente esta configuración: la dirección IP configurada en el interfaz del lnPci en el MGX debe ser accesible del sistema en el cual usted se prepone realizar el paseo SNMP.

Componentes Utilizados

Este documento se basa en un MGX8850 con un PXM45C como la placa del procesador. Sin embargo, este documento no se restringe a las versiones de software y hardware específicas.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Antecedente

Cuando usted sondea un identificador de objeto (OID) con un paseo SNMP en un grupo privado público en un MGX, trabaja bien (véase la salida). Pero si usted define a un nuevo grupo SNMP y realiza un paseo, usted recibe los descansos.

MGX.7.PXM.a > dspsnmpgroups

GroupName               SecurityModel     SecurityLevel

-------------------------------- ----------------- -----------------

public                             SNMPV1              NoAuthNoPriv

private                            SNMPV1              NoAuthNoPriv

cisco_group                        SNMPV3              AuthPriv

trapCommunity                      SNMPV1              NoAuthNoPriv

snmp_server% snmpwalk -Os -c public -v1 192.168.2.2 system

sysDescr.0 = STRING: Cisco MGX8880 Media Gateway

sysObjectID.0 = OID: enterprises.9.1.598

sysUpTimeInstance = Timeticks: (497996272) 57 days, 15:19:22.72

sysContact.0 = STRING:

sysName.0 = STRING: MGX

sysLocation.0 = STRING:

sysServices.0 = INTEGER: 72

snmp_server% snmpwalk -Os -c private -v1 192.168.2.2 system

sysDescr.0 = STRING: Cisco MGX8850 Wide Area Switch

sysObjectID.0 = OID: enterprises.9.1.228

sysUpTimeInstance = Timeticks: (10648330) 1 day, 5:34:43.30

sysContact.0 = STRING:

sysName.0 = STRING: MGX

sysLocation.0 = STRING:

sysServices.0 = INTEGER: 72

Restricciones

Por abandono, un paseo SNMP en un MGX se permite solamente en los grupos públicos y privados SNMP.

Configurar

Complete estos pasos para configurar.

1. Agregue a un nuevo grupo SNMP (tal como prueba) con el comando del addsnmpgroup.

MGX.7.PXM.a > addsnmpgroup

Syntax:  addsnmpgroup <groupName> <securityModel> <securityLevel>

groupName -- String with length less than 33 characters

securityModel -- 1 - snmpv1, 3 -  usm (snmpv3)

securityLevel -- 1 - noAuthNoPriv, 2 - authNoPriv, 3 - authPriv

(for securityModel = snmpv1, securityLevel has to be 1)

read -- String with length less than 33 characters

write -- String with length less than 33 characters

notify -- String with length less than 33 characters

(for SII, use SII-RW-VIEW as Read & Write view and SII-TRAP-VIEW

as Notify view)

MGX.7.PXM.a > addsnmpgroup test 1 1 >>> Adding SNMP group named 'test' for

SNMPv1 and noAuthNoPriv.

MGX.7.PXM.a > dspsnmpgroups

GroupName               SecurityModel     SecurityLevel

-------------------------------- ----------------- -----------------

test                               SNMPV1              NoAuthNoPriv

public                             SNMPV1              NoAuthNoPriv

private                            SNMPV1              NoAuthNoPriv

cisco_group                        SNMPV3              AuthPriv

trapCommunity                      SNMPV1              NoAuthNoPriv

2. Realice un paseo SNMP.

snmp_server% snmpwalk -Os -c test -v1 192.168.2.2 system

Timeout: No Response from 192.168.2.2 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>> does not work
La razón detrás de este comportamiento es que el OID con los trabajos de un paseo SNMP SOLAMENTE para el público y los grupos privados (como describió la sección de la restricción).

3. Configure a la comunidad SNMP.

MGX.7.PXM.a > dspsnmp

MGX                               System Rev: 05.05   May. 10, 2014 03:16:57 GMT

MGX8850                                              Node Alarm: MAJOR

Community (rw):          private

Community (ro):          public

System Location:

System Contact:

4. Agregue la prueba a los privilegios de lectura/grabación.

MGX.7.PXM.a > cnfsnmp community

ERR: Syntax: cnfsnmp community <string> [ro|rw]

cnfsnmp contact   [string] -- a printable string of 0-255 characters

cnfsnmp location  [string] -- a printable string of 0-255 characters

MGX.7.PXM.a > cnfsnmp community  test rw

M5.7.PXM.a > dspsnmp

MGX                              System Rev: 05.05   May. 05, 2014 05:05:02 GMT

MGX8850                                              Node Alarm: CRITICAL

Community (rw):          test >>>>>>>>>>>>>>earlier it was private

Community (ro):          public

System Location:

System Contact:

Verificación

Utilice esta sección para verificar que su configuración trabaja correctamente.

1. Verifique que la prueba del grupo SNMP esté agregada.

MGX.7.PXM.a > dspsnmpgroups

GroupName               SecurityModel     SecurityLevel

-------------------------------- ----------------- -----------------

test                               SNMPV1              NoAuthNoPriv

public                             SNMPV1              NoAuthNoPriv

private                            SNMPV1              NoAuthNoPriv

cisco_group                        SNMPV3              AuthPriv

trapCommunity                      SNMPV1              NoAuthNoPriv

2. Controle a la comunidad del grupo SNMP.

M5.7.PXM.a > dspsnmp

MGX                              System Rev: 05.05   May. 05, 2014 05:05:02 GMT

MGX8850                                              Node Alarm: CRITICAL

Community (rw):          test >>>>>>>>>>>>>>earlier it was private

Community (ro):          public

System Location:

System Contact:

3. Realice un paseo SNMP otra vez con la comunidad de la prueba.

snmp_server@kyudo-1% snmpwalk -Os -c test -v1 192.168.2.2 system

sysDescr.0 = STRING: Cisco MGX8850 Wide Area Switch

sysObjectID.0 = OID: enterprises.9.1.228

sysUpTimeInstance = Timeticks: (10699803) 1 day, 5:43:18.03

sysContact.0 = STRING:   [string] -- a printable string of 0-255 characters

sysName.0 = STRING: M5

sysLocation.0 = STRING:  [string] -- a printable string of 0-255 characters

sysServices.0 = INTEGER: 72

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Versión 5.5.10 de la guía de configuración de software de las 8800/8900 Series de Cisco MGX

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems