Contenido

A continuación se ofrece una guía rápida y fácil de seguir que muestra cómo cambiar entre grupos de clientes para la gestión de usuarios de notificaciones.

1. Navegue hasta el panel de notificaciones.

2. Seleccione el grupo que desea administrar en el menú desplegable Empresa/Grupo de clientes situado cerca de la esquina superior derecha de la página.

3. Pase el ratón sobre el botón verde de notificación situado encima del menú desplegable Empresa/Grupo del cliente y aparecerá un botón de notificación.

4. Haga clic en el texto del botón de notificaciones y aparecerán más botones.

5. Haga clic en Administrar usuarios y, a continuación, accederá a la página de administración del grupo para ese grupo.

Para cambiar a un grupo diferente desde allí, necesitará repetir el procedimiento anterior.