Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Obtener el código de error

Convertir valores de registro de hexadecimales a binarios

Causas de falla y acciones correctivas recomendadas

Reg0

Reg1

Reg2

Reg3

Ejemplo de resultado

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe las posibles causas y las acciones correctivas recomendadas para una alerta de falla del módulo de fuente de alimentación de CA Cisco Nexus 7000 6.0KW.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimientos básicos sobre estos temas:

- Switch Nexus de Cisco serie 7000 (N7K)

- CLI del sistema operativo Cisco Nexus (NX-OS)

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Todas las versiones de NX-OS para N7K

- Chasis Cisco Nexus serie 7010

- Módulo de fuente de alimentación de 6 kW CA Nexus 7000 (número de ID de producto (PID) N7K-AC-6,0KW)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Antecedentes

Un módulo de fuente de alimentación N7K se puede enumerar como fallado por varias razones diferentes, cada una con diversos impactos en la alimentación que se proporciona al chasis.

La falla del módulo de la fuente de alimentación se puede notificar como falla en numerosas ubicaciones, como:

- En el módulo de la fuente de alimentación, la luz de fallo parpadea en rojo.

- La salida del comando show environment power CLI indica que la fuente de alimentación está en un estado Fail/shut:

Nexus7000# show environment power

Power Supply:

Voltage: 50 Volts

Power                              Actual        Total

Supply    Model                    Output     Capacity    Status

(Watts )     (Watts )

-------  -------------------  -----------  -----------  --------------

1        N7K-AC-6.0KW               350 W       6000 W     Ok

2        N7K-AC-6.0KW               470 W       6000 W     Fail/Shut

3        N7K-AC-6.0KW               313 W       6000 W     Ok

<snip>

- Aparece un mensaje en el syslog:

2013 Dec  1 22:29:20.814 Nexus7000  PLATFORM-2-PS_FAIL  Power supply 2

failed or shut down (Serial number AZS1000000W)

Nota: Asegúrese de que el módulo de la fuente de alimentación esté actualmente en la lista como fallado antes de continuar con la información que se describe en este documento.

Obtener el código de error

Cuando falla un módulo de fuente de alimentación N7K, el motivo de la falla se guarda en los registros de 8 bits integrados de la unidad de fuente de alimentación (PSU). Para ver estos registros, ingrese el comando show environment power detail en la CLI y busque la línea Hardware alam_bits en el resultado:

Nexus7000# show environment power detail

<snip>

Power Usage Summary:

--------------------

Power Supply redundancy mode (configured)              PS-Redundant

Power Supply redundancy mode (operational)             PS-Redundant

Total Power Capacity (based on configured mode)              12000 W

Total Power of all Inputs (cumulative)                       18000 W

Total Power Output (actual draw)                              3060 W

Total Power Allocated (budget)                                5593 W

Total Power Available for additional modules                  6407 W

Power Usage details:

--------------------

Power reserved for Supervisor(s):                              420 W

Power reserved for Fabric Module(s):                           500 W

Power reserved for Fan Module(s):                             1273 W

Total power reserved for Sups,Fabrics,Fans:                   2193 W

Are all inlet chords connected: Yes

Power supply details:

---------------------

PS_1 total capacity:    6000 W   Voltage:50V

chord 1    capacity:    3000 W

chord 1    connected to 220v AC

chord 2    capacity:    3000 W

chord 2    connected to 220v AC

Software-Alarm: No

Hardware alam_bits reg0:1A, reg1: 0, reg2: 0, reg3:10

Reg0 bit1: restarted successfully

Reg0 bit3: loss of line1

Reg0 bit4: loss of line2

Reg3 bit4: reserved

PS_2 total capacity:    6000 W   Voltage:50V

chord 1    capacity:    3000 W

chord 1    connected to 220v AC

chord 2    capacity:    3000 W

chord 2    connected to 220v AC

Software-Alarm: No

Hardware alam_bits reg0: 2, reg1: 0, reg2:80, reg3: 10

Reg0 bit1: restarted successfully

PS_3 total capacity:    6000 W   Voltage:50V

chord 1    capacity:    3000 W

chord 1    connected to 220v AC

chord 2    capacity:    3000 W

chord 2    connected to 220v AC

Software-Alarm: No

Hardware alam_bits reg0:1A, reg1: 0, reg2: 0, reg3:10

Reg0 bit1: restarted successfully

Reg0 bit3: loss of line1

Reg0 bit4: loss of line2

Reg3 bit4: reserved

En este ejemplo, puede ver que la fuente de alimentación 2 (PS_2) tiene:

- Register 0 (reg0) establecido en 2

- Register 2 (reg2) establecido en 80

- Register 3 (reg3) establecido en 10

Convertir valores de registro de hexadecimales a binarios

Para determinar los bits establecidos en los registros de 8 bits, debe convertir los valores hexadecimales (HEX) en valores binarios de 8 bits. Aquí tiene un ejemplo:

Registro

Valor hex

Valor binario

Bit Set (basado en 0)

reg0

2

0000 0010

1

reg2

80

1000 0000

7

reg3

10

0001 0000

4

Causas de falla y acciones correctivas recomendadas

De acuerdo con las tablas que se proporcionan en esta sección, haga coincidir el número de registro y el bit configurado para encontrar la razón de la falla y la acción correctiva recomendada.

Reg0

Bit

Valor Predeterminado

Nombre de bit

Comentario

Acción Recomendada

7

0

Error de PEC

Se atasca a 1 si se detecta un error PEC en un ciclo de escritura SMBus (el supervisor comprueba los PEC del ciclo de lectura).

Restablecer y supervisar una repetición. Busque instancias de errores PEC para otros dispositivos en SMBus.

6

0

Acceso no válido

Se bloquea en 1 si se escribe en un registro o ubicación de sólo lectura o no utilizado o se lee una ubicación no utilizada.

Restablecer y supervisar una repetición. Busque instancias de errores para otros dispositivos en SMBus.

5

0

Datos fuera del intervalo

Se atasca a 1 si se intenta cambiar un registro de control a un valor no válido.

Restablecer y supervisar una repetición. Busque instancias de errores para otros dispositivos en SMBus.

4

0

Pérdida de AC 2

La línea 2 de CA es < especificación permitida. Cerrado

Compruebe la entrada de CA.

3

0

Pérdida de CA 1

La línea 1 de CA es < especificación permitida. Cerrado

Compruebe la entrada de CA.

2

0

Se ha producido el apagado

Se bloquea a 1 si se ha producido un cierre de suministro.

Compruebe el switch PSU.

1

0

Iniciado correctamente

El módulo de fuente de alimentación puede reiniciarse desde una condición de apagado si el evento que causa el cierre se ha recuperado. Establezca este bit en 1 una vez que el módulo de la fuente de alimentación se haya iniciado correctamente. El software del sistema puede borrarlo escribiendo 1 en este bit. Este indicador proporciona información al controlador de que se ha producido un evento que se ha resuelto. Esta información es útil porque un reinicio borra todos los indicadores de estado y alarma y una interrupción enviada desde la fuente de alimentación podría estar aún pendiente para que el controlador funcione.

Solo informativo. No se requiere ninguna acción.

0

0

Activar PIN HI

La fuente de alimentación se apaga porque la señal de activación de hardware es HI.

La PSU se conecta a tierra internamente, lo que se espera si el switch de la PSU está apagado. Si el switch PSU está encendido, cambie el switch. Reemplace la PSU.

Reg1

Bit

Valor Predeterminado

Nombre de bit

Comentario

Acción Recomendada

7

0

Error interno

Fallo en los diagnósticos internos.

Problema cosmético potencial solamente (consulte Cisco bug ID CSCty78612). Reinicie la PSU. Reemplace la PSU.

6

0

Ciclo de alimentación

Vinculado a 1 si el apagado controlado ocurre debajo de:

1) Se ha establecido el registro de bits del ciclo de alimentación 40 bits 5

Solo informativo. No se requiere ninguna acción.

5

0

50V 2 Apagado por exceso de corriente

El suministro se ha apagado porque la salida 2 de 50 V superó la corriente nominal.

Compruebe la entrada de CA. Reinicie la PSU.

4

0

50V 1 Apagado por exceso de corriente

El suministro se ha apagado porque la salida 1 de 50 V superó la corriente nominal.

Compruebe la entrada de CA. Reinicie la PSU.

3

0

Cierre de 3,4 V por exceso de corriente

El suministro se ha apagado porque la salida de 3,4 V superó la corriente nominal.

Compruebe la entrada de CA. Reinicie la PSU.

2

0

Cierre de voltaje excesivo de 50 V 2

El suministro se ha apagado porque la salida 2 de 50 V superó el voltaje nominal.

Compruebe la entrada de CA. Reinicie la PSU.

1

0

50 V 1 Interrupción de voltaje excesivo

El suministro se ha apagado porque la salida 1 de 50 V superó el voltaje nominal.

Compruebe la entrada de CA. Reinicie la PSU.

0

0

Apagado de voltaje excesivo de 3,4 V

El suministro se ha apagado porque la salida de 3,4 V superó el voltaje nominal.

Compruebe la entrada de CA. Reinicie la PSU.

Reg2

Bit

Valor Predeterminado

Nombre de bit

Comentario

Acción Recomendada

7

0

Falla del ventilador

Cierra 1 si la velocidad del ventilador cae por debajo del 70% de la velocidad normal de funcionamiento. El módulo de la fuente de alimentación no se apagará debido a una condición de fallo del ventilador.

Compruebe la existencia de obstrucciones en el ventilador. Reemplace la PSU.

6

0

Falló el sensor térmico

Uno de los sensores térmicos ha fallado.

Reemplace la PSU.

5

0

Impulse 2 sobre el tiempo. apagado

El suministro se ha apagado debido a un estado de sobretemperatura de refuerzo 2.

Compruebe el entorno.

4

0

Impulse 1 sobre la temperatura. apagado

El suministro se ha apagado debido a un estado de sobretemperatura de refuerzo 1.

Compruebe el entorno.

3

0

50 V 2 por encima de la temperatura. apagado

El suministro se ha apagado debido a una condición de exceso de temperatura de salida 2 de 50 V.

Compruebe el entorno.

2

0

50 V 1 por encima de la temperatura. apagado

El suministro se ha apagado debido a una condición de exceso de temperatura de salida 1 de 50 V.

Compruebe el entorno.

1

0

3,4 V sobre temperatura apagado

El suministro se ha apagado debido a una condición de sobretemperatura de salida de 3.4V.

Compruebe el entorno.

0

0

Advertencia temporal

Emitido 5 segundos antes de un evento de apagado térmico.

Compruebe el entorno.

Reg3

Bit

Valor Predeterminado

Nombre de bit

Comentario

Acción Recomendada

7

0

Forzar cierre

Si la fuente de alimentación se apaga a través de la tecla del botón de encendido, este bit se encontrará en la lógica 1; de lo contrario, lógica 0.

Solo informativo. No se requiere ninguna acción.

6

0

Sin utilizar

5

0

Sin utilizar

4

0

Cambio del modo de entrada

Si cambia el modo de entrada de AC1 o AC2, este bit se establece en 1.

Solo informativo. No se requiere ninguna acción.

3

0

Fallo de recurso compartido actual

Si los dos módulos fallan en el recurso compartido actual, este bit se establece en 1.

Reinicie la PSU. Reemplace la PSU.

2

0

Módulo 2 de 50 V con voltaje

La salida de 50 V del módulo 2 cayó por debajo del voltaje nominal. Alarma sólo si AC2 está activado.

Reemplace la PSU.

1

0

Módulo 1 de 50 V con voltaje

La salida de 50 V del módulo 1 cayó por debajo del voltaje nominal. Alarma sólo si AC1 está activado.

Reemplace la PSU.

0

0

3,4 V bajo voltaje

La salida de 3,4 V cayó por debajo del voltaje nominal.

Reemplace la PSU.

Ejemplo de resultado

Con la información que se describe en los ejemplos que se utilizan a lo largo de este documento, puede ver que el ventilador de la fuente de alimentación falló a través de la configuración de Register 2, Bit 7. Se comprobó la existencia de obstrucciones en el ventilador (como se recomienda en la tabla), pero no se encontró ninguna. La PSU se sustituyó a continuación por la Autorización de devolución de mercancía (RMA).

Información Relacionada

- Hoja de datos de los módulos de fuente de alimentación de CA Cisco Nexus serie 7000

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems