Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

El host no inicia sesión en el fabric y Ethanalyzer muestra que no hay solicitud de VLAN del host

Solución

El adaptador QLOGIC no se configuró para FCoE

Introducción

Este documento describe cómo configurar un adaptador de red convergente (CNA) QLE8262 para Fibre Channel over Ethernet (FCoE).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- FCoE

- Estación de trabajo y cómo obtener acceso de consola a la estación de trabajo

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

El host no inicia sesión en el fabric y Ethanalyzer muestra que no hay solicitud de VLAN del host

Ejemplo del flujo correcto:

2013-12-05 13:23:57.876499 00:00:c9:e6:88:2f -> 00:2a:6a:5e:7c:87 FIP Keep-Alive

2013-12-05 13:23:57.956581 00:21:5e:e3:31:f5 -> 01:10:18:01:00:02 FIP VLAN Request

2013-12-05 13:23:57.957731 00:2a:6a:5e:7c:87 -> 00:21:5e:e3:31:f5 FIP VLAN Response

2013-12-05 13:23:57.957792 00:21:5e:e3:31:f5 -> 01:10:18:01:00:02 FIP Solicitation

2013-12-05 13:23:57.959224 00:2a:6a:5e:7c:87 -> 00:21:5e:e3:31:f5 FIP Advertisement

Nota: La línea en negrita aquí falta del host, por lo que la respuesta VLAN del switch tampoco ocurre.

Solución

El adaptador QLOGIC no se configuró para FCoE

El QLogic QLE8262 es un CNA que tiene funciones independientes para compatibilidad con Ethernet y FCoE. Para habilitar la compatibilidad con FCoE, ingrese la utilidad de configuración del BIOS.

Presione CTRL+Q durante el Power-On-Self-Test (POST) del servidor host y verá la pantalla como se muestra en la imagen.

Nota: Asegúrese de que Type FCOE esté configurado como se muestra en este ejemplo.

Si FCoE no está configurado, aparece como None en la columna Type, como se muestra en este ejemplo.

Para pasar a este campo, utilice Teclas de flecha y luego haga clic en Introducir clave para cambiar esto de Ninguno a FCoE.