Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Ejemplo 1 — Red VLAN única

Configuración del Catalyst 2948G-L3

Configuración del Catalyst 3548XL

Ejemplo 2 — red de VLAN múltiple

Configuración del Catalyst 2948G-L3

“Configuración del Catalyst 3512XL”

Configuración de Catalyst 2924XL

Configuración del Catalyst 3548XL

Ejemplo 3: Capa de distribución de VLAN múltiple que se conecta al núcleo de la red

Configuración del Catalyst 2948G-L3-01

Configuración del Catalyst 2948G-L3-02’

Configuración del Catalyst 2948G-01

Configuración de Catalyst 2948G-15

Configuración de Catalyst 6506-01

Configuración de Catalyst 6506-02

Información Relacionada

Introducción

Este documento es una extensión del documento Configuraciones de Ejemplo Catalyst 2948G-L3 - VLAN Única, VLAN Múltiple y Capa de Distribución de VLAN Múltiple Conectando al Núcleo de Red. Consulte Configuraciones de Ejemplo Catalyst 2948G-L3 - Capa de Distribución de VLAN Única, VLAN Múltiple y VLAN Múltiple Conectando con el Núcleo de Red para obtener una explicación más detallada de los ejemplos de configuración en este documento.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Ejemplo 1 — Red VLAN única

Las configuraciones completas del dispositivo en esta sección pertenecen al Ejemplo 1: Single VLAN Network del documento Catalyst 2948G-L3 Sample Configurations.

- Configuración del Catalyst 2948G-L3

- Configuración del Catalyst 3548XL

Figura 1: Ejemplo 1 Diagrama de red

Configuración del Catalyst 2948G-L3

2948G-L3# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 04:16:10 PST Thu Jun 22 2000

! NVRAM config last updated at 04:16:11 PST Thu Jun 22 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 2948G-L3

!

boot system flash bootflash:cat2948g-in-mz.120-7.W5.15d.bin

no logging console

enable password verysecret

!

clock timezone PST -8

clock calendar-valid

ip subnet-zero

bridge irb

!

!

!

interface Port-channel1

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

hold-queue 300 in

!

interface FastEthernet1

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet2

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet3

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet4

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet5

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet6

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet7

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet8

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet9

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet10

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet11

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet12

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet13

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet14

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet15

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet16

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet17

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet18

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet19

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet20

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet21

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet22

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet23

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet24

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet25

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet26

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet27

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet28

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet29

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet30

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet31

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet32

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet33

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet34

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet35

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet36

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet37

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet38

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet39

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet40

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet41

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet42

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet43

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet44

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet45

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet46

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet47

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet48

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface GigabitEthernet49

no ip address

no ip directed-broadcast

no negotiation auto

channel-group 1

!

interface GigabitEthernet50

no ip address

no ip directed-broadcast

no negotiation auto

channel-group 1

!

interface BVI1

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!

ip classless

!

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password secret

login

!

end

2948G-L3#

Configuración del Catalyst 3548XL

3548XL# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 04:09:54 PST Thu Jun 22 2000

! NVRAM config last updated at 04:01:04 PST Thu Jun 22 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 3548XL

!

no logging console

enable password verysecret

!

!

!

!

!

clock timezone PST -8

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/2

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/3

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/4

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/5

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/6

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/7

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/8

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/9

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/11

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/12

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/13

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/14

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/15

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/16

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/17

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/18

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/19

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/21

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/22

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/23

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/24

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/25

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/26

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/27

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/28

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/29

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/31

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/32

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/33

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/34

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/35

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/36

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/37

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/38

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/39

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/40

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/41

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/42

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/43

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/44

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/45

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/46

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/47

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/48

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet0/1

no negotiation auto

port group 1

!

interface GigabitEthernet0/2

no negotiation auto

port group 1

!

interface VLAN1

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

!

line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password secret

login

line vty 5 15

login

!

end

3548XL#

Ejemplo 2 — red de VLAN múltiple

Las configuraciones completas del dispositivo en esta sección son para el Ejemplo 2: Red de VLAN múltiple de las configuraciones de ejemplo Catalyst 2948G-L3.

- Configuración del Catalyst 2948G-L3

- “Configuración del Catalyst 3512XL”

- Configuración de Catalyst 2924XL

- Configuración del Catalyst 3548XL

Figura 2: Ejemplo 2 Diagrama de red

Configuración del Catalyst 2948G-L3

2948G-L3# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 04:48:24 PST Thu Jun 22 2000

! NVRAM config last updated at 04:45:02 PST Thu Jun 22 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 2948G-L3

!

no logging console

enable password verysecret

!

clock timezone PST -8

clock calendar-valid

ip subnet-zero

bridge irb

!

!

!

interface Port-channel1

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel1.1

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface Port-channel1.100

encapsulation isl 100

ip address 10.100.100.1 255.255.255.0

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel2

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel2.1

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface Port-channel2.10

encapsulation isl 10

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel2.20

encapsulation isl 20

ip address 10.20.20.1 255.255.255.0

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet1

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet2

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet3

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet4

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet5

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet6

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet7

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet8

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet9

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet10

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet11

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet12

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet13

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet14

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet15

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet16

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet17

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet18

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet19

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet20

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet21

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet22

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet23

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet24

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet25

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet26

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet27

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet28

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet29

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet30

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet31

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet32

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet33

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet34

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet35

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet36

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet37

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet38

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet39

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet40

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet41

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet42

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet43

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet44

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet44.1

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface FastEthernet44.30

encapsulation isl 30

ip address 10.30.30.1 255.255.255.0

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet45

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 2

!

interface FastEthernet46

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 2

!

interface FastEthernet47

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 2

!

interface FastEthernet48

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 2

!

interface GigabitEthernet49

no ip address

no ip directed-broadcast

no negotiation auto

channel-group 1

!

interface GigabitEthernet50

no ip address

no ip directed-broadcast

no negotiation auto

channel-group 1

!

interface BVI1

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!

interface BVI200

ip address 10.200.200.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!

ip classless

!

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

bridge 200 protocol ieee

bridge 200 route ip

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password secret

login

!

end

2948G-L3#

“Configuración del Catalyst 3512XL”

3512XL# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 12:52:31 PST Thu Jun 22 2000

! NVRAM config last updated at 12:52:32 PST Thu Jun 22 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 3512XL

!

no logging console

enable password verysecret

!

!

!

!

!

clock timezone PST -8

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/3

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/4

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/5

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/6

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/7

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/8

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/9

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/10

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/11

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet0/1

no negotiation auto

port group 1

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet0/2

no negotiation auto

port group 1

switchport mode trunk

!

interface VLAN1

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

ip default-gateway 10.1.1.1

!

line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password secret

login

line vty 5 15

login

!

end

3512XL#

Configuración de Catalyst 2924XL

2924XL# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 12:58:30 PST Thu Jun 22 2000

! NVRAM config last updated at 12:58:40 PST Thu Jun 22 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 2924XL

!

no logging console

enable password verysecret

!

!

!

!

!

clock timezone PST -8

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/3

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/4

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/5

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/6

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/7

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/8

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/9

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/10

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/11

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/13

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/14

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/15

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/16

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/17

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/18

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/19

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/20

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/21

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/22

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/23

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/24

switchport mode trunk

!

interface VLAN1

ip address 10.1.1.4 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

ip default-gateway 10.1.1.1

!

line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password secret

login

line vty 5 15

login

!

end

2924XL#

Configuración del Catalyst 3548XL

3548XL# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 12:56:22 PST Thu Jun 22 2000

! NVRAM config last updated at 12:56:23 PST Thu Jun 22 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 3548XL

!

no logging console

enable password verysecret

!

!

!

!

!

clock timezone PST -8

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/3

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/4

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/5

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/6

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/7

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/8

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/9

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/10

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/11

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/13

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/14

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/15

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/16

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/17

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/18

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/19

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/20

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/21

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/22

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/23

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/24

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/25

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/26

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/27

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/28

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/29

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/30

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/31

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/32

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/33

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/34

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/35

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/36

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/37

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/38

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/39

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/40

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/41

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/42

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/43

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/44

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/45

port group 1

switchport mode trunk

!

interface FastEthernet0/46

port group 1

switchport mode trunk

!

interface FastEthernet0/47

port group 1

switchport mode trunk

!

interface FastEthernet0/48

port group 1

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet0/1

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface VLAN1

ip address 10.1.1.3 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

ip default-gateway 10.1.1.1

!

line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password secret

login

line vty 5 15

login

!

end

3548XL#

Ejemplo 3: Capa de distribución de VLAN múltiple que se conecta al núcleo de la red

Las configuraciones completas del dispositivo en esta sección pertenecen al Ejemplo 3: Capa de distribución de VLAN múltiple que se conecta al núcleo de red de las configuraciones de ejemplo de Catalyst 2948G-L3.

- Configuración del Catalyst 2948G-L3-01

- Configuración del Catalyst 2948G-L3-02’

- Configuración del Catalyst 2948G-01

- Configuración de Catalyst 2948G-15

- Configuración de Catalyst 6506-01

- Configuración de Catalyst 6506-02

Figura 3: Ejemplo 3 Diagrama de red

Configuración del Catalyst 2948G-L3-01

2948G-L3-01# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 07:30:32 PST Fri Jun 23 2000

! NVRAM config last updated at 07:30:33 PST Fri Jun 23 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 2948G-L3-01

!

no logging console

enable password verysecret

!

clock timezone PST -8

clock calendar-valid

ip subnet-zero

!

!

!

interface Port-channel1

description Channel_to_2948G-01

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel1.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel1.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 10.10.10.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 10 priority 100

standby 10 preempt

standby 10 authentication C10-10

standby 10 ip 10.10.10.1

standby 10 track GigabitEthernet49 20

standby 10 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel1.15

encapsulation dot1Q 15

ip address 10.10.10.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 15 priority 110

standby 15 preempt

standby 15 authentication C10-15

standby 15 ip 10.10.10.129

standby 15 track GigabitEthernet49 20

standby 15 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel2

description Channel_to_2948G-02

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel2.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel2.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 10.10.20.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 20 priority 100

standby 20 preempt

standby 20 authentication C10-20

standby 20 ip 10.10.20.1

standby 20 track GigabitEthernet49 20

standby 20 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel2.25

encapsulation dot1Q 25

ip address 10.10.20.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 25 priority 110

standby 25 preempt

standby 25 authentication C10-25

standby 25 ip 10.10.20.129

standby 25 track GigabitEthernet49 20

standby 25 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel3

description Channel_to_2948G-03

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel3.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel3.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 10.10.30.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 30 priority 100

standby 30 preempt

standby 30 authentication C10-30

standby 30 ip 10.10.30.1

standby 30 track GigabitEthernet49 20

standby 30 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel3.35

encapsulation dot1Q 35

ip address 10.10.30.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 35 priority 110

standby 35 preempt

standby 35 authentication C10-35

standby 35 ip 10.10.30.129

standby 35 track GigabitEthernet49 20

standby 35 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel4

description Channel_to_2948G-04

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel4.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel4.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 10.10.40.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 40 priority 100

standby 40 preempt

standby 40 authentication C10-40

standby 40 ip 10.10.40.1

standby 40 track GigabitEthernet49 20

standby 40 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel4.45

encapsulation dot1Q 45

ip address 10.10.40.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 45 priority 110

standby 45 preempt

standby 45 authentication C10-45

standby 45 ip 10.10.40.129

standby 45 track GigabitEthernet49 20

standby 45 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel5

description Channel_to_2948G-05

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel5.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel5.50

encapsulation dot1Q 50

ip address 10.10.50.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 50 priority 100

standby 50 preempt

standby 50 authentication C10-50

standby 50 ip 10.10.50.1

standby 50 track GigabitEthernet49 20

standby 50 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel5.55

encapsulation dot1Q 55

ip address 10.10.50.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 55 priority 110

standby 55 preempt

standby 55 authentication C10-55

standby 55 ip 10.10.50.129

standby 55 track GigabitEthernet49 20

standby 55 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel6

description Channel_to_2948G-06

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel6.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel6.60

encapsulation dot1Q 60

ip address 10.10.60.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 60 priority 100

standby 60 preempt

standby 60 authentication C10-60

standby 60 ip 10.10.60.1

standby 60 track GigabitEthernet49 20

standby 60 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel6.65

encapsulation dot1Q 65

ip address 10.10.60.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 65 priority 110

standby 65 preempt

standby 65 authentication C10-65

standby 65 ip 10.10.60.129

standby 65 track GigabitEthernet49 20

standby 65 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel7

description Channel_to_2948G-07

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel7.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel7.70

encapsulation dot1Q 70

ip address 10.10.70.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 70 priority 100

standby 70 preempt

standby 70 authentication C10-70

standby 70 ip 10.10.70.1

standby 70 track GigabitEthernet49 20

standby 70 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel7.75

encapsulation dot1Q 75

ip address 10.10.70.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 75 priority 110

standby 75 preempt

standby 75 authentication C10-75

standby 75 ip 10.10.70.129

standby 75 track GigabitEthernet49 20

standby 75 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel8

description Channel_to_2948G-08

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel8.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel8.80

encapsulation dot1Q 80

ip address 10.10.80.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 80 priority 100

standby 80 preempt

standby 80 authentication C10-80

standby 80 ip 10.10.80.1

standby 80 track GigabitEthernet49 20

standby 80 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel8.85

encapsulation dot1Q 85

ip address 10.10.80.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 85 priority 110

standby 85 preempt

standby 85 authentication C10-85

standby 85 ip 10.10.80.129

standby 85 track GigabitEthernet49 20

standby 85 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel9

description Channel_to_2948G-09

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel9.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel9.90

encapsulation dot1Q 90

ip address 10.10.90.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 90 priority 100

standby 90 preempt

standby 90 authentication C10-90

standby 90 ip 10.10.90.1

standby 90 track GigabitEthernet49 20

standby 90 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel9.95

encapsulation dot1Q 95

ip address 10.10.90.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 95 priority 110

standby 95 preempt

standby 95 authentication C10-95

standby 95 ip 10.10.90.129

standby 95 track GigabitEthernet49 20

standby 95 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel10

description Channel_to_2948G-10

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel10.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel10.100

encapsulation dot1Q 100

ip address 10.10.100.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 100 priority 100

standby 100 preempt

standby 100 authentication C10-100

standby 100 ip 10.10.100.1

standby 100 track GigabitEthernet49 20

standby 100 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel10.105

encapsulation dot1Q 105

ip address 10.10.100.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 105 priority 110

standby 105 preempt

standby 105 authentication C10-105

standby 105 ip 10.10.100.129

standby 105 track GigabitEthernet49 20

standby 105 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel11

description Channel_to_2948G-11

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel11.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel11.110

encapsulation dot1Q 110

ip address 10.10.110.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 110 priority 100

standby 110 preempt

standby 110 authentication C10-110

standby 110 ip 10.10.110.1

standby 110 track GigabitEthernet49 20

standby 110 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel11.115

encapsulation dot1Q 115

ip address 10.10.110.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 115 priority 110

standby 115 preempt

standby 115 authentication C10-115

standby 115 ip 10.10.110.129

standby 115 track GigabitEthernet49 20

standby 115 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel12

description Channel_to_2948G-12

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel12.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel12.120

encapsulation dot1Q 120

ip address 10.10.120.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 120 priority 100

standby 120 preempt

standby 120 authentication C10-120

standby 120 ip 10.10.120.1

standby 120 track GigabitEthernet49 20

standby 120 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel12.125

encapsulation dot1Q 125

ip address 10.10.120.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 125 priority 110

standby 125 preempt

standby 125 authentication C10-125

standby 125 ip 10.10.120.129

standby 125 track GigabitEthernet49 20

standby 125 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel13

description Channel_to_2948G-13

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel13.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel13.130

encapsulation dot1Q 130

ip address 10.10.130.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 130 priority 100

standby 130 preempt

standby 130 authentication C10-130

standby 130 ip 10.10.130.1

standby 130 track GigabitEthernet49 20

standby 130 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel13.135

encapsulation dot1Q 135

ip address 10.10.130.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 135 priority 110

standby 135 preempt

standby 135 authentication C10-135

standby 135 ip 10.10.130.129

standby 135 track GigabitEthernet49 20

standby 135 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel14

description Channel_to_2948G-14

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel14.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel14.140

encapsulation dot1Q 140

ip address 10.10.140.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 140 priority 100

standby 140 preempt

standby 140 authentication C10-140

standby 140 ip 10.10.140.1

standby 140 track GigabitEthernet49 20

standby 140 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel14.145

encapsulation dot1Q 145

ip address 10.10.140.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 145 priority 110

standby 145 preempt

standby 145 authentication C10-145

standby 145 ip 10.10.140.129

standby 145 track GigabitEthernet49 20

standby 145 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel15

description Channel_to_2948G-15

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel15.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel15.150

encapsulation dot1Q 150

ip address 10.10.150.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 150 priority 100

standby 150 preempt

standby 150 authentication C10-150

standby 150 ip 10.10.150.1

standby 150 track GigabitEthernet49 20

standby 150 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel15.155

encapsulation dot1Q 155

ip address 10.10.150.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 155 priority 110

standby 155 preempt

standby 155 authentication C10-155

standby 155 ip 10.10.150.129

standby 155 track GigabitEthernet49 20

standby 155 track GigabitEthernet50 20

!

interface FastEthernet1

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 1

!

interface FastEthernet2

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 1

!

interface FastEthernet3

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 2

!

interface FastEthernet4

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 2

!

interface FastEthernet5

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 3

!

interface FastEthernet6

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 3

!

interface FastEthernet7

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 4

!

interface FastEthernet8

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 4

!

interface FastEthernet9

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 5

!

interface FastEthernet10

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 5

!

interface FastEthernet11

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 6

!

interface FastEthernet12

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 6

!

interface FastEthernet13

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 7

!

interface FastEthernet14

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 7

!

interface FastEthernet15

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 8

!

interface FastEthernet16

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 8

!

interface FastEthernet17

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 9

!

interface FastEthernet18

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 9

!

interface FastEthernet19

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 10

!

interface FastEthernet20

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 10

!

interface FastEthernet21

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 11

!

interface FastEthernet22

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 11

!

interface FastEthernet23

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 12

!

interface FastEthernet24

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 12

!

interface FastEthernet25

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 13

!

interface FastEthernet26

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 13

!

interface FastEthernet27

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 14

!

interface FastEthernet28

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 14

!

interface FastEthernet29

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 15

!

interface FastEthernet30

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 15

!

interface FastEthernet31

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet32

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet33

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet34

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet35

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet36

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet37

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet38

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet39

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet40

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet41

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet42

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet43

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet44

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet45

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet46

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet47

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet48

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface GigabitEthernet49

description CoreVLAN15

ip address 10.10.0.19 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

ip summary-address eigrp 10 10.10.0.0 255.255.0.0

!

interface GigabitEthernet50

description CoreVLAN10

ip address 10.10.0.3 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

ip summary-address eigrp 10 10.10.0.0 255.255.0.0

delay 15

!

router eigrp 10

passive-interface default

no passive-interface GigabitEthernet49

no passive-interface GigabitEthernet50

network 10.0.0.0

!

ip classless

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password secret

login

!

end

2948G-L3-01#

Configuración del Catalyst 2948G-L3-02’

2948G-L3-02# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 07:45:32 PST Fri Jun 23 2000

! NVRAM config last updated at 07:45:33 PST Fri Jun 23 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 2948G-L3-02

!

no logging console

enable password verysecret

!

clock timezone PST -8

clock calendar-valid

ip subnet-zero

!

!

!

interface Port-channel1

description Channel_to_2948G-01

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel1.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel1.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 10.10.10.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 10 priority 110

standby 10 preempt

standby 10 authentication C10-10

standby 10 ip 10.10.10.1

standby 10 track GigabitEthernet49 20

standby 10 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel1.15

encapsulation dot1Q 15

ip address 10.10.10.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 15 priority 100

standby 15 preempt

standby 15 authentication C10-15

standby 15 ip 10.10.10.129

standby 15 track GigabitEthernet49 20

standby 15 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel2

description Channel_to_2948G-02

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel2.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel2.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 10.10.20.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 20 priority 110

standby 20 preempt

standby 20 authentication C10-20

standby 20 ip 10.10.20.1

standby 20 track GigabitEthernet49 20

standby 20 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel2.25

encapsulation dot1Q 25

ip address 10.10.20.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 25 priority 100

standby 25 preempt

standby 25 authentication C10-25

standby 25 ip 10.10.20.129

standby 25 track GigabitEthernet49 20

standby 25 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel3

description Channel_to_2948G-03

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel3.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel3.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 10.10.30.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 30 priority 110

standby 30 preempt

standby 30 authentication C10-30

standby 30 ip 10.10.30.1

standby 30 track GigabitEthernet49 20

standby 30 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel3.35

encapsulation dot1Q 35

ip address 10.10.30.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 35 priority 100

standby 35 preempt

standby 35 authentication C10-35

standby 35 ip 10.10.30.129

standby 35 track GigabitEthernet49 20

standby 35 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel4

description Channel_to_2948G-04

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel4.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel4.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 10.10.40.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 40 priority 110

standby 40 preempt

standby 40 authentication C10-40

standby 40 ip 10.10.40.1

standby 40 track GigabitEthernet49 20

standby 40 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel4.45

encapsulation dot1Q 45

ip address 10.10.40.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 45 priority 100

standby 45 preempt

standby 45 authentication C10-45

standby 45 ip 10.10.40.129

standby 45 track GigabitEthernet49 20

standby 45 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel5

description Channel_to_2948G-05

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel5.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel5.50

encapsulation dot1Q 50

ip address 10.10.50.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 50 priority 110

standby 50 preempt

standby 50 authentication C10-50

standby 50 ip 10.10.50.1

standby 50 track GigabitEthernet49 20

standby 50 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel5.55

encapsulation dot1Q 55

ip address 10.10.50.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 55 priority 100

standby 55 preempt

standby 55 authentication C10-55

standby 55 ip 10.10.50.129

standby 55 track GigabitEthernet49 20

standby 55 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel6

description Channel_to_2948G-06

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel6.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel6.60

encapsulation dot1Q 60

ip address 10.10.60.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 60 priority 110

standby 60 preempt

standby 60 authentication C10-60

standby 60 ip 10.10.60.1

standby 60 track GigabitEthernet49 20

standby 60 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel6.65

encapsulation dot1Q 65

ip address 10.10.60.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 65 priority 100

standby 65 preempt

standby 65 authentication C10-65

standby 65 ip 10.10.60.129

standby 65 track GigabitEthernet49 20

standby 65 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel7

description Channel_to_2948G-07

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel7.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel7.70

encapsulation dot1Q 70

ip address 10.10.70.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 70 priority 110

standby 70 preempt

standby 70 authentication C10-70

standby 70 ip 10.10.70.1

standby 70 track GigabitEthernet49 20

standby 70 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel7.75

encapsulation dot1Q 75

ip address 10.10.70.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 75 priority 100

standby 75 preempt

standby 75 authentication C10-75

standby 75 ip 10.10.70.129

standby 75 track GigabitEthernet49 20

standby 75 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel8

description Channel_to_2948G-08

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel8.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel8.80

encapsulation dot1Q 80

ip address 10.10.80.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 80 priority 110

standby 80 preempt

standby 80 authentication C10-80

standby 80 ip 10.10.80.1

standby 80 track GigabitEthernet49 20

standby 80 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel8.85

encapsulation dot1Q 85

ip address 10.10.80.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 85 priority 100

standby 85 preempt

standby 85 authentication C10-85

standby 85 ip 10.10.80.129

standby 85 track GigabitEthernet49 20

standby 85 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel9

description Channel_to_2948G-09

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel9.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel9.90

encapsulation dot1Q 90

ip address 10.10.90.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 90 priority 110

standby 90 preempt

standby 90 authentication C10-90

standby 90 ip 10.10.90.1

standby 90 track GigabitEthernet49 20

standby 90 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel9.95

encapsulation dot1Q 95

ip address 10.10.90.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 95 priority 100

standby 95 preempt

standby 95 authentication C10-95

standby 95 ip 10.10.90.129

standby 95 track GigabitEthernet49 20

standby 95 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel10

description Channel_to_2948G-10

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel10.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel10.100

encapsulation dot1Q 100

ip address 10.10.100.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 100 priority 110

standby 100 preempt

standby 100 authentication C10-100

standby 100 ip 10.10.100.1

standby 100 track GigabitEthernet49 20

standby 100 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel10.105

encapsulation dot1Q 105

ip address 10.10.100.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 105 priority 100

standby 105 preempt

standby 105 authentication C10-105

standby 105 ip 10.10.100.129

standby 105 track GigabitEthernet49 20

standby 105 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel11

description Channel_to_2948G-11

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel11.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel11.110

encapsulation dot1Q 110

ip address 10.10.110.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 110 priority 110

standby 110 preempt

standby 110 authentication C10-110

standby 110 ip 10.10.110.1

standby 110 track GigabitEthernet49 20

standby 110 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel11.115

encapsulation dot1Q 115

ip address 10.10.110.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 115 priority 100

standby 115 preempt

standby 115 authentication C10-115

standby 115 ip 10.10.110.129

standby 115 track GigabitEthernet49 20

standby 115 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel12

description Channel_to_2948G-12

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel12.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel12.120

encapsulation dot1Q 120

ip address 10.10.120.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 120 priority 110

standby 120 preempt

standby 120 authentication C10-120

standby 120 ip 10.10.120.1

standby 120 track GigabitEthernet49 20

standby 120 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel12.125

encapsulation dot1Q 125

ip address 10.10.120.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 125 priority 100

standby 125 preempt

standby 125 authentication C10-125

standby 125 ip 10.10.120.129

standby 125 track GigabitEthernet49 20

standby 125 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel13

description Channel_to_2948G-13

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel13.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel13.130

encapsulation dot1Q 130

ip address 10.10.130.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 130 priority 110

standby 130 preempt

standby 130 authentication C10-130

standby 130 ip 10.10.130.1

standby 130 track GigabitEthernet49 20

standby 130 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel13.135

encapsulation dot1Q 135

ip address 10.10.130.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 135 priority 100

standby 135 preempt

standby 135 authentication C10-135

standby 135 ip 10.10.130.129

standby 135 track GigabitEthernet49 20

standby 135 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel14

description Channel_to_2948G-14

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel14.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel14.140

encapsulation dot1Q 140

ip address 10.10.140.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 140 priority 110

standby 140 preempt

standby 140 authentication C10-140

standby 140 ip 10.10.140.1

standby 140 track GigabitEthernet49 20

standby 140 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel14.145

encapsulation dot1Q 145

ip address 10.10.140.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 145 priority 100

standby 145 preempt

standby 145 authentication C10-145

standby 145 ip 10.10.140.129

standby 145 track GigabitEthernet49 20

standby 145 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel15

description Channel_to_2948G-15

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel15.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel15.150

encapsulation dot1Q 150

ip address 10.10.150.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 150 priority 110

standby 150 preempt

standby 150 authentication C10-150

standby 150 ip 10.10.150.1

standby 150 track GigabitEthernet49 20

standby 150 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel15.155

encapsulation dot1Q 155

ip address 10.10.150.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 155 priority 100

standby 155 preempt

standby 155 authentication C10-155

standby 155 ip 10.10.150.129

standby 155 track GigabitEthernet49 20

standby 155 track GigabitEthernet50 20

!

interface FastEthernet1

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 1

!

interface FastEthernet2

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 1

!

interface FastEthernet3

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 2

!

interface FastEthernet4

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 2

!

interface FastEthernet5

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 3

!

interface FastEthernet6

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 3

!

interface FastEthernet7

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 4

!

interface FastEthernet8

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 4

!

interface FastEthernet9

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 5

!

interface FastEthernet10

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 5

!

interface FastEthernet11

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 6

!

interface FastEthernet12

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 6

!

interface FastEthernet13

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 7

!

interface FastEthernet14

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 7

!

interface FastEthernet15

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 8

!

interface FastEthernet16

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 8

!

interface FastEthernet17

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 9

!

interface FastEthernet18

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 9

!

interface FastEthernet19

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 10

!

interface FastEthernet20

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 10

!

interface FastEthernet21

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 11

!

interface FastEthernet22

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 11

!

interface FastEthernet23

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 12

!

interface FastEthernet24

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 12

!

interface FastEthernet25

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 13

!

interface FastEthernet26

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 13

!

interface FastEthernet27

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 14

!

interface FastEthernet28

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 14

!

interface FastEthernet29

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 15

!

interface FastEthernet30

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 15

!

interface FastEthernet31

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet32

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet33

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet34

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet35

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet36

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet37

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet38

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet39

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet40

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet41

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet42

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet43

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet44

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet45

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet46

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet47

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet48

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface GigabitEthernet49

description CoreVLAN10

ip address 10.10.0.4 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

ip summary-address eigrp 10 10.10.0.0 255.255.0.0

!

interface GigabitEthernet50

description CoreVLAN15

ip address 10.10.0.20 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

ip summary-address eigrp 10 10.10.0.0 255.255.0.0

delay 15

!

router eigrp 10

passive-interface default

no passive-interface GigabitEthernet49

no passive-interface GigabitEthernet50

network 10.0.0.0

!

ip classless

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password secret

login

!

end

2948G-L3-02#

Configuración del Catalyst 2948G-01

2948G-01> (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config all' to show both default and non-default configurations.

.......

................

..

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Mon Jun 22 2000, 15:39:38

!

#version 5.4(3)

!

!

#system web interface version

!

set enablepass $2$FNl3$8MSzcpVMg1H2aWfll13aZ.

!

#system

set system name  2948G-01

set system location Closet10-01

set system contact  sysadmin@corp.com

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#vtp

set vtp domain Closet-10-01

set vtp mode transparent

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 10 name 10.10.10.0/25 type ethernet mtu 1500 said 100010 state active

set vlan 15 name 10.10.10.128/25 type ethernet mtu 1500 said 100015 state

active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state

active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active

stp ibm

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state

active mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

set interface sc0 10 10.10.10.4/255.255.255.128 10.10.10.127

set interface sl0 down

set interface me1 down

set ip route 0.0.0.0/0.0.0.0         10.10.10.1

!

#syslog

set logging console disable

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash bootflash:cat4000.5-4-2.bin

set boot system flash bootflash:cat4000.5-2-2.bin

set boot system flash bootflash:cat4000.4-5-2.bin

!

#port channel

set port channel 2/45-46 40

set port channel 2/47-48 41

!

#module 1 : 0-port Switching Supervisor

!

#module 2 : 50-port 10/100/1000 Ethernet

set vlan 10   2/1-22

set vlan 15   2/23-44

set port name       2/45 2948G-L3-01_Uplink

set port name       2/46 2948G-L3-01_Uplink

set port name       2/47 2948G-L3-02_Uplink

set port name       2/48 2948G-L3-02_Uplink

set trunk 2/1  off dot1q 1-1005

set trunk 2/2  off dot1q 1-1005

set trunk 2/3  off dot1q 1-1005

set trunk 2/4  off dot1q 1-1005

set trunk 2/5  off dot1q 1-1005

set trunk 2/6  off dot1q 1-1005

set trunk 2/7  off dot1q 1-1005

set trunk 2/8  off dot1q 1-1005

set trunk 2/9  off dot1q 1-1005

set trunk 2/10 off dot1q 1-1005

set trunk 2/11 off dot1q 1-1005

set trunk 2/12 off dot1q 1-1005

set trunk 2/13 off dot1q 1-1005

set trunk 2/14 off dot1q 1-1005

set trunk 2/15 off dot1q 1-1005

set trunk 2/16 off dot1q 1-1005

set trunk 2/17 off dot1q 1-1005

set trunk 2/18 off dot1q 1-1005

set trunk 2/19 off dot1q 1-1005

set trunk 2/20 off dot1q 1-1005

set trunk 2/21 off dot1q 1-1005

set trunk 2/22 off dot1q 1-1005

set trunk 2/23 off dot1q 1-1005

set trunk 2/24 off dot1q 1-1005

set trunk 2/25 off dot1q 1-1005

set trunk 2/26 off dot1q 1-1005

set trunk 2/27 off dot1q 1-1005

set trunk 2/28 off dot1q 1-1005

set trunk 2/29 off dot1q 1-1005

set trunk 2/30 off dot1q 1-1005

set trunk 2/31 off dot1q 1-1005

set trunk 2/32 off dot1q 1-1005

set trunk 2/33 off dot1q 1-1005

set trunk 2/34 off dot1q 1-1005

set trunk 2/35 off dot1q 1-1005

set trunk 2/36 off dot1q 1-1005

set trunk 2/37 off dot1q 1-1005

set trunk 2/38 off dot1q 1-1005

set trunk 2/39 off dot1q 1-1005

set trunk 2/40 off dot1q 1-1005

set trunk 2/41 off dot1q 1-1005

set trunk 2/42 off dot1q 1-1005

set trunk 2/43 off dot1q 1-1005

set trunk 2/44 off dot1q 1-1005

set trunk 2/45 nonegotiate dot1q 1-1005

set trunk 2/46 nonegotiate dot1q 1-1005

set trunk 2/47 nonegotiate dot1q 1-1005

set trunk 2/48 nonegotiate dot1q 1-1005

set spantree portfast    2/1-44 enable

set port channel 2/45-48 mode on

set port channel 2/1-44 mode off

end

2948G-01> (enable)

Configuración de Catalyst 2948G-15

2948G-15> (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config all' to show both default and non-default configurations.

.......

................

..

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Mon Jun 22 2000, 15:41:38

!

#version 5.4(3)

!

!

#system web interface version

!

set enablepass $2$FNl3$8MSzcpVMg1H2aWfll13aZ.

!

#system

set system name  2948G-15

set system location Closet10-15

set system contact  sysadmin@corp.com

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#vtp

set vtp domain Closet-10-15

set vtp mode transparent

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 150 name 10.10.150.0/25 type ethernet mtu 1500 said 100010 state active

set vlan 155 name 10.10.150.128/25 type ethernet mtu 1500 said 100015 state

active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state

active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active

stp ibm

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state

active mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

set interface sc0 10 10.10.150.4/255.255.255.128 10.10.10.127

set interface sl0 down

set interface me1 down

set ip route 0.0.0.0/0.0.0.0         10.10.150.1

!

#syslog

set logging console disable

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash bootflash:cat4000.5-4-2.bin

set boot system flash bootflash:cat4000.5-2-2.bin

set boot system flash bootflash:cat4000.4-5-2.bin

!

#port channel

set port channel 2/45-46 40

set port channel 2/47-48 41

!

#module 1 : 0-port Switching Supervisor

!

#module 2 : 50-port 10/100/1000 Ethernet

set vlan 150   2/1-22

set vlan 155   2/23-44

set port name       2/45 2948G-L3-01_Uplink

set port name       2/46 2948G-L3-01_Uplink

set port name       2/47 2948G-L3-02_Uplink

set port name       2/48 2948G-L3-02_Uplink

set trunk 2/1  off dot1q 1-1005

set trunk 2/2  off dot1q 1-1005

set trunk 2/3  off dot1q 1-1005

set trunk 2/4  off dot1q 1-1005

set trunk 2/5  off dot1q 1-1005

set trunk 2/6  off dot1q 1-1005

set trunk 2/7  off dot1q 1-1005

set trunk 2/8  off dot1q 1-1005

set trunk 2/9  off dot1q 1-1005

set trunk 2/10 off dot1q 1-1005

set trunk 2/11 off dot1q 1-1005

set trunk 2/12 off dot1q 1-1005

set trunk 2/13 off dot1q 1-1005

set trunk 2/14 off dot1q 1-1005

set trunk 2/15 off dot1q 1-1005

set trunk 2/16 off dot1q 1-1005

set trunk 2/17 off dot1q 1-1005

set trunk 2/18 off dot1q 1-1005

set trunk 2/19 off dot1q 1-1005

set trunk 2/20 off dot1q 1-1005

set trunk 2/21 off dot1q 1-1005

set trunk 2/22 off dot1q 1-1005

set trunk 2/23 off dot1q 1-1005

set trunk 2/24 off dot1q 1-1005

set trunk 2/25 off dot1q 1-1005

set trunk 2/26 off dot1q 1-1005

set trunk 2/27 off dot1q 1-1005

set trunk 2/28 off dot1q 1-1005

set trunk 2/29 off dot1q 1-1005

set trunk 2/30 off dot1q 1-1005

set trunk 2/31 off dot1q 1-1005

set trunk 2/32 off dot1q 1-1005

set trunk 2/33 off dot1q 1-1005

set trunk 2/34 off dot1q 1-1005

set trunk 2/35 off dot1q 1-1005

set trunk 2/36 off dot1q 1-1005

set trunk 2/37 off dot1q 1-1005

set trunk 2/38 off dot1q 1-1005

set trunk 2/39 off dot1q 1-1005

set trunk 2/40 off dot1q 1-1005

set trunk 2/41 off dot1q 1-1005

set trunk 2/42 off dot1q 1-1005

set trunk 2/43 off dot1q 1-1005

set trunk 2/44 off dot1q 1-1005

set trunk 2/45 nonegotiate dot1q 1-1005

set trunk 2/46 nonegotiate dot1q 1-1005

set trunk 2/47 nonegotiate dot1q 1-1005

set trunk 2/48 nonegotiate dot1q 1-1005

set spantree portfast    2/1-44 enable

set port channel 2/45-48 mode on

set port channel 2/1-44 mode off

end

2948G-15> (enable)

Configuración de Catalyst 6506-01

6506-01> (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config all' to show both default and non-default configurations.

.........

................

..

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Fri Jun 23 2000, 13:05:49

!

#version 5.4(3)

!

!

#system web interface version Engine: 5.1 ADP device: Cat6000 ADP Version: 1.2

ADK: 31

!

set password $2$JYD3$CcHOBhHYnLzI9O0B9F1Ov/

set enablepass $2$93UN$/2fd2eCwlRdUSkklJ/KZ21

!

#system

set system name  6506-01

set system location Core-MDF-10

set system contact  sysadmin@corp.com

!

#!

#vtp

set vtp domain Core-Domain

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 10 name Aggregation-10.10.0.0/16-Even type ethernet mtu 1500 said

100010 state active

set vlan 15 name Aggregation-10.10.0.0/16-Odd type ethernet mtu 1500 said

100015 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state

active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active

stp ibm

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state

active mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

set interface sc0 1 10.1.1.4/255.255.255.0 10.1.1.255

set ip route 0.0.0.0/0.0.0.0         10.1.1.1

!

#syslog

set logging console disable

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash bootflash:cat6000-supcv.5-4-3.bin

!

#port channel

set port channel 2/7-8,3/7-8 428

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 2-port 1000BaseX Supervisor

!

#module 2 : 8-port 1000BaseX Ethernet

set port name       2/7  Cat6506-02

set port name       2/8  Cat6506-02

set trunk 2/7  desirable isl 1-1005

set trunk 2/8  desirable isl 1-1005

set port channel 2/7-8 mode on

!

#module 3 : 8-port 1000BaseX Ethernet

set port name       3/7  Cat6506-02

set port name       3/8  Cat6506-02

set trunk 3/7  desirable isl 1-1005

set trunk 3/8  desirable isl 1-1005

set port channel 3/7-8 mode on

!

#module 4 : 8-port 1000BaseX Ethernet

set vlan 15   4/1

!

#module 5 : 8-port 1000BaseX Ethernet

set vlan 15   5/1

!

#module 6 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

!

#module 15 : 1-port Multilayer Switch Feature Card

!

#module 16 empty

end

6506-01> (enable)

Configuración de Catalyst 6506-02

6506-02> (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config all' to show both default and non-default configurations.

.........

................

..

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Fri Jun 23 2000, 13:07:49

!

#version 5.4(3)

!

!

#system web interface version Engine: 5.1 ADP device: Cat6000 ADP Version: 1.2

ADK: 31

!

set password $2$JYD3$CcHOBhHYnLzI9O0B9F1Ov/

set enablepass $2$93UN$/2fd2eCwlRdUSkklJ/KZ21

!

#system

set system name  6506-02

set system location Core-MDF-10

set system contact  sysadmin@corp.com

!

#!

#vtp

set vtp domain Core-Domain

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 10 name Aggregation-10.10.0.0/16-Even type ethernet mtu 1500 said

100010 state active

set vlan 15 name Aggregation-10.10.0.0/16-Odd type ethernet mtu 1500 said

100015 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state

active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active

stp ibm

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state

active mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

set interface sc0 1 10.1.1.5/255.255.255.0 10.1.1.255

set ip route 0.0.0.0/0.0.0.0         10.1.1.1

!

#syslog

set logging console disable

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash bootflash:cat6000-supcv.5-4-3.bin

!

#port channel

set port channel 2/7-8,3/7-8 448

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 2-port 1000BaseX Supervisor

!

#module 2 : 8-port 1000BaseX Ethernet

set port name       2/7  Cat6506-01

set port name       2/8  Cat6506-01

set trunk 2/7  desirable isl 1-1005

set trunk 2/8  desirable isl 1-1005

set port channel 2/7-8 mode on

!

#module 3 : 8-port 1000BaseX Ethernet

set port name       3/7  Cat6506-01

set port name       3/8  Cat6506-01

set trunk 3/7  desirable isl 1-1005

set trunk 3/8  desirable isl 1-1005

set port channel 3/7-8 mode on

!

#module 4 : 8-port 1000BaseX Ethernet

set vlan 10   4/1

!

#module 5 : 8-port 1000BaseX Ethernet

set vlan 10   5/1

!

#module 6 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

!

#module 15 : 1-port Multilayer Switch Feature Card

!

#module 16 empty

end

6506-02> (enable)

Información Relacionada

- Páginas de Soporte de Productos de LAN

- Página de Soporte de LAN Switching

- Soporte Técnico - Cisco Systems