Contenido

Introducción

Problema

Solución

Introducción

Este documento explica cómo diagnosticar un problema con la luz indicadora de la serie Cisco Unity Connection Media Convergence Server (MCS) 7835 I.

Problema

En la serie MCS 7835 I, se enciende una luz indicadora amarilla, como se muestra en esta imagen:

Puede ver una luz indicadora encendida cuando retira el panel. En este caso, la luz se enciende porque el registro de eventos del sistema está lleno.

Nota: IBM ha confirmado que la luz se enciende cuando el registro de eventos del sistema está lleno.

Solución

Como se mencionó anteriormente, se enciende una luz indicadora porque los registros de eventos del sistema están llenos. Complete estos pasos para borrar los registros de eventos del sistema:

1. Durante el proceso de inicio, presione F1 cuando esta pantalla aparezca para ingresar al BIOS:

2. Cuando presione F1, elija Registros de Eventos del Sistema:

3. Elija la opción Clear System Event Log para borrar el registro de eventos del sistema de esta pantalla:

4. Presione Enter cuando le pida que confirme la solicitud de eliminación:

5. Presione Esc para volver a la pantalla principal del BIOS.

6. Presione Esc de nuevo para salir del BIOS. El sistema continúa su proceso de arranque.