Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Acerca de GLBP

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo configurar el protocolo de equilibrio de carga de gateway (GLBP) en switches Nexus serie 7000 para compartir la carga del gateway predeterminado en una LAN.

Prerequisites

Requirements

Asegúrese de cumplir estos requisitos antes de intentar esta configuración:

- Conozca la configuración básica de los switches Nexus serie 7000

- Comprensión básica del protocolo de equilibrio de carga de gateway (GLBP)

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en los dispositivos NX-OS Nexus serie 7000.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

Antecedentes

Acerca de GLBP

- GLBP proporciona respaldo de gateway para los hosts IP al compartir la dirección IP virtual y la dirección MAC (Control de acceso a medios virtuales) entre las gateways involucradas en el grupo GLBP.

- GLBP permite que los gateways compartan la carga del gateway predeterminado en una LAN IEEE 802.3.

- Cuando se compara con el protocolo de router en espera en caliente (HSRP) y el protocolo de redundancia de router virtual (VRRP), GLBP realiza una función de equilibrio de carga adicional que los otros protocolos no proporcionan.

- GLBP equilibra la carga en varios routers (gateways) con el uso de una única dirección IP virtual y varias direcciones MAC virtuales, y también proporciona gateways redundantes que se activan si se produce un error en alguno de los gateways de reenvío existentes.

- GLBP comparte la carga de reenvío entre todos los routers en un grupo GLBP.

- Los miembros GLBP se comunican entre sí con el uso de mensajes hello periódicos.

Configurar

- En esta sección, se le presenta la información para configurar GLBP en dos switches Nexus serie 7000.

- Primero habilite globalmente la función GLBP en ambos switches.

- Sólo puede configurar GLBP en interfaces de Capa 3.

- La dirección IP virtual GLBP debe estar en la misma subred que la dirección IP de la interfaz.

- Debe configurar todas las opciones de personalización para GLBP en todos los gateways de miembro GLBP antes de habilitar un grupo GLBP con la configuración de una dirección IP virtual.

Nota: Utilice la herramienta Command Lookup (sólo para clientes registrados) para obtener más información sobre los comandos utilizados en esta sección.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- Switch 1 Nexus 7000

- Switch 2 Nexus 7000

Switch 1 Nexus 7000

Nexus1#configure terminal

!--- Enables GLBP.

Nexus1(config)#feature glbp

Nexus1(config)#interface Vlan2

Nexus1(config-if)#ip address 10.193.33.252/24

!--- Creates a GLBP group.

Nexus1(config-if)#glbp 2

!--- Configures the hello and hold times.

Nexus1(config-if-glbp)#timers 1 4

!--- Configures the redirect and timeout timers.

Nexus1(config-if-glbp)#timers redirect 600 7200

!--- Sets the priority level.

Nexus1(config-if-glbp)#priority 10

Nexus1(config-if-glbp)#preempt delay minimum 60

!--- Sets the GLBP load-balancing method.

Nexus1(config-if-glbp)#load-balancing host-dependent

Nexus1(config-if-glbp)#forwarder preempt delay minimum 50

!--- Enables GLBP on an interface.

Nexus1(config-if-glbp)#ip 10.193.33.3

Nexus1(config-if-glbp)#exit

!--- Save the configurations in the device.

Nexus1(config)#copy running-config startup-config

Nexus1(config)#exit

Switch 2 Nexus 7000

Nexus2#configure terminal

!--- Enables GLBP.

Nexus2(config)#feature glbp

Nexus2(config)#interface Vlan2

Nexus2(config-if)#ip address 10.193.33.251/24

!--- Creates a GLBP group.

Nexus2(config-if)#glbp 2

!--- Configures the hello and hold times.

Nexus2(config-if-glbp)#timers 1 4

!--- Configures the redirect and timeout timers.

Nexus2(config-if-glbp)#timers redirect 600 7200

!--- Sets the priority level.

Nexus2(config-if-glbp)#priority 110

Nexus2(config-if-glbp)#preempt delay minimum 60

!--- Sets the GLBP load-balancing method.

Nexus2(config-if-glbp)#load-balancing host-dependent

Nexus2(config-if-glbp)#forwarder preempt delay minimum 50

!--- Enables GLBP on an interface.

Nexus2(config-if-glbp)#ip 10.193.33.3

Nexus2(config-if-glbp)#exit

!--- Save the configurations in the device.

Nexus2(config)#copy running-config startup-config

Nexus2(config)#exit

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

La herramienta Output Interpreter Tool (clientes registrados solamente) (OIT) soporta ciertos comandos show. Utilice la OIT para ver un análisis del resultado del comando show.

Utilice el comando show glbp para mostrar la configuración y el estado de GLBP.

Por ejemplo:

Nexus1(config-if-glbp)#show glbp

Extended-hold (NSF) is Disabled

Vlan2 - Group 2

State is Init  (Interface is up)

1 state change(s), last state change(s) 00:01:11

Virtual IP address is 10.193.33.3

Hello time 1 sec, hold time 4 sec

Redirect time 600 sec, forwarder time-out 7200 sec

Preemption enabled, min delay 60 sec

Active is unknown

Standby is unknown

Priority 110 (configured)

Weighting 100 (default 100), thresholds: lower 1, upper 100

Load balancing: host-dependent

Group members:

0026.980C.2AC1 (10.193.33.252) local

There are no forwarders

Utilice el comando show running-config interface vlan2 para mostrar información sobre la configuración en ejecución para la interfaz VLAN 2.

Por ejemplo:

Nexus1(config-if-glbp)#show running-config interface Vlan2

version 5.1(2)

interface Vlan2

no ip redirects

ip address 10.193.33.252/24

glbp 2

ip 10.193.33.3

timers 1 4

timers redirect 600 7200

priority 110

preempt

preempt delay minimum 60

load-balancing host-dependent

forwarder preempt delay minimum 50

Estos son algunos de los comandos de verificación GLBP:

- show glbp group-number

- show glbp capability

- show glbp interface interface-type slot/port

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Página de soporte de switches Nexus de Cisco serie 7000

- Soporte de Productos de Switches

- Soporte de Tecnología de LAN Switching

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems